Тест по специальности Сестринское дело (аккредитационные)

система подготовки к тестам Gee Test

oldkyx.com

Список вопросов по специальности Сестринское дело (аккредитационные)

1. оценка новорожденного по шкале апгар проводится

1) [+]на 1-ой и 5-ой минутах жизни

2) [-]на 10 минуте жизни

3) [-]перед переводом из родового блока

4) [-]перед выпиской из родильного дома

2. показатели измерений длины тела, массы тела, окружности грудной клетки, окружности головы человека называются

1) [+]антропометрическими

2) [-]фактическими

3) [-]долженствующими

4) [-]второстепенными

3. гипогалактией называется

1) [+]снижение выработки молока в молочных железах

2) [-]воспаление молочной железы у женщины

3) [-]снижение потребности ребенка в грудном молоке

4) [-]непереносимость грудного молока у ребенка

4. раннее прикладывание новорожденного к груди способствует

1) [+]усилению лактации

2) [-]профилактике рахита

3) [-]быстрому росту ребенка

4) [-]профилактике мастита

5. гормон, стимулирующий рост и созревание фолликул в яичниках

1) [+]фолликулостимулирующий

2) [-]адренокортикотропный

3) [-]тиреотропный

4) [-]лютеинизирующий

6. циклическое отторжение функционального слоя эндометрия называется

1) [+]менструация

2) [-]плацентация

3) [-]овуляция

4) [-]имплантация

7. оплодотворение яйцеклетки происходит в

1) [+]полости маточной трубы

2) [-]полости матки

3) [-]полости малого таза

4) [-]канале шейки матки

8. продолжительность послеродового периода составляет

1) [+]6-8 недель

2) [-]месяц

3) [-]2 недели

4) [-]1-2 дня

9. первым периодом родов считается период

1) [+]от начала родовой деятельности до раскрытия шейки матки

2) [-]с момента рождения плода до рождения последа

3) [-]от раскрытия шейки матки до изгнания плода

4) [-]с момента отхождения околоплодных вод

10. процесс образования, накопления и выведения грудного молока называется

1) [+]лактация

2) [-]овуляция

3) [-]саливация

4) [-]пролиферация

11. к физиологическим методам контрацепции относится использование

1) [+]календарного метода

2) [-]презерватива

3) [-]спермицидов

4) [-]внутриматочной спирали

12. одним из противопоказаний к применению химического метода контрацепции является

1) [+]эрозия шейки матки

2) [-]наличие артериальной гипертензии i стадии

3) [-]возраст старше 30 лет

4) [-]пиелонефрит в стадии ремиссии

13. средства гормональной контрацепции обладают действием

1) [+]подавления овуляции

2) [-]сгущения цервикальной слизи

3) [-]уничтожения сперматозоидов

4) [-]снижения двигательной активности сперматозоидов

14. физиологическая беременность продолжается

1) [+]280 дней

2) [-]220 дней

3) [-]240 дней

4) [-]300 дней

15. во влагалище здоровой женщины преобладает среда

1) [+]кислая

2) [-]нейтральная

3) [-]слабощелочная

4) [-]щелочная

16. средством контрацепции, защищающиим от заболеваний, передающихся половым путем, является

1) [+]презерватив

2) [-]внутриматочная спираль

3) [-]гормональные препараты

4) [-]диафрагма

17. в яичке мужчины вырабатывается гормон

1) [+]тестостерон

2) [-]пролактин

3) [-]эстроген

4) [-]прогестерон

18. пороки развития плода вызывает прежде всего перенесенное в ранние сроки беременности

1) [+]краснуха

2) [-]ревматизм

3) [-]пневмония

4) [-]панкреатит

19. менопаузой называют

1) [+]последнюю самостоятельную менструацию

2) [-]период стабильной менструальной функции

3) [-]период наступления первой менструации

4) [-]период времени после окончания репродуктивного возраста

20. к психоневротическим проявлениям климактерического синдрома относят

1) [+]плаксивость

2) [-]жар

3) [-]приливы

4) [-]нарушения сна

21. к профилактике остеопороза относят

1) [+]адекватную физическую активность

2) [-]употребление продуктов, богатых углеводами

3) [-]соблюдение режима сна и питания

4) [-]наблюдения у врача травматолога

22. одним из наиболее негативных последствий искуственного прерывания беременности является

1) [+]бесплодие

2) [-]многоплодная беременность

3) [-]неправильное положение матки

4) [-]нарушение менструального цикла

23. причиной андропаузы является

1) [+]снижение выработки тестостерона

2) [-]снижение функции щитовидной железы

3) [-]снижение выработки эстрогена

4) [-]избыток пролактина

24. геронтология – это

1) [+]наука о старении

2) [-]наука о здоровой женщине

3) [-]наука о профилактике и лечении болезней старческого возраста

4) [-]наука о смерти

25. к группе пожилых относятся люди в возрасте

1) [+]60-74 лет

2) [-]45-59 лет

3) [-]65-85 лет

4) [-]75-89 лет

26. к долгожителям относятся люди в возрасте

1) [+]старше 90 лет

2) [-]75-90 лет

3) [-]старше 80 лет

4) [-]старше 100 лет

27. для профилактики раннего старения из рациона рекомендуется исключить

1) [+]холестеринсодержащие продукты

2) [-]растительный белок

3) [-]кисломолочные продукты

4) [-]грубую клетчатку

28. гиподинамия является основным фактором риска

1) [+]сердечно-сосудистых заболеваний

2) [-]инфекционных заболеваний

3) [-]лор-заболеваний

4) [-]психических заболеваний

29. один из перечисленных случаев, когда выдается листок нетрудоспособности

1) [+]заболевшим лицам, работающим по трудовому договору

2) [-]работникам на время прохождения периодических медицинских осмотров

3) [-]лицам с хроническими заболеваниями вне обострения

4) [-]обучающимся в образовательных организациях

30. рекомендуемая периодичность осмотра женщины врачом-акушером-гинекологом составляет

1) [+]1 раз в год

2) [-]1 раз в 2 года

3) [-]4 раза в год

4) [-]2 раза в год

31. при дефиците железа в пищевом рационе человека возникает

1) [+]анемия

2) [-]флюороз

3) [-]хрупкость костей

4) [-]эндемический зоб

32. к факторам, благоприятно влияющим на здоровье человека относится

1) [+]здоровый образ жизни

2) [-]высококалорийное питание

3) [-]избыточная масса тела

4) [-]гиподинамия

33. восстановление или компенсация нарушенных функций и трудоспособности человека называется

1) [+]реабилитацией

2) [-]лечением

3) [-]диагностикой

4) [-]профилактикой

34. время полового созревания называется

1) [+]пубертатным периодом

2) [-]фертильным периодом

3) [-]пренатальным периодом

4) [-]юношеским периодом

35. наиболее частой проблемой в период полового созревания у подростка является

1) [+]эмоциональная неустойчивость

2) [-]физическая активность

3) [-]появление вторичных половых признаков

4) [-]социализация

36. одним из осложнений искусственного прерывания беременности, приводящего к трубному бесплодию является

1) [+]воспаление маточных труб

2) [-]кровотечение

3) [-]остатки плацентарной ткани

4) [-]перфорация матки

37. у детей раннего возраста при недостатке витамина д развивается

1) [+]рахит

2) [-]цинга

3) [-]анемия

4) [-]остеохондроз

38. оценка физического развития детей проводится с помощью

1) [+]центильных таблиц

2) [-]индивидуальных стандартов

3) [-]возрастных стандартов

4) [-]визуально

39. дефицит йода в рационе питания детей приводит к

1) [+]повышению риска заболеваний щитовидной железы

2) [-]повышению риска заболеваний надпочечников

3) [-]повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями

4) [-]заболеваниям поджелудочной железы

40. формированию вторичных половых признаков у девочек способствует гормон

1) [+]эстрадиол

2) [-]тироксин

3) [-]адреналин

4) [-]инсулин

41. наиболее эффективным мероприятием по предупреждению беременности является

1) [+]контрацепция

2) [-]лактация

3) [-]прерваный половой акт

4) [-]аменорея

42. основной задачей психопрофилактической подготовки беременной к родам является

1) [+]устранение психогенного компонента родовой боли

2) [-]ознакомление беременных со строением и функциями половых органов

3) [-]ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных

4) [-]разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности

43. к изменениям дыхательной системы у лиц в старческом возрасте относится

1) [+]снижение жизненной ѐмкости легких

2) [-]увеличение жизненной ѐмкости легких

3) [-]увеличение количества альвеол

4) [-]увеличение дыхательного объема легких

44. к изменениям центральной нервной системы в пожилом возрасте относится

1) [+]снижение памяти

2) [-]улучшение памяти

3) [-]улучшение сна

4) [-]увеличение способности к обучению

45. степень морфологического и физиологического развития организма – это

1) [+]биологический возраст

2) [-]календарный возраст

3) [-]паспортный возраст

4) [-]хронологический возраст

46. возрастные изменения кожи характеризуются

1) [+]снижением эластичности

2) [-]увеличением тургора

3) [-]повышением влажности

4) [-]снижением пигментации

47. анатомо-функциональные изменения пищеварительной системы у лиц пожилого возраста характеризуются

1) [+]снижением перистальтики кишечника

2) [-]усилением перистальтики кишечника

3) [-]уменьшением длины кишечника

4) [-]гипертрофией обкладочных клеток желудка

48. геронтология – это наука, которая изучает

1) [+]биологические, социальные и психологические аспекты старения человека

2) [-]закономерности старения высших животных и человека

3) [-]особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей

4) [-]пути увеличения продолжительности жизни человека

49. питание, обеспечивающее энергетические потребности организма и сбалансированное поступление питательных веществ, называется

1) [+]рациональном

2) [-]недостаточным

3) [-]несбалансированным

4) [-]избыточным

50. резервом энергии в организме являются

1) [+]жиры

2) [-]белки

3) [-]углеводы

4) [-]витамины

51. основная функция углеводов

1) [+]энергетическая

2) [-]обеспечение деятельности желудочно-кишечного тракта

3) [-]пластическая

4) [-]растворение витаминов а, к,е

52. при дефиците в рационе питания витаминов группы в развиваются

1) [+]заболевания нервной системы

2) [-]цинга, нарушения зрения

3) [-]анемия, повышенная кровоточивость

4) [-]рахит, цинга

53. дефицит йода в рационе питания в зрелом возрасте приводит к

1) [+]повышенной утомляемости

2) [-]задержке физического развития

3) [-]развитию остеопороза

4) [-]онкологическим заболеваниям

54. избыточное потребление воды приводит к развитию

1) [+]полиурии

2) [-]анорексии

3) [-]обезвоживания

4) [-]ожирению

55. умеренный дефицит витаминов называется

1) [+]гиповитаминоз

2) [-]гипервитаминоз

3) [-]авитаминоз

4) [-]дисвитаминоз

56. согласно рекомендациям по здоровому питанию, ужин должен быть не позднее, чем

1) [+]за 2-3 часа до сна

2) [-]за 45 минут до сна

3) [-]за 1 час до сна

4) [-]за 6 часов до сна

57. снижение калорийности пищевого рациона приводит

1) [+]к истощению

2) [-]к избыточной массе тела

3) [-]к потере аппетита

4) [-]к нарушению функций кишечника

58. повышение калорийности пищевого рациона приводит к

1) [+]избыточной массе тела

2) [-]истощению

3) [-]потере аппетита

4) [-]изменению настроения

59. если энергозатраты больше энергоемкости пищи, то масса тела

1) [+]уменьшается

2) [-]увеличивается

3) [-]остается постоянной

4) [-]колеблется

60. дефицит белка в рационе питания может привести к

1) [+]отекам

2) [-]авитаминозу

3) [-]повышению работоспособности

4) [-]снижению общего холестерина в крови

61. избыточное содержание углеводов в пищевом рационе приводит

1) [+]к ожирению

2) [-]к повышению работоспособности

3) [-]к повышенной утомляемости

4) [-]к анорексии

62. всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять овощи и фрукты в количестве

1) [+]400 г в сутки

2) [-]300 г в сутки

3) [-]250 г в сутки

4) [-]150 г в сутки

63. улучшает перистальтику толстого кишечника употребление в пищу

1) [+]овощей и фруктов

2) [-]пюреобразной пищи

3) [-]острой пищи

4) [-]хлебобулочных изделий

64. продолжительная умственная работа может приводит к

1) [+]снижению устойчивости внимания

2) [-]улучшению восприятия информации

3) [-]улучшению запоминания информации

4) [-]повышению сосредоточения внимания

65. при гиподинамии отмечается

1) [+]снижение работоспособности

2) [-]повышение эмоциональности

3) [-]изменение социальной роли

4) [-]снижение частоты сердечных сокращений

66. последствием гиподинамии является

1) [+]снижение силы и выносливости мышц

2) [-]повышение тонуса и эластичности мышц

3) [-]снижение частоты сердечных сокращений

4) [-]повышение работоспособности организма

67. продолжительность ежедневной физической нагрузки, рекомендуемой для профилактики гиподинамии, составляет не менее

1) [+]30 минут

2) [-]15 минут

3) [-]20 минут

4) [-]60 минут

68. занятия физической культурой следует начинать с упражнений

1) [+]низкой интенсивности

2) [-]средней интенсивности

3) [-]высокой интенсивности

4) [-]умеренной интенсивности

69. самым здоровым сном является сон в период

1) [+]22.00 – 06.00.

2) [-]00.00 – 04.00.

3) [-]01.00. – 03.00.

4) [-]03.00 – 06.00.

70. рекомендуемым способом снятия стресса является

1) [+]занятие физической культурой

2) [-]употребление пищи

3) [-]употребление алкоголя

4) [-]табакокурение

71. закаливание – это

1) [+]метод физиотерапии различными природными факторами: воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими температурами (относительно температуры тел

2) [+]и пониженным атмосферным давлением, с целью повышения функциональных резервов организма

3) [-]кратковременное воздействие на человека тепловых и холодовых стрессов

4) [-]способность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды

5) [-]устойчивость к воздействию низких температур

72. методом профилактики бессоницы является

1) [+]прием пищи не менее, чем за 2-3 часа до сна

2) [-]занятие танцами в вечернее время

3) [-]посещение фитнес-тренировок вечером

4) [-]отказ от снотворных средств

73. первичная профилактика табакокурения направлена на

1) [+]некурящих людей и людей с факторами риска

2) [-]людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива

3) [-]курящих людей для оказания помощи в отказе от курения

4) [-]людей, которые недавно начали курить

74. табакокурение – это фактор риска развития

1) [+]онкологических заболеваний

2) [-]авитаминоза

3) [-]аллергических реакций

4) [-]развития ожирения

75. фактором, обусловливающим употребление алкоголя в подростковом возрасте, является

1) [+]употребление алкоголя членами семьи

2) [-]позитивные коммуникации в семье

3) [-]положительное поведение окружающих сверстников

4) [-]эмоциональная близость к матери

76. фактором защиты от употребления алкоголя в подростковом возрасте является

1) [+]высокий уровень взаимопонимания между всеми членами семьи

2) [-]слабый мониторинг со стороны родителей

3) [-]низкий уровень ожидания от будущего

4) [-]предпочтение мнения сверстников мнению семьи

77. предупреждение начала употребления алкоголя относится к

1) [+]первичной профилактике

2) [-]вторичной профилактике

3) [-]медицинской профилактике

4) [-]третичной профилактике

78. целью вторичной профилактики алкоголизма является

1) [+]отказ от употребления алкоголя

2) [-]предупреждение рецидивов

3) [-]предупреждение употребления алкоголя

4) [-]лечение заболеваний

79. старение человека – биологический процесс, приводящий к

1) [+]снижению функций организма

2) [-]усилению функций организма

3) [-]атрофии органов

4) [-]повышению трудоспособности

80. предупреждение употребления наркотиков является задачей профилактики

1) [+]первичной

2) [-]социальной

3) [-]третичной

4) [-]адаптивной

81. оценка степени суммарного сердечно-сосудистого риска проводится по

1) [+]шкале score

2) [-]шкале нортон

3) [-]шкале ватерлоу

4) [-]госпитальной шкале тревоги и депрессии

82. к абсолютному суммарному сердечно-сосудистому риску относится возраст

1) [+]40-65 лет

2) [-]30-40 лет

3) [-]35-45 лет

4) [-]60-75 лет

83. при оценке суммарного сердечно – сосудистого риска учитывается

1) [+]возраст

2) [-]частота дыхания

3) [-]уровень глюкозы

4) [-]частота пульса

84. для оценки функционального состояния сердечнососудистой системы медицинская сестра может самостоятельно провести

1) [+]измерение артериального давления

2) [-]эхокардиографию

3) [-]определение холестерин липопротеидов

4) [-]электрокардиографию

85. индекс массы тела вычисляется по формуле

1) [+]масса тела в кг разделить на рост в м2 (в квадрат

2) [-]

3) [-]рост в см минус 100

4) [-]масса тела в кг разделить на рост в см

5) [-]рост в м минус 100

86. в норме индекс массы тела составляет

1) [+]18,5 кг/м2 -24,9 кг/м2

2) [-]25,0 кг/м2 -29,9 кг/м2

3) [-]30,0 кг/м2 -34,9 кг/м2

4) [-]35,0 кг/м2 -39,9 кг/м2

87. ожирению второй степени соответствует индекс массы тела

1) [+]36 кг/м2

2) [-]18 кг/м2

3) [-]25 кг/м2

4) [-]41 кг/м2

88. для оценки физического развития организма проводят

1) [+]антропометрию

2) [-]рентгенологическое исследование

3) [-]ультразвуковое исследование

4) [-]эндоскопическое исследование

89. для оценки физического развития организма необходимы

1) [+]весы

2) [-]тонометр

3) [-]спирометр

4) [-]термометр

90. для оценки функционального состояния организма необходим

1) [+]тонометр

2) [-]сантиметровая лента

3) [-]ростомер

4) [-]весы

91. по результатам обследования в центре здоровья для пациента составляется

1) [+]индивидуальная программа здорового образа жизни

2) [-]программа борьбы с вредными привычками

3) [-]стандартная программа здорового образа жизни

4) [-]план лечения пациента

92. из приведенных ниже возбудителей заболеваний самыми устойчивыми к воздействию физических, химических и биологических факторов являются возбудители

1) [+]вирусного гепатита в

2) [-]дизентерии

3) [-]холеры

4) [-]сальмонеллеза

93. курение является одним из значимых факторов риска развития

1) [+]рака легкого

2) [-]миомы матки

3) [-]фибромы пищевода

4) [-]аденомы надпочечника

94. вирус гепатата в является фактором риска развития

1) [+]рака печени

2) [-]рака желудка

3) [-]рака пищевода

4) [-]рака яичников

95. фактором риска развития атеросклероза является

1) [+]нарушение холестеринового обмена

2) [-]недостаточное поступление холестерина через продукты питания

3) [-]избыток холестерина

4) [-]недостаток белка в крови

96. избыточная масса тела является фактором риска развития диабета

1) [+]сахарного

2) [-]несахарного

3) [-]почечного

4) [-]фосфатного

97. при беременности наиболее вероятно развитие анемии

1) [+]железодефицитной

2) [-]гемолитической

3) [-]гипопластической

4) [-]серповидно-клеточной

98. здоровье человека – это:

1) [+]состояние полного физического, духовного и социального благополучия

2) [-]состояние, при котором отсутствуют болезни, ограничивающие трудоспособность

3) [-]состояние активной деятельности при наличии минимальных функциональных нарушений

4) [-]состояние его активной трудоспособности

99. забота о собственном здоровье является

1) [+]обязанностью граждан

2) [-]добровольным выбором гражданина

3) [-]личным делом каждого гражданина

4) [-]ответственностью человека перед обществом

100. формирование здорового образа жизни обеспечивается

1) [+]путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья

2) [-]путем проведения обязательной иммунопрофилактики

3) [-]путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний

4) [-]путем проведения рекламы специализированных видов питания

101. формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского возраста обеспечивается

1) [+]созданием условий для занятий физической культурой и спортом

2) [-]путем проведения обязательной иммунопрофилактики

3) [-]путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний

4) [-]путем проведения рекламы специализированных видов питания

102. формирование здорового образа жизни обеспечивается

1) [+]созданием условий для ведения здорового образа жизни

2) [-]путем проведения обязательной иммунопрофилактики

3) [-]путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний

4) [-]путем проведения рекламы специализированных видов питания

103. диспансеризация взрослого населения проводится в:

1) [+]два этапа

2) [-]один этап

3) [-]три этапа

4) [-]четыре этапа

104. цель осмотра и обследования школьников врачамиспециалистами, врачем-гинекологом, врачем-урологом:

1) [+]раннее выявление и профилактика развития заболеваний, которые приводят к нарушениям репродуктивной сферы

2) [-]разработка программ оздоровления, лечения и реабилитации с учетом выявленных заболеваний

3) [-]динамическое диспансерное наблюдение за детьми группы риска

4) [-]раннее выявление групп риска по развитию хронических заболеваний

105. периодичность проведения профилактических медицинских осмотров студентов, обучающихся по очной форме составляет

1) [+]1 раз в год

2) [-]1 раз в 3 месяца

3) [-]1 раз в полгода

4) [-]1 раз в 2 года

106. маршрутная карта диспансеризации (профилактического медицинского осмотр

1) [+]разработана для

2) [+]пациента

3) [-]врача, проводящего диспансеризацию

4) [-]медицинской сестры

5) [-]контролирующего органа

107. целью первичной профилактики является

1) [+]укрепление и сохранение здоровья человека, предупреждение заболеваний

2) [-]достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании

3) [-]сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска

4) [-]поддержание качества жизни пациентов

108. целью вторичной профилактики инфекционных заболеваний является

1) [+]сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска

2) [-]достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании

3) [-]проведение реабилитационных мероприятий

4) [-]восстановление трудоспособности пациента

109. целью третичной профилактики является

1) [+]максимально возможная компенсация утраченных жизненных функций

2) [-]устранение факторов риска возникновения заболевания

3) [-]сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска

4) [-]система мер, направленных на профилактику перехода заболеваний в хронические формы

110. задачами первичной профилактики являются

1) [+]формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья, предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье

2) [-]раннее выявление отклонений в работе организма, их коррекция, укрепление адаптационных возможностей организма

3) [-]предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений, развития декомпенсации, инвалидности, смертности

4) [-]организация и проведение курсов профилактического лечения

111. задачами вторичной профилактики заболиваний является

1) [+]предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений

2) [-]сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья

3) [-]предупреждение неблагоприятного влияния погодных условий на здоровье

4) [-]формирование потребности изменения приоритетов в жизни

112. задачами третичной профилактики является

1) [+]максимальное восстановление качества жизни пациента

2) [-]предупреждение прогрессирования заболевания

3) [-]сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья

4) [-]предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье

113. целевой аудиторией, с которой необходимо проводить работу по первичной профилактике заболеваний, являются

1) [+]люди из групп риска

2) [-]пациенты с острыми заболеваниями

3) [-]выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний

4) [-]пациенты с хроническими формами заболеваний

114. целевой аудиторией, с которой необходимо проводить работу по вторичной профилактике заболеваний, являются

1) [+]пациенты с хроническими формами заболеваний

2) [-]здоровые лица с факторами риска развития заболеваний

3) [-]выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний

4) [-]люди из групп риска

115. целевой аудиторией, с которой необходимо проводить работу по третичной профилактике хронических заболеваний являются

1) [+]пациенты с хроническими формами заболеваний

2) [-]пациенты с факторами риска заболеваний

3) [-]выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний

4) [-]люди из групп риска

116. за первый год жизни длина тела здорового ребенка увеличивается в среднем на (___см)

1) [+]20-25

2) [-]25-30

3) [-]15-20

4) [-]12-15

117. физиологическая потеря массы тела доношенного новорожденного после рождения составляет (__%)

1) [+]6-10

2) [-]5-6

3) [-]10-12

4) [-]3-5

118. ориентирами при измерении окружности головы грудного ребенка сзади являются

1) [+]затылочные бугры

2) [-]область ниже затылочных бугров

3) [-]область над затылочными буграми

4) [-]теменные бугры

119. ] для ребенка в возрасте одного года является нормой

1) [+]закрытый большой родничок

2) [-]рост 65 см

3) [-]масса тела 8,0 кг

4) [-]окружность головы 40 см

120. для ребенка в возрасте 7 дней является нормой

1) [+]длительный сон

2) [-]длительное бодрствование

3) [-]мышечная гипотония

4) [-]обильное (более 40 мл) срыгивание после каждого кормления

121. ребенок 4-х месяцев должен уметь

1) [+]в положении на животе поднимать голову и верхнюю часто туловища

2) [-]переворачиваться с живота на спину

3) [-]самостоятельно садиться

4) [-]ползать

122. ребенок делает первые шаги, говорит около 10 слов, начинает понимать запрет, приучается к навыкам опрятности в возрасте

1) [+]12 месяцев

2) [-]9 месяцев

3) [-]1 год 6 месяцев

4) [-]1 год 9 месяцев

123. основной принцип рационального вскармливания детей первого года жизни заключается в

1) [+]кормлении грудным молоком

2) [-]как можно более раннем использовании соков для коррекции питания

3) [-]кормлении кисломолочными смесями

4) [-]тщательной термической обработке пищевых продуктов

124. костная ткань у детей преддошкольного и дошкольного возраста отличается от костной ткани взрослых

1) [+]большим содержанием воды

2) [-]большим содержанием минеральных веществ

3) [-]большей плотностью

4) [-]большей ломкостью

125. костная ткань у детей преддошкольного и дошкольного возраста отличается от костной ткани взрослых

1) [+]меньшим содержанием минеральных веществ

2) [-]большим содержанием минеральных веществ

3) [-]большей плотностью

4) [-]большей ломкостью

126. костная ткань у детей преддошкольного и дошкольного возраста отличается от костной ткани взрослых

1) [+]большей эластичностью

2) [-]большим содержанием минеральных веществ

3) [-]большей плотностью

4) [-]большей ломкостью

127. костная ткань у детей преддошкольного и дошкольного возраста отличается от костной ткани взрослых

1) [+]большей упругостью

2) [-]большим содержанием минеральных веществ

3) [-]большей плотностью

4) [-]большей ломкостью

128. к особенностям дыхания детей преддошкольного и дошкольного возраста относится

1) [+]уменьшение частоты дыхательных движений

2) [-]переход на диафрагмальный тип дыхания

3) [-]зависимость частоты дыхательных движений от физической нагрузки

4) [-]произвольное изменение частоты дыхательных движений

129. врачебную тайну обязаны соблюдать

1) [+]все лица, которым сведения, составляющие врачебную тайну стали известны при исполнении профессиональных обязанностей

2) [-]только медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование и свидетельство об аккредитации специалиста

3) [-]только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее и среднее медицинское образование

4) [-]только должностные лица медицинской организации, имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

130. с письменного согласия гражданина или его законного представителя разглашение врачебной тайны допускается

1) [+]в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях

2) [-]только в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю

3) [-]только в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности

4) [-]только в целях информирования представителей страховых медицинских организаций

131. предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается в случае

1) [+]обмена информацией медицинскими организациями, в целях оказания медицинской помощи

2) [-]письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти

3) [-]письменного обращения представителей средств массовой информации при наличии аккредитации

4) [-]письменного обращения адвоката при наличии нотариально оформленной доверенности на ведение судебного дела

132. предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается при

1) [+]угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений

2) [-]наличии письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти

3) [-]наличии обращения представителей средств массовой информации, с разрешения руководителя медицинской организации

4) [-]наличии письменного обращения адвоката, представившего нотариально оформленную доверенность на ведение судебного дела

133. по запросу адвоката информация, составляющая врачебную тайну может быть разглашена с

1) [+]письменного согласия пациента на сообщение сведений, составляющих врачебную тайну

2) [-]разрешения руководителя медицинской организации и врачебной комиссии

3) [-]разрешения органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за качеством и безопасностью медицинской деятельности

4) [-]письменного разрешения лечащего врача и руководителя медицинской организации

134. врачебную тайну составляют

1) [+]сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении

2) [-]только сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении

3) [-]сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и сведения о состоянии здоровья близких родственников пациента

4) [-]только сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и сведения о состоянии здоровья законных представителей пациента

135. для профилактики травматизма пожилому человеку рекомендуется

1) [+]носить обувь на низком каблуке

2) [-]носить обувь с высоким голенищем

3) [-]носить обувь на высоком каблуке

4) [-]носить обувь без каблука

136. в питании пожилых людей следует ограничить продукты, содержащие

1) [+]холестерин

2) [-]аскорбиновую кислоту

3) [-]каротин

4) [-]соли кальция

137. при возрастной эмфиземе у человека возможны проблемы, связанные с

1) [+]дыханием

2) [-]питанием

3) [-]питьѐм

4) [-]выделениями

138. болевая, тактильная и температурная чувствительность у лиц пожилого и старческого возраста

1) [+]снижается

2) [-]повышается

3) [-]не изменяется

4) [-]отсутствует

139. острота зрения, острота слуха у лиц пожилого и старческого возраста

1) [+]снижается

2) [-]не изменяется

3) [-]повышается

4) [-]незначительно повышается

140. изучением закономерностей старения организма занимается

1) [+]геронтология

2) [-]гериатрия

3) [-]танатология

4) [-]геронтофармакология

141. наиболее выраженные отличия костно-мышечной системы у мужчин и женщин наблюдаются в

1) [+]строении таза

2) [-]строении трубчатых костей

3) [-]соотношении минеральных и органических веществ костной ткани

4) [-]строении мышц

142. к немодифицируемым факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний относится

1) [+]наследственная предрасположенность

2) [-]курение табака

3) [-]нерациональное питание

4) [-]гиподинамия

143. под здоровым образом жизни понимают

1) [+]активную жизнедеятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья

2) [-]борьбу за чистоту среды обитания

3) [-]творчество, как источник положительных эмоций

4) [-]регулярные профилактические осмотры

144. периодический осмотр является завершенным в случае

1) [+]осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в перечне факторов или перечне работ.

2) [-]осмотра работника всеми врачами-специалистами

3) [-]выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований

4) [-]при выполнении 50% от запланированных исследований и консультаций специалистов

145. к первой группе здоровья относятся дети

1) [+]здоровые и имеющие небольшие отклонения, не требующие коррекции

2) [-]с хронической патологией в стадии компенсации

3) [-]здоровые, а также с отягощенным биологическим анамнезом

4) [-]из группы риска без признаков заболевания

146. информированное добровольное согласие гражданина для проведения диспансеризации

1) [+]обязательно

2) [-]не имеет значения

3) [-]не обязательно

4) [-]оформляется по требованию пациента

147. при старении изменения системы мочевыделения характеризуются

1) [+]снижением тонуса мочеточников

2) [-]увеличением вместимости мочевого пузыря

3) [-]повышением тонуса мочеточников

4) [-]более редким мочеиспусканием

148. при старении изменения системы мочевыделения характеризуются

1) [+]снижением почечного кровотока

2) [-]увеличением вместимости мочевого пузыря

3) [-]повышением тонуса мочеточников

4) [-]более редким мочеиспусканием

149. основным признаком возрастных изменений костей является

1) [+]остеопороз

2) [-]укорочение

3) [-]размягчение

4) [-]обызвествление

150. частота дыхательных движений у взрослого здорового человека в покое составляет в минуту

1) [+]16-20

2) [-]25-30

3) [-]35-40

4) [-]45-50

151. ночью необходимость в мочеиспускании у здорового взрослого человека возникает не более

1) [+]1 раза

2) [-]2 раз

3) [-]3 раз

4) [-]4 раз

152. период детства продолжается

1) [+]от рождения до 18 лет

2) [-]от рождения до 17 лет

3) [-]от рождения до 15 лет

4) [-]от рождения до 14 лет

153. первое прикладывание к груди здорового новорожденного проводится после рождения

1) [+]в первые 30 минут

2) [-]через 2-3 часа

3) [-]через 6 часов

4) [-]через 10-12 часов

154. наиболее эффективной формой работы детской поликлиники по мониторингу здоровья ребенка в возрасте до 3- х лет является

1) [+]патронаж к ребенку до 1 года жизни

2) [-]анкетирование родителей

3) [-]чтение лекций

4) [-]беседы с родителями

155. медицинская профилактика включает такие виды как

1) [+]первичная, вторичная, третичная

2) [-]начальная, конечная

3) [-]текущая, заключительная

4) [-]противоэпидемическая, предварительная

156. строгий вегетарианский рацион питания приводит к дефициту

1) [+]животного белка

2) [-]углеводов

3) [-]клетчатки

4) [-]витаминов

157. к факторам риска развития ишемической болезни сердца у пожилых людей относятся

1) [+]сахарный диабет, ожирение

2) [-]гипохолестеринемия, гепатоз

3) [-]пониженная масса тела, гипотония

4) [-]высокий уровень билирубина и ферментов в крови

158. с целью профилактики атеросклероза в диету пожилых людей рекомендуют включать продукты

1) [+]морскую капусту, мясо кальмаров

2) [-]баранину, индейку

3) [-]свинину, конину

4) [-]колбасу, бекон

159. в покое частота дыхательных движений взрослого человека составляет

1) [+]16-20

2) [-]12-15

3) [-]10-14

4) [-]8-10

160. в норме продолжительность периода внутриутробного развития плода составляет (в неделях беременности)

1) [+]40

2) [-]32

3) [-]24

4) [-]18

161. ортостатическая гипотония возникает при

1) [+]быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное

2) [-]быстром переходе из вертикального положения в горизонтальное

3) [-]длительной ходьбе

4) [-]быстрой ходьбе

162. энергетическая ценность суточного рациона питания для людей старшего возраста должна составлять (__ккал)

1) [+]1700-1900

2) [-]2000-2300

3) [-]2800-3000

4) [-]3000-3200

163. к алиментарным геропротекторам относятся

1) [+]овощи и фрукты

2) [-]макаронные изделия

3) [-]мясо и рыба

4) [-]хлебобулочные изделия

164. обеспечение безопасной среды обитания в жилых помещениях необходимо с целью

1) [+]профилактики травматизма

2) [-]создания комфортных условий

3) [-]улучшения передвижения

4) [-]создания уюта

165. к продуктам, содержащим высокий уровень белка, относятся

1) [+]сыр, творог

2) [-]овощи и фрукты

3) [-]крупы, макароны

4) [-]маргарин, майонез

166. к продуктам, содержащим большое количество углеводов, относятся

1) [+]крупы

2) [-]растительные масла

3) [-]орехи

4) [-]морепродукты

167. тренирующим эффектом для сосудистой и дыхательной систем обладает физическая активность продолжительностью

1) [+]30 и более минут 5 раз в неделю

2) [-]20 минут 1-2 раза в неделю

3) [-]10 минут 3 раза в неделю

4) [-]10 минут 4 раза в день

168. увеличение ночного диуреза называется

1) [+]никтурией

2) [-]полиурией

3) [-]пиурией

4) [-]дизурией

169. к антропометрическим измерениям относятся измерения

1) [+]веса, роста

2) [-]чсс, ад

3) [-]спирометрии, экг

4) [-]динамометрии, спирометрии

170. динамометрия оценивает силу мышц

1) [+]кисти

2) [-]спины

3) [-]ног

4) [-]туловища

171. кал для исследования на яйца гельминтов и простейшие направляют в лабораторию

1) [+]клиническую

2) [-]бактериологическую

3) [-]иммунологическую

4) [-]радиоизотопной диагностики

172. для диагностики энтеробиоза перианальный соскоб направляют для исследования в лабораторию

1) [+]клиническую

2) [-]бактериологическую

3) [-]иммунологическую

4) [-]цитостатическую

173. при подозрении на острый инфаркт миокарда пациента госпитализируют

1) [+]в кардиологическое отделение

2) [-]в нейрососудистое отделение

3) [-]в терапевтическое отделение

4) [-]в реабилитационное отделение

174. медицинской организацией, в которой оказывают специализированную медицинскую помощь является

1) [+]кардиологический центр

2) [-]врачебная амбулатория

3) [-]поликлиника

4) [-]участковая больница

175. пациентам с хронической почечной недостаточностью и анурией проводится

1) [+]гемодиализ

2) [-]переливание крови

3) [-]цистостомия

4) [-]паранефральная блокада

176. при диффузно – токсическом зобе материал для исследования на содержание гормонов отправляют в лабораторию

1) [+]биохимическую

2) [-]клиническую

3) [-]бактериологическую

4) [-]цитологическую

177. пациентам с поражением артерий нижних конечностей при сахарном диабете необходима консультация врача

1) [+]ангиохирурга

2) [-]невропатолога

3) [-]терапевта

4) [-]офтальмолога

178. при появлении жалоб на резкое снижение остроты зрения при сахарном диабете небходима консультация врача

1) [+]офтальмолога

2) [-]онколога

3) [-]невропатолога

4) [-]терапевта

179. для оформления инвалидности необходимо пройти

1) [+]медико-социальную экспертизу

2) [-]обследование

3) [-]лечение

4) [-]реабилитацию

180. при остеоартрозе пациенту назначается консультация врача

1) [+]ортопеда

2) [-]терапевта

3) [-]невропатолога

4) [-]хирурга

181. пациенту с сахарным диабетом, осложненным ретинопатией, необходима консультация врача

1) [+]офтальмолога

2) [-]невропатолога

3) [-]терапевта

4) [-]хирурга

182. при гангрене нижних конечностей пациента госпитализируют в отделение

1) [+]хирургическое

2) [-]эндокринологическое

3) [-]терапевтическое

4) [-]нейро-сосудистое

183. кровь на общий анализ направляют в

1) [+]клинико-диагностическую лабораторию

2) [-]биохимическую лабораторию

3) [-]бактериологическую лабораторию

4) [-]цитологическую лабораторию

184. мазок из гнойной раны для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам направляется в лабораторию

1) [+]бактериологическую

2) [-]клиническую

3) [-]вирусологическую

4) [-]биохимическую

185. при поступлении в хирургический стационар пациента с травмами после дорожно-транспортного происшествия передается сообщение в

1) [+]отделение полиции

2) [-]травмпункт

3) [-]управление мчс

4) [-]управление роспотребнадзора

186. ультразвуковое исследование органов брюшной полости проводится в

1) [+]кабинете функциональной диагностики

2) [-]физиотерапевтическом кабинете

3) [-]кабинете электрокардиографии

4) [-]рентгенологическом кабинете

187. при подозрении на кишечное кровотечение кал на исследование отправляют в лабораторию

1) [+]клиническую

2) [-]бактериологическую

3) [-]иммунологическую

4) [-]цитологическую

188. после оказания помощи в приемном покое по поводу перелома костей кисти пациент наблюдается в

1) [+]травмпункте по месту жительства

2) [-]травматологическом отделении

3) [-]хирургическом отделении

4) [-]ортопедическом отделении

189. пациенту с подозрением на острый холецистит дают направление в

1) [+]хирургическое отделение

2) [-]дневной стационар

3) [-]профилакторий

4) [-]палату интенсивной терапии

190. после операции на желудке по поводу язвенной болезни пациент наблюдается у

1) [+]врача-хирурга в поликлинике

2) [-]врача-онколога в диспансере

3) [-]врача-невролога

4) [-]врача-терапевта

191. диету послеоперационным пациентам назначает

1) [+]врач-хирург

2) [-]диетическая сестра

3) [-]врач-терапевт

4) [-]врач-кардиолог

192. пострадавший с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализируется в отделение

1) [+]травматологическое или нейрохирургическое

2) [-]интенсивной терапии и реанимации

3) [-]хирургическое

4) [-]реанимационное

193. к рентгенологическому методу диагностики относится

1) [+]компьютерная томография

2) [-]ультразвуковое исследование

3) [-]спирография

4) [-]электрокардиография

194. пациенту после аппендэктомии назначается

1) [+]физиотерапия

2) [-]лечебная ходьба

3) [-]иглорефлексотерапия

4) [-]электростимуляция

195. после операции по удалению желчного пузыря пациенту даются рекомендации по

1) [+]диете

2) [-]профессии

3) [-]режиму отдыха

4) [-]виду увлечений

196. при выявлении инфекционного заболевания экстренное извещение направляют в

1) [+]роспотребнадзор

2) [-]отделение полиции

3) [-]родственникам пациента

4) [-]миграционную службу

197. при подозрении на заболевание щитовидной железы назначается консультация

1) [+]врача-эндокринолога

2) [-]врача-терапевта

3) [-]врача-невролога

4) [-]врача-офтальмолога

198. при заборе крови на гемокультуру направление оформляется в лабораторию

1) [+]бактериологическую

2) [-]вирусологическую

3) [-]клиническую

4) [-]биохимическую

199. пациенту с выраженным кашлем проводится

1) [+]рентгенография

2) [-]ультразвуковое исследование

3) [-]эхокардиография

4) [-]реоэнцефалография

200. при подозрении на шигеллез анализ кала направляется в лабораторию

1) [+]бактериологическую

2) [-]биохимическую

3) [-]клиническую

4) [-]вирусологическую

201. при осложненных формах гриппа больного направляют

1) [+]в инфекционный стационар

2) [-]в больницу общего профиля

3) [-]в центр санэпиднадзора

4) [-]в профилакторий

202. при подозрении на дифтерию мазок из зева и носа на bl направляется в лабораторию

1) [+]бактериологическую

2) [-]клиническую

3) [-]биохимическую

4) [-]вирусологическую

203. при подозрении на пищевую токсикоинфекцию, материал для исследования отправляют в лабораторию

1) [+]бактериологическую

2) [-]клиническую

3) [-]вирусологическую

4) [-]иммунологическую

204. при подозрении на геморрагическую лихорадку оформляется направление на госпитализацию в отделение

1) [+]инфекционное

2) [-]хирургическое

3) [-]травмотологическое

4) [-]неврологичкское

205. при геморрагической лихорадке с почечным синдромом мочу на общий анализ доставляют в лабораторию

1) [+]клиническую

2) [-]вирусологическую

3) [-]бактериологическую

4) [-]иммунологическую

206. при выявлении чесотки пациента направляют к

1) [+]врачу-дерматологу

2) [-]врачу-инфекционисту

3) [-]врачу-педиатру

4) [-]врачу-аллергологу

207. при подозрении на туберкулез пациент направляется в

1) [+]противотуберкулезный диспансер

2) [-]инфекционный стационар

3) [-]пульмонологическое отделение стационара

4) [-]кожно-венерологический диспансер

208. больного холерой госпитализируют в

1) [+]бокс кишечного инфекционного отделения стационара больницы

2) [-]полубокс отделение детской инфекционной больницы

3) [-]общую палату стационара специализированной медицинской помощи

4) [-]отделение интенсивной терапии соматического стационара

209. больному с рожистым воспалением кожи в фазе ремиссии рекомендуется проведение

1) [+]бициллинотерапии

2) [-]биохимического исследования крови

3) [-]занятий лечебной физкультурой

4) [-]консультации гомеопата

210. при обострении хронического бронхита у пациента пожилого возраста необходимо провести

1) [+]рентгенографию

2) [-]электрокардиографию

3) [-]велоэргометрию

4) [-]реоэнцефалографию

211. при промывании желудка первую порцию промывных вод отправляют в

1) [+]лабораторию

2) [-]приемное отделение

3) [-]патологоанатомическое отделение

4) [-]отделение функциональной диагностики

212. при аденоме предстательной железы у лиц пожилого и старческого возраста необходима консультация

1) [+]врача-уролога

2) [-]врача-нефролога

3) [-]врача-проктолога

4) [-]гастроэнтеролога

213. при подозрении на лейкоз необходима консультация

1) [+]врача-гематолога

2) [-]врача-кардиолога

3) [-]врача-онколога

4) [-]врача-терапевта

214. для определения уровня глюкозы в крови медицинская сестра оформляет направление в лабораторию

1) [+]биохимическую

2) [-]клиническую

3) [-]цитологическую

4) [-]бактериологическую

215. транспортировка пациентов с острым инфарктом миокарда для проведения диагностики и лечения осуществляется

1) [+]машиной скорой медицинской помощи

2) [-]городским такси

3) [-]личным транспортом родственников

4) [-]грузовым такси

216. диагностика новообразований различного происхождения проводится в

1) [+]онкологическом диспансере

2) [-]профилактории

3) [-]здравпункте

4) [-]пансионате

217. при поступлении пациента с огнестрельным ранением необходимо отправить извещение в

1) [+]отделение полиции

2) [-]службу мчс

3) [-]станцию переливания крови

4) [-]министерство здравоохранения

218. пациента с ожогом лица необходимо госпитализировать в

1) [+]ожоговое отделение

2) [-]глазное отделение

3) [-]травматологическое отделение

4) [-]микрохирургическое отделение

219. пациента с воспалением тройничного нерва направляют на консультацию

1) [+]врача-невролога

2) [-]врача-офтальмолога

3) [-]врача-оториноларинголога

4) [-]врача-терапевта

220. пациенту с нарушением зрения необходима консультация

1) [+]врача-офтальмолога

2) [-]врача-оториноларинголога

3) [-]врача-терапевта

4) [-]врача-хирурга

221. моча на общий анализ направляется в лабораторию

1) [+]клиническую

2) [-]бактериологическую

3) [-]иммунологическую

4) [-]вирусологическую

222. больные, перенесшие инсульт, подлежат диспансерному наблюдению у

1) [+]врача-невролога в поликлинике по месту жительства

2) [-]врача-нейрохирурга

3) [-]врача-участкового терапевта

4) [-]врача-физиотерапевта

223. при появлении у пациента, находящегося в терапевтическом отделении, выраженных психических расстройств необходим перевод в

1) [+]специализированное психосоматическое отделение

2) [-]психо-неврологический санаторий

3) [-]дневной стационар

4) [-]многопрофильный стационар

224. при подозрении на рак шейки матки необходима консультация

1) [+]врача-онколога

2) [-]врача-гинеколога

3) [-]врача-мамолога

4) [-]врача-рентгенолога

225. при подозрении на послеродовый мастит родильницу направляют к

1) [+]врачу-хирургу

2) [-]врачу-гинекологу

3) [-]врачу-онкологу

4) [-]врачу-венерологу

226. для оказания специализированной кардиологической помощи пациента переводят в

1) [+]кардиологический центр

2) [-]реанимационное отделение

3) [-]больницу скорой медицинской помощи

4) [-]санаторий

227. пациенту для восстановления речи, при остром нарушении мозгового кровообращения необходимы занятия с

1) [+]логопедом

2) [-]психологом

3) [-]врачом-невропатологом

4) [-]врачом-неврологом

228. прокаин (новокаин) относится к

1) [+]местным анестетикам

2) [-]нейролептикам

3) [-]анальгетикам

4) [-]гемостатикам

229. лидокаин

1) [+]местный анестетик

2) [-]нейролептик

3) [-]анальгетик

4) [-]анксиолитик

230. раствор атропина сульфата 0,1% относится к

1) [+]м-холиноблокаторам

2) [-]ганглиоблокаторам

3) [-]ингибиторам ацетилхолинэстеразы

4) [-]альфа-адреномиметикам

231. эфедрин относится к группе

1) [+]симпатомиметиков

2) [-]ганглиоблокаторов

3) [-]ингибиторов ацетилхолинэстеразы

4) [-]миорелаксантов (курареподобных средст

5) [-]

232. информацию о состоянии здоровья пациенту должен предоставлять лечащий врач или другие врачиспециалисты

1) [+]принимающие участие в медицинском обследовании и лечении

2) [-]по выбору пациента

3) [-]по решению руководителя медицинской организации

4) [-]по решению врачебной комиссии медицинской организации

233. информация о состоянии здоровья должна быть предоставлена

1) [+]пациенту, с его согласия

2) [-]любому заинтересованному лицу

3) [-]близкому родственнику пациента

4) [-]попечителю пациента

234. валокордин

1) [+]седативное средство

2) [-]местный анестетик

3) [-]антибиотик

4) [-]антисептик

235. пирацетам

1) [+]ноотроп

2) [-]местный анестетик

3) [-]антибиотик

4) [-]антисептик

236. кофеин

1) [+]психостимулятор

2) [-]местный анестетик

3) [-]антибиотик

4) [-]антисептик

237. кофеин

1) [+]аналептик

2) [-]местный анестетик

3) [-]антибиотик

4) [-]антисептик

238. порция "в" при дуоденальном зондировании это

1) [+]содержимое желчного пузыря

2) [-]содержимое 12 перстной кишки

3) [-]содержимое желудка

4) [-]желчь из печѐночных протоков

239. при абдоминальной пункции применяется

1) [+]игла дюфо

2) [-]троакар

3) [-]аспиратор

4) [-]электроотсос

240. в задачи приёмного отделения стационара не входит

1) [+]проведение полного обследования

2) [-]приѐм поступающих пациентов

3) [-]санитарно-гигиеническая обработка поступивших пациентов

4) [-]транспортировка в лечебное отделение

241. документ приёмного отделения, который заполняется независимо госпитализирован пациент или нет

1) [+]журнал учѐта приѐма больных и отказов в госпитализации

2) [-]медицинская карта стационарного больного

3) [-]статистическая карта выбывшего из стационара

4) [-]журнал учѐта инфекционных больных

242. растворы для разведения антибиотиков

1) [+]0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

2) [-]0,5% раствор новокаина, 10 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций

3) [-]5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

4) [-]2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

243. преимущества энтерального способа введения лекарственных средств

1) [+]простота в применении и возможность применения в любых условиях

2) [-]быстрота действия и частичная инактивация лекарства в печени

3) [-]быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт

4) [-]большая точность дозировки

244. дренажное положение придаётся пациенту с целью

1) [+]облегчения оттока мокроты

2) [-]расширения бронхов

3) [-]уменьшения одышки

4) [-]улучшения мозгового кровообращения

245. в качестве антисептического раствора для промывания мочевого пузыря используют

1) [+]0,02% раствор фурацилина

2) [-]1% салициловый спирт

3) [-]3% раствор перекиси водорода

4) [-]раствор бриллиантового зеленого

246. цель исследования мочи по зимницкому

1) [+]определение функционального состояния почек

2) [-]определение количества форменных элементов осадка мочи

3) [-]определение микрофлоры мочи

4) [-]определение суточной глюкозурии

247. при положительной азопирамовой пробе (наличие крови) появляется окрашивание

1) [+]сине-фиолетовое

2) [-]сине-зеленое

3) [-]розовое

4) [-]бурое

248. основной функциональной обязанностью процедурной медицинской сестры стационара является

1) [+]проведение парентеральных вмешательств

2) [-]непосредственный уход за больными

3) [-]контроль выполнения врачебных назначений

4) [-]организация выписки, учета, хранения медикаментов и материалов

249. если у пациента повышение температуры, тошнота, рвота, появление желтухи на 5-7 день, это признаки

1) [+]гепатита а

2) [-]краснухи

3) [-]спид

4) [-]бешенства

250. дисбактериоз это -

1) [+]нарушение количественного и качественного состава микрофлоры

2) [-]внутрибольничная инфекция

3) [-]полное отсутствие микрофлоры

4) [-]инфекционное заболевание

251. основное показание к обследованию на дисбактериоз кишечника

1) [+]длительная дисфункция кишечника

2) [-]поступление в организованные коллективы (детский сад, школа, вуз)

3) [-]работа в системе общественного питания

4) [-]сдача крови в качестве донора

252. информация о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий должна быть размещена на

1) [+]информационном стенде медицинской организации

2) [-]сайте государственной думы рф

3) [-]сайте роспотребнадзора

4) [-]информационном стенде министерства здравоохранения рф

253. информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство оформляется

1) [+]перед медицинским вмешательством

2) [-]после первичного осмотра врачом

3) [-]после медицинского вмешательства

4) [-]перед постановкой диагноза

254. информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство подписывается

1) [+]гражданином, одним из родителей или иным законным представителем и медицинским работником

2) [-]гражданином, одним из родителей или иным законным представителем и главным врачом

3) [-]гражданином, законным представителем и руководителем медицинской организации

4) [-]гражданином, медицинским работником и представителем страховой медицинской организации

255. сведения о наличии больных, состоящих на питании на 9 часов утра, подаются диетической сестре пищеблока медицинской организации

1) [+]старшими медицинскими сестрами отделений

2) [-]палатными сестрами отделений

3) [-]заведующим отделением

4) [-]главной медсестрой

256. показаниями к неотложному переводу в психиатрический стационар больного с психическим расстройством являются

1) [+]его непосредственная опасность для себя и окружающих

2) [-]галлюцинации, бред и нарушение сознания

3) [-]снижение интеллекта, нарушение памяти

4) [-]астения, навязчивые состояния

257. при подозрении на меланому необходима

1) [+]консультация врача-онколога

2) [-]криодеструкция

3) [-]диатермокоагуляция

4) [-]обработка кожи 10% настойкой йода

258. при подозрении на базалиому кожи необходима

1) [+]консультация врача-онколога

2) [-]асептическая повязка

3) [-]диатермокоагуляция

4) [-]смазывание ляписным карандашом

259. пострадавших с вывихом нижней челюсти целесообразно направить в

1) [+]травматологический пункт

2) [-]поликлинику

3) [-]хирургический стационар

4) [-]стоматологический стационар

260. интервал между сбором мочи и доставкой в лабораторию должен быть не более

1) [+]4 часов

2) [-]8 часов

3) [-]2 часов

4) [-]1 часа

261. транспортировка пациентов в удовлетворительном состоянии из приемного отделения в лечебное осуществляется

1) [+]пешком

2) [-]на кресле-каталке

3) [-]на каталке

4) [-]на носилках

262. в бланке направления на лабораторное исследование биологического материала от больного в условиях стационара не указывается

1) [+]домашний адрес

2) [-]отделение

3) [-]диагноз

4) [-]возраст

263. направление на лабораторное исследование мочи оформляет

1) [+]постовая медицинская сестра

2) [-]врач

3) [-]процедурная медицинская сестра

4) [-]лаборант

264. кал должен быть доставлен в лабораторию теплым, в течение 15-20 минут при исследовании на

1) [+]простейшие

2) [-]бактериологическое исследование

3) [-]яйца гельминтов

4) [-]копрологическое исследование

265. при подготовке к радиоизотопному исследованию необходимо

1) [+]исключить применение препаратов йода и брома

2) [-]проводить профилактику метеоризма

3) [-]очистить кишечник

4) [-]исключить применение препаратов железа и висмута

266. для узи органов малого таза необходимо, чтобы мочевой пузырь был

1) [+]наполнен

2) [-]опорожнен с помощью катетера

3) [-]опорожнен

4) [-]не имеет значения для проведения исследования

267. пустые ампулы из-под наркотических веществ участковая медицинская сестра должна

1) [+]сдать в поликлинику старшей медицинской сестре

2) [-]выбросить

3) [-]оставить дома у пациента

4) [-]сдать хирургу-онкологу поликлиники

268. пациент после выписки из стационара по поводу гепатита в наблюдается у специалиста

1) [+]врача-инфекциониста

2) [-]врача-педиатра

3) [-]врача-терапевта

4) [-]врача-гастроэнтеролога

269. вакцинация против дифтерии проводится

1) [+]в прививочном кабинете

2) [-]в физиотерапевтическом кабинете

3) [-]в процедурном кабинете

4) [-]в перевязочном кабинете

270. для исследования удаленного клеща направление оформляют

1) [+]в микробиологическую лабораторию

2) [-]в бактериологическую лабораторию

3) [-]в клиническую лабораторию

4) [-]в биохимическую лабораторию

271. санаторно-курортное лечение лиц пожилого возраста должно проводиться на курортах

1) [+]местного значения

2) [-]удаленных от дома

3) [-]зарубежных

4) [-]в условиях горного климата

272. при аварийной ситуации с биологическими жидкастями медицинская сестра должна

1) [+]поставить в известность старшую медицинскую сестру отделения, заведующего отделением

2) [-]обратиться к главному врачу

3) [-]провести текущую уборку процедурного кабинета

4) [-]уволиться

273. профилактику наркомании проводят

1) [+]медицинские, педагогические работники и работники правоохранительных органов

2) [-]медицинские работники и работники правоохранительных органов

3) [-]педагогические работники и работники правоохранительных органов

4) [-]работники правоохранительных органов

274. обязательное медицинское страхование гарантирует

1) [+]получение всеми гражданами рф медицинской помощи определенного объема и уровня

2) [-]получение медицинской помощи минимального объема

3) [-]выплату пособии в случае временной утраты трудоспособности.

4) [-]бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи

275. страховая медицинская организация

1) [+]контролирует качество оказания медицинской помощи

2) [-]контролирует качество оказания медицинской помощи при жалобах от пациентов

3) [-]участвует в лицензировании медицинских организаций

4) [-]участвует в аттестации медицинских работников

276. обязательное медицинское страхование является

1) [+]составной частью государственной системы социального страхования

2) [-]системой, направленной на повышение размеров оплаты труда

3) [-]страхованием от несчастных случаев

4) [-]системой, направленной на защиту прав медицинских работников

277. максимальная частота сердечных сокращений для мужчины в возрасте 65 лет при физической активности должна составлять не более

1) [+]125 ударов в минуту

2) [-]155 ударов в минуту

3) [-]175 ударов в минуту

4) [-]95 ударов в минуту

278. в кабинете доврачебной помощи проводится прием пациентов

1) [+]не нуждающихся во врачебном приѐме

2) [-]имеющих талоны к врачу на день обращения

3) [-]по самозаписи

4) [-]с легкими формами заболевания

279. одышка - это

1) [+]нарушение ритма, глубины, частоты дыхания

2) [-]удлинение вдоха

3) [-]укорочение вдоха

4) [-]удлинение выдоха

280. период, когда симптомы заболевания угасают, но возбудитель еще находится в организме, называется

1) [+]клиническим выздоровлением

2) [-]микробоносительством

3) [-]микробиологическим выздоровлением

4) [-]иммунологическим

281. если после укуса клеща ребенок заболел энцефалитом, клещ в данном случае является

1) [+]переносчиком инфекции

2) [-]фактором передачи инфекции

3) [-]входными воротами инфекции

4) [-]механизмом передачи инфекции

282. стерилизацию хирургического инструментария проводят в

1) [+]центральном стерилизационном отделении

2) [-]предоперационной комнате

3) [-]специальном помещении операционного блока

4) [-]хирургическом отделении

283. захоронение органических операционных отходов класса б проводят

1) [+]специализированные организации

2) [-]операционные медицинские сестры

3) [-]младшие медицинские сестры

4) [-]старшие медицинские сестры

284. централизованная дезинфекция медицинских отходов класса б происходит

1) [+]за пределами территории учреждения здравоохранения

2) [-]на территории учреждения здравоохранения

3) [-]на месте образования отходов

4) [-]в специальных помещениях лечебного отделения

285. вывоз и обезвреживание отходов класса д осуществляется

1) [+]организациями по обращению с радиоактивными отходами

2) [-]организациями по обращению с бытовыми отходами

3) [-]организациями по обращению с токсикологически опасными отходами

4) [-]организациями по обращению с промышленными отходами

286. тело умершего пациента транспортируют в

1) [+]патологоанатомическое отделение

2) [-]приемное отделение

3) [-]реанимационное отделение

4) [-]терапевтическое отделение

287. объем санитарной обработки пациента определяет

1) [+]врач приемного отделения

2) [-]медицинская сестра смотрового кабинета

3) [-]персонал санпропускника

4) [-]медицинская сестра приемного отделения

288. полное уничтожение микроорганизмов и их спор называется

1) [+]стерилизацией

2) [-]дезинфекцией

3) [-]дезинсекцией

4) [-]демеркуризацией

289. дезинфекция, проводимая в очаге после удаления из него источника инфекции

1) [+]заключительная

2) [-]очаговая

3) [-]профилактическая

4) [-]текущая

290. инфекция, при которой процесс локализуется в определенном органе или ткани, называются

1) [+]очаговой

2) [-]экзогенной

3) [-]генерализованной

4) [-]эндогенной

291. инфекционное заболевание, вызванное одним видом возбудителя, относится к группе

1) [+]моноинфекций

2) [-]смешанных инфекций

3) [-]вторичных инфекций

4) [-]хронических инфекций

292. к механическому способу дезинфекции относится

1) [+]влажная уборка помещений

2) [-]кипячение

3) [-]ультрафиолетовое облучение

4) [-]использование формалина

293. к химическому способу дезинфекции относится

1) [+]использование формалина

2) [-]влажная уборка помещений

3) [-]фильтрация воздуха

4) [-]ультрафиолетовое облучение

294. к физическим факторам, действующим на микроорганизмы, относится

1) [+]температура

2) [-]фенол

3) [-]хлорная известь

4) [-]спирт

295. преимущества централизованной стерилизации

1) [+]высокая надежность стерилизации

2) [-]высокий уровень ручного труда

3) [-]большой объем инвестиций

4) [-]хранение обработанных медицинских изделий на стерильных столах

296. при попадании крови на кожу следует обработать её

1) [+]70% спиртом

2) [-]3% перекисью водорода

3) [-]1% р-ром хлорамина

4) [-]1-2 % р-ром протаргола

297. количество воды, необходимое для промывания желудка взрослому человеку

1) [+]10-12 литров

2) [-]3-4 литра

3) [-]5-6 литров

4) [-]7-8 литров

298. гигиеническое воспитание – это

1) [+]комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность

2) [-]просветительная деятельность

3) [-]обучающая деятельность

4) [-]воспитательная деятельность

299. конечной целью гигиенического воспитания является

1) [+]положительные изменения в состоянии здоровья

2) [-]расширение кругозора по медико-генетическим вопросам

3) [-]обучение распознаванию признаков заболеваний

4) [-]выработка динамического стереотипа поведения в жизни

300. выработка способности правильно выполнять медицинские, гигиенические процедуры, называется

1) [+]умения

2) [-]знания

3) [-]навыки

4) [-]убеждения

301. санитарное просвещение в стационаре является

1) [+]вторичной профилактикой

2) [-]первичной профилактикой

3) [-]популяционной профилактикой

4) [-]социальной профилактикой

302. индивидуальные формы гигиенического воспитания характеризуются

1) [+]общением между специалистом и пациентом

2) [-]общение специалиста с группой пациентов

3) [-]общением между специалистом и большим количеством пациентов

4) [-]общением между группами специалистов

303. массовые формы гигиенического воспитания характеризуются

1) [+]общением между специалистом и большим количеством пациентов

2) [-]общением между специалистом и пациентом

3) [-]общение специалиста с группой пациентов

4) [-]общением между группами специалистов

304. групповые формы гигиенического воспитания характеризуются

1) [+]общением специалиста с группой пациентов

2) [-]общением между группами специалистов

3) [-]общением между специалистом и большим количеством пациентов

4) [-]общением между специалистом и пациентом

305. гигиеническое воспитание по первичной профилактике неинфекционных заболеваний включает сведения о

1) [+]факторах риска

2) [-]лечении

3) [-]симптомах

4) [-]диагностики

306. гигиеническое воспитание по первичной профилактике инфекционных заболеваний включает сведения о

1) [+]биологических особенностях возбудителя

2) [-]лечении

3) [-]симптомах

4) [-]диагностики

307. работа по гигиеническому воспитанию является функциональной обязанностью

1) [+]всех медицинских работников

2) [-]только средних медицинских работников

3) [-]только врачей

4) [-]только врача общей практики

308. работа по гигиеническому воспитанию в стационаре направлена на

1) [+]пациентав, находящихся в стационаре

2) [-]взрослое население, проживающее на территории обслуживания стационара

3) [-]все население, проживающее на территории обслуживания стационара

4) [-]работающую часть населения, проживающую на территории обслуживания стационара

309. школы здоровья чаще организуются по

1) [+]профилю заболевания

2) [-]составу обратившихся

3) [-]возрасту

4) [-]половому составу

310. занятия в школе здоровья может проводить

1) [+]врач, медицинская сестра, фельдшер

2) [-]только медицинская сестра

3) [-]только фельдшер

4) [-]только врач

311. отдаленным критерием эффективности школ здоровья является

1) [+]снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний

2) [-]повышение информированности населения о мерах профилактики

3) [-]увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни

4) [-]сохранение здоровья

312. к индивидуальным формам гигиенического воспитания относится

1) [+]беседа

2) [-]викторина

3) [-]дискуссия

4) [-]доклад

313. к средствам устного метода гигиенического воспитания относится

1) [+]беседа

2) [-]муляж

3) [-]видеофильм

4) [-]листовка

314. к средствам наглядного метода гигиенического воспитания относится

1) [+]видеофильм

2) [-]лекция

3) [-]дискуссия

4) [-]беседа

315. к средствам печатного метода гигиенического воспитания относится

1) [+]памятка

2) [-]лекция

3) [-]беседа

4) [-]фотография

316. к средствам устного метода гигиенического воспитания относится

1) [+]лекция

2) [-]буклет

3) [-]рисунок

4) [-]фантом

317. к средствам аудиовизуального метода, используемого при гигиеническом воспитании, относится

1) [+]телепрограмма

2) [-]санитарный бюллетень

3) [-]брошюра

4) [-]памятка

318. санитарное просвещение родителей должно начинаться

1) [+]до рождения ребѐнка

2) [-]с первого года жизни ребѐнка

3) [-]в детском саду

4) [-]в школе

319. основным фактором, который приводит к росту абортов и родов среди подростков является

1) [+]плохая осведомленность о методах и средствах контрацепции

2) [-]экологическая ситуация

3) [-]широкая доступность информации о половом воспитании

4) [-]избыточное использование контрацептивов

320. прививать гигиенические навыки детям в первую очередь должны

1) [+]родители

2) [-]воспитатели

3) [-]учителя

4) [-]медицинские работники

321. система медико-педагогических мер по воспитанию у подростков правильного отношения к вопросам пола называется

1) [+]половым воспитанием

2) [-]санитарным воспитанием

3) [-]гигиеническим воспитанием

4) [-]социальным воспитанием

322. использование средств массовой информации в гигиеническом воспитании по вопросам здорового образа жизни необходимо для

1) [+]формирования общественного мнения

2) [-]удовлетворения потребности в здоровом образе жизни

3) [-]формирования умений

4) [-]формирования навыков

323. лекции по гигиеническому воспитанию может проводить

1) [+]врач, медицинская сестра

2) [-]только врач

3) [-]только медицинская сестра

4) [-]младший медицинский персонал

324. рождение и воспитание детей, подготовка их к жизни в обществе относится к функции семьи

1) [+]репродуктивной

2) [-]рекреативной

3) [-]воспитательной

4) [-]хозяйственно-экономической

325. односторонней формой передачи информации является

1) [+]доклад

2) [-]дискуссия

3) [-]викторина

4) [-]игра

326. двусторонней формой передачи информации является

1) [+]дискуссия

2) [-]доклад

3) [-]сообщение

4) [-]выступление

327. специальная организационная форма консультирования группы пациентов, называется

1) [+]школа пациентов

2) [-]углубленное консультирование

3) [-]краткое консультирование

4) [-]массовое консультирование

328. принцип единства трех составляющих в профилактическом консультировании заключается в

1) [+]информировании, мотивировании, обучении пациента

2) [-]информировании, воспитании, обучении пациента

3) [-]мотивировании, воспитании, обучении пациента

4) [-]информировании, мотивировании, воспитании пациента

329. источником жирных кислот ω-6 и ω-3 участвующих в жировом обмене, является

1) [+]растительное масло

2) [-]колбаса

3) [-]свиное сало

4) [-]сметана

330. для покрытия потребностей человека в микронутриентах (витаминах и минералах) целесообразно использовать

1) [+]натуральные продукты, сбалансированные по составу

2) [-]рацион с повышенным содержанием белка животного происхождения

3) [-]рафинированные углеводы

4) [-]рацион с повышенным содержанием жиров

331. нутрицевтики (биологически активные добавки) применяются для

1) [+]направленного изменения состава пищи

2) [-]покрытия потребности в энергии

3) [-]лечения заболеваний

4) [-]для профилактики рецидива заболевания

332. особенности солевого состава воды при длительном ее употреблении рассматривают как фактор риска развития

1) [+]мочекаменной болезни

2) [-]анемии

3) [-]диабета

4) [-]анорексии

333. покраснение кожных покровов свидетельствует о повышении кровенаполнения, развитии

1) [+]артериальной гиперемии

2) [-]венозной гиперемии

3) [-]лимфостазе

4) [-]ишемии

334. цианоз кожных покровов свидельствует о развитии

1) [+]венозной гиперемии

2) [-]артериальной гиперемии

3) [-]лимфостазе

4) [-]ишемии

335. отсутствие пульсации периферических артерий свидетельствует о развитии

1) [+]ишемии

2) [-]лимфостазе

3) [-]венозной гиперемии

4) [-]артериальной гиперемии

336. побледнение кожных покровов свидетельствует о наличии

1) [+]ишемии

2) [-]лимфостазе

3) [-]венозной гиперемии

4) [-]артериальной гиперемии

337. повышение температуры тела называется

1) [+]лихорадка

2) [-]воспаление

3) [-]дистрофия

4) [-]тромбоз

338. покраснение, боль, отек являются признаками

1) [+]воспаления

2) [-]дистрофии

3) [-]тромбоза

4) [-]склероза

339. цвет кожных покровов при желтухе

1) [+]желтый

2) [-]синий

3) [-]красный

4) [-]бледный

340. скопление жидкости в брюшной полости называется

1) [+]асцит

2) [-]анасарка

3) [-]гидронефроз

4) [-]гидроцеле

341. основным источником медицинского права в россии является

1) [+]федеральный закон

2) [-]постановление правительства рф

3) [-]приказ министерства здравоохранения рф

4) [-]постановление верховного суда рф

342. при конфликте интересов медицинский работник обязан проинформировать об этом в письменной форме

1) [+]руководителя медицинской организации, в которой он работает

2) [-]федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения

3) [-]прокуратуру

4) [-]роспотребнадзор региона

343. вегетативная нервная система не регулирует

1) [+]сокращение мышечных волокон скелетных мышц

2) [-]тонус гладких мышц сосудов

3) [-]тонус гладких мышц внутренних органов

4) [-]сокращения сердечной мышцы

344. гигиеническому обучению подлежат работники образовательной организации, занимающейся

1) [+]воспитанием и обучением детей

2) [-]контролем за транспортировкой питьевой воды

3) [-]утилизацией бытовых отходов

4) [-]уборкой помещений

345. наибольшее влияние на формирование здорового образа жизни оказывает

1) [+]мотивация к сохранению здоровья

2) [-]наследственность

3) [-]трудовое воспитание

4) [-]художественный образ (герой фильма, литературный герой)

346. к числу важнейших профилактических мероприятий относится

1) [+]гигиеническое обучение и воспитание населения для формирования здорового образа жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья

2) [-]создание и функционирование сети центров медицинской профилактики

3) [-]участие в хосписном движении, волонтерстве

4) [-]запрет полового воспитания для детей школьного возраста

347. к факторам риска развития неинфекционных заболеваний относится

1) [+]артериальная гипертензия

2) [-]дизурия

3) [-]анемия

4) [-]дорсопатия

348. к факторам риска развития неинфекционных заболеваний относится

1) [+]гиперхолестеринемия

2) [-]дизурия

3) [-]анемия

4) [-]дорсопатия

349. к факторам риска развития неинфекционных заболеваний относится

1) [+]дислипидемия

2) [-]дизурия

3) [-]анемия

4) [-]дорсопатия

350. к факторам риска развития неинфекционных заболеваний относится

1) [+]гипергликемия

2) [-]дизурия

3) [-]истерия

4) [-]дорсопатия

351. при сбалансированном питании в ежедневном рационе белки должны составлять

1) [+]10-15% от суточного рациона

2) [-]не менее 25% от суточного рациона

3) [-]30-40% от суточного рациона

4) [-]40-50 % от суточного рациона

352. максимальная частота сердечных сокращений для женщины в возрасте 75 лет при физической активности должна составлять не более

1) [+]145 ударов в минуту

2) [-]125 ударов в минуту

3) [-]175 ударов в минуту

4) [-]110 ударов в минуту

353. срок действия свидетельства об аккредитации специалиста на территории рф составляет

1) [+]5 лет

2) [-]3 года

3) [-]1 год

4) [-]10 лет

354. низкая физическая активность соответствует

1) [+]состоянию покоя (человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи)

2) [-]30 тысячам шагов в сутки вне помещения

3) [-]10 тысячам шагов в сутки

4) [-]20 тысячам шагов в сутки вне помещения

355. умеренная физическая активность

1) [+]несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки

2) [-]соответствует состоянию покоя в положении лежа или сидя

3) [-]составляет менее 10 тысяч шагов в сутки вне помещения

4) [-]значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает сильную одышку

356. интенсивная физическая активность

1) [+]значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки

2) [-]соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

3) [-]соответствует состоянию покоя в положении сидя или лежа

4) [-]оставляет ощущение тепла и легкой одышки

357. наибольшей энергетической ценностью обладают

1) [+]углеводы

2) [-]минеральные вещества

3) [-]белки

4) [-]витамины

358. при преимущественно умственном труде наиболее эффективной формой восстановления является

1) [+]адекватная физическая нагрузка

2) [-]пассивный отдых

3) [-]потребление дополнительного количества пищи

4) [-]чтение, компьютерные игры

359. пассивный отдых в большей степени допустим

1) [+]после выполнения работы, связанной со значительными затратами физической энергии

2) [-]преимущественно при умственном труде

3) [-]после длительного сна

4) [-]в выходные и праздничные дни

360. общий уровень нервно-психического развития, его гармоничность у грудного ребенка можно оценить, опираясь на

1) [+]степень развития ведущей для данного возраста линии развития

2) [-]степень и быстроту прибавки массы тела

3) [-]умение стоять и ходить

4) [-]данные антропометрических измерений

361. для коррекции поведения подростка можно рекомендовать

1) [+]поддержку и поощрение к самостоятельности и самоутверждению

2) [-]опеку со стороны окружения

3) [-]подавление стремления к самоутверждению и самостоятельности

4) [-]отказ от вмешательства в его воспитание

362. нормальное артериальное давление – это

1) [+]артериальное давление менее 140/90

2) [-]артериальное давление менее 130/85

3) [-]артериальное давление менее 120/80

4) [-]артериальное давление менее 150/75

363. в ежедневном рационе содержание овощей и фруктов должно составлять

1) [+]не менее 400 гр.

2) [-]до 100 гр.

3) [-]300 гр.

4) [-]до 400 гр.

364. допустимая доза употребления алкоголя в сутки для мужчин составляет

1) [+]80 мл – крепкие спиртные напитки или 300 мл – столовое вино или 660 мл – пива

2) [-]40 мл – крепкие спиртные напитки или 150 мл – столовое вино или 330 мл – пива

3) [-]100 мл – крепкие спиртные напитки или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

4) [-]300 мл – крепкого спиртного напитка или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

365. допустимая доза употребления алкоголя в сутки для женщин составляет

1) [+]40 мл – крепкие спиртные напитки или 150 мл – столовое вино или 330 мл – пива

2) [-]80 мл – крепкие спиртные напитки или 300 мл – столовое вино или 660 мл – пива

3) [-]100 мл – крепкие спиртные напитки или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

4) [-]150 мл – крепкого спиртного напитка или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

366. в эректильной стадии шока развивается

1) [+]тахикардия

2) [-]брадипноэ

3) [-]брадикардия

4) [-]уремия

367. признаком комы является

1) [+]потеря сознания

2) [-]сохранность сознания

3) [-]сохранность сухожильных рефлексов

4) [-]сохранность реакции на болевое воздействие

368. отек, непосредственно угрожающий жизни

1) [+]отек квинке

2) [-]гидроцеле

3) [-]гидронефроз

4) [-]асцит

369. при ранении крупных вен развивается эмболия

1) [+]воздушная

2) [-]газовая

3) [-]жировая

4) [-]тканевая

370. общий желчный проток открывается в кишку

1) [+]двенадцатиперстную

2) [-]сигмовидную

3) [-]тощую

4) [-]подвздошную

371. к одному из отделов толстого кишечника относится кишка

1) [+]сигмовидная

2) [-]двенадцатиперстная

3) [-]подвздошная

4) [-]тощая

372. к одному из отделов толстого кишечника относится кишка

1) [+]прямая

2) [-]двенадцатиперстная

3) [-]тощая

4) [-]подвздошная

373. топографически в желудке выделяют

1) [+]кардиальный отдел

2) [-]основание

3) [-]верхнюю часть

4) [-]нисходящую часть

374. к желудку сзади прилежит

1) [+]поджелудочная железа

2) [-]тощая кишка

3) [-]правая почка

4) [-]двенадцатиперстная кишка

375. к массовым формам гигиенического воспитания относится

1) [+]радиопередача

2) [-]практическое занятие

3) [-]беседа

4) [-]консультирование

376. к средствау гигиенического воспитания без непосредственного контакта с населением относится

1) [+]радиопередача

2) [-]дискуссия

3) [-]беседа

4) [-]лозунг

377. комплекс мероприятий по пропаганде медицинских знаний среди населения называется

1) [+]санитарно-просветительная работа

2) [-]оздоровлением населения

3) [-]воспитательной работай

4) [-]профилактикой заболеваний

378. прогулка или бег в сочетании с обливанием холодной водой

1) [+]способы закаливания

2) [-]виды спорта

3) [-]нетрадиционные методы лечения

4) [-]традиционные методы лечения

379. рекомендуется начинать систематическое закаливание организма с ванн

1) [+]воздушных

2) [-]соляных

3) [-]водных

4) [-]солнечных

380. сбалансированность питания – соотношение

1) [+]белков, жиров, углеводов

2) [-]белков животного и растительного происхождения

3) [-]жиров животного и растительного происхождения

4) [-]моносахаридов и полисахаридов

381. к водорастворимым витаминам относится витамин

1) [+]с

2) [-]а

3) [-]д

4) [-]е

382. группы упражнений, оказывающих наибольшее влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы

1) [+]плавание

2) [-]гантельная гимнастика

3) [-]прыжки в воду

4) [-]прыжки на батуте

383. «поглаживание», «растирание», «вибрация», «пиление» используются при проведении

1) [+]массажа

2) [-]аутогенной тренировки

3) [-]самовнушения

4) [-]идеомоторной тренировки

384. вредное воздействие, исходящее от монитора

1) [+]электромагнитные волны

2) [-]инфракрасные волны

3) [-]ультрафиолетовые волны

4) [-]альфа-излучение

385. причиной кровоточивости десен, кровоизлияний может служить недостаток витамина

1) [+]с

2) [-]д

3) [-]а

4) [-]в

386. ухудшение зрения может быть связано с недостатком в пище

1) [+]витамина а

2) [-]белков

3) [-]углеводов

4) [-]калия

387. грудной возраст ребенка продолжается с

1) [+]29-го дня после рождения до конца первого года жизни

2) [-]7-го дня после рождения до конца первого года жизни

3) [-]рождения до конца первого года жизни

4) [-]10-го дня после рождения до конца первого года жизни

388. причиной кандидозного стоматита

1) [+]дрожжеподобные грибы

2) [-]стафилококк

3) [-]кишечная палочка

4) [-]аллергическая реакция

389. основным признаком синдрома гипервозбудимости новорожденного является

1) [+]судорожная готовность

2) [-]снижение рефлексов

3) [-]мышечная гипотония

4) [-]анорексия

390. при гемолитической болезни новорожденных токсическое действие на организм оказывает

1) [+]непрямой билирубин

2) [-]холестерин

3) [-]глюкоза

4) [-]белок

391. новорожденного рекомендуется кормить

1) [+]по требованию ребенка

2) [-]7 раз в сутки

3) [-]6 раз в сутки

4) [-]8 раз в сутки

392. асфиксия новорожденного легкой степени соответствует оценке по шкале апгар (в баллах)

1) [+]6-7

2) [-]1-3

3) [-]4-5

4) [-]8-10

393. сроки вакцинации против туберкулеза

1) [+]3-7 день жизни

2) [-]4-6 день жизни

3) [-]7-8 день жизни

4) [-]8-9 день жизни

394. наиболее частая причина сепсиса у новорожденных

1) [+]пузырчатка новорожденных

2) [-]потница

3) [-]гемангиома

4) [-]аллергический дерматит

395. тяжелая асфиксия соответствует оценке по шкале апгар (в баллах)

1) [+]1-3

2) [-]4-5

3) [-]6-7

4) [-]8-10

396. температура воздуха в палате для доношенного новорожденного должна быть (в градусах цельсия)

1) [+]20-22

2) [-]18-19

3) [-]25-26

4) [-]27-29

397. воспаление пупочной ранки новорожденного называется

1) [+]омфалит

2) [-]дерматит

3) [-]потница

4) [-]гемангиома

398. частота купания новорожденного

1) [+]ежедневно

2) [-]2 раза в неделю

3) [-]1 раз в неделю

4) [-]1 раз в 10 дней

399. сдавленный "петушиный" крик на вдохе у ребенка наблюдается при

1) [+]ларингоспазме

2) [-]бронхиальной астме

3) [-]бронхите

4) [-]фарингите

400. средняя частота пульса у новорожденного ребенка (в мин)

1) [+]140

2) [-]170

3) [-]110

4) [-]90

401. при рахите в основном происходит нарушение

1) [+]фосфорно-кальциевого обмена

2) [-]обмена железа

3) [-]жирового обмена

4) [-]углеводного обмена

402. продукт, содержащий витамин д

1) [+]рыбий жир

2) [-]ячневая крупа

3) [-]морковь

4) [-]шпинат

403. к паратрофии относятся состояния

1) [+]с избытком массы тела более 10%

2) [-]с избытком массы тела от 5 до 9%

3) [-]с дефицитом массы тела более 10%

4) [-]с избытком массы тела и роста более 10%

404. гиперемия и шелушение кожи щек при атопическом дерматите называется

1) [+]молочным струпом

2) [-]строфулюсом

3) [-]экземай

4) [-]гнейсом

405. заболевание, вызываемое острицами, называется

1) [+]энтеробиоз

2) [-]аскаридоз

3) [-]трихоцефалез

4) [-]лямблиоз

406. у ребенка 5 лет в покое нормальная частота сердечных сокращений составляет (в мин)

1) [+]100

2) [-]80

3) [-]60

4) [-]120

407. гипотрофия – это расстройство питания

1) [+]с дефицитом массы тела

2) [-]с нормальной массой тела

3) [-]без нарушений массы тела

4) [-]с превышением массы тела

408. основное проявление кандидозного стоматита

1) [+]творожистые высыпания на слизистой полости рта

2) [-]молочный струп на лице

3) [-]язвочки на слизистой полости рта

4) [-]боль при глотании и увеличение лимфоидной ткани

409. аутоинвазия характерна для

1) [+]энтеробиоза

2) [-]аскаридоза

3) [-]трихоцефалеза

4) [-]для всех гельминтозов

410. гемофилия – это

1) [+]наследственные нарушения свертывания крови

2) [-]заболевание, возникающее вследствие уменьшения количества тромбоцитов

3) [-]инфекционно-аллергическое заболевание

4) [-]авитаминоз

411. характер кашля при ларинготрахеите

1) [+]грубый, “лающий”

2) [-]продуктивный, влажный

3) [-]сухой, навязчивый

4) [-]приступообразный

412. основной причиной развития хронического бронхита является

1) [+]курение

2) [-]орви

3) [-]переохлаждение

4) [-]гиповитаминоз

413. наиболее частым возбудителем пневмонии является

1) [+]пневмококк

2) [-]вирус

3) [-]микоплазма

4) [-]стафилококк

414. заболеванием, характеризующимся развитием воспаления в расширенных бронхах является

1) [+]бронхоэктатическая болезнь

2) [-]абсцесс легкого

3) [-]крупозная пневмония

4) [-]экссудативный плеврит

415. причиной развития ревматизма является

1) [+]бета-гемолитический стрептококк

2) [-]хеликобактерпилори

3) [-]кишечная палочка

4) [-]золотистый стафилококк

416. к факторам риска развития атеросклероза относится

1) [+]высокий уровень холестерина

2) [-]занятия физической культурой

3) [-]неотягощенная наследственность

4) [-]рациональное питание

417. при атеросклерозе поражаются

1) [+]аорта и крупные артерии

2) [-]венулы и крупные вены

3) [-]соединительная ткань и суставы

4) [-]капилляры

418. фактором риска развития ишемической болезни сердца является

1) [+]гиподинамия

2) [-]гиповитаминоз

3) [-]гипотония

4) [-]переохлаждение

419. основной причиной инфаркта миокарда является

1) [+]атеросклероз коронарных артерий

2) [-]порок сердца

3) [-]ревматический эндокардит

4) [-]ревматический миокардит

420. полифагия - это

1) [+]чрезмерное потребление пищи

2) [-]чрезмерное потребление жидкости

3) [-]повышенное выделение мочи

4) [-]уменьшение количества мочи

421. при приступе бронхиальной астмы выделяется

1) [+]небольшое количество вязкой стекловидной мокроты

2) [-]большое количество гнойной мокроты

3) [-]мокрота в виде «малинового желе»

4) [-]«ржавая» мокрота

422. пациент выделяет мокроту по утрам полным ртом при

1) [+]бронхоэктатической болезни

2) [-]экссудативном плеврите

3) [-]крупозной пневмонии

4) [-]бронхиальной астме

423. воспаление целой доли легкого наблюдается при

1) [+]крупозной пневмонии

2) [-]остром бронхите

3) [-]бронхиальной астме

4) [-]сухом плеврите

424. отеки сердечного происхождения появляются

1) [+]вечером на ногах

2) [-]утром на лице

3) [-]вечером на лице

4) [-]утром на ногах

425. твердый напряженный пульс наблюдается при

1) [+]гипертоническом кризе

2) [-]коллапсе

3) [-]кардиогенном шоке

4) [-]обмороке

426. основным признаком ревмокардита является

1) [+]боль в области сердца

2) [-]головная боль

3) [-]снижение аппетита

4) [-]слабость

427. при стабильной стенокардии часто появляется

1) [+]острая боль в сердце

2) [-]выбухание вен шеи

3) [-]удушье

4) [-]головная боль

428. главным признаком типичного течения инфаркта миокарда является

1) [+]боль за грудиной продолжительностью более 20 минут

2) [-]низкое артериальное давление

3) [-]брадикардия или тахикардия

4) [-]холодный пот и резкая слабость

429. ведущими причинами возникновения язвенной болезни являются

1) [+]стресс, хеликобактерная инфекция

2) [-]переохлаждение, переутомление

3) [-]орви, переохлаждение

4) [-]гиповитаминоз, переутомление

430. при желудочном кровотечении кал бывает

1) [+]дегтеобразный

2) [-]жирный

3) [-]обесцвеченный

4) [-]кровянистый

431. обострение хронического холецистита может быть спровоцировано

1) [+]приемом жирной пищи

2) [-]острой респираторной вирусной инфекцией

3) [-]приемом углеводов

4) [-]переохлаждение

432. клиническими симптомами хронического холецистита являются

1) [+]боль в правом подреберье, горечь во рту

2) [-]отрыжка тухлым, рвота

3) [-]рвота «кофейной гущей», мелена

4) [-]асцит, сосудистые звездочки

433. потенциальной проблемой пациента при циррозе печени является

1) [+]пищеводное кровотечение

2) [-]желтуха

3) [-]снижение аппетита

4) [-]кожный зуд

434. печеночная колика наблюдается при

1) [+]желчнокаменной болезни

2) [-]гастрите

3) [-]панкреатите

4) [-]язвенной болезни

435. признак инфицирования крови во флаконе

1) [+]плазма мутная, с хлопьями

2) [-]плазма окрашена в розовый цвет

3) [-]плазма прозрачная

4) [-]кровь 3-х слойная, плазма прозрачная

436. ограниченное скопление гноя в тканях

1) [+]абсцесс

2) [-]гематома

3) [-]флегмона

4) [-]атерома

437. воспаление лимфатических узлов-это

1) [+]лимфаденит

2) [-]гидраденит

3) [-]лимфангит

4) [-]лимфаденопатия

438. острый гематогенный остеомиелит – это воспаление

1) [+]костного мозга и кости

2) [-]фаланг пальцев

3) [-]коленного сустава

4) [-]венозных сосудов

439. абсолютным признаком перелома костей является

1) [+]патологическая подвижность костных отломков

2) [-]отек

3) [-]деформация сустава

4) [-]деформация мягких тканей

440. симптом, характерный только для вывиха

1) [+]пружинящая фиксация

2) [-]нарушение функции

3) [-]боль

4) [-]гиперемия

441. рана является проникающей, если

1) [+]повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка

2) [-]в ней находится инородное тело

3) [-]повреждены только кожа и подкожная клетчатка

4) [-]повреждены мышцы и кости

442. местный симптом рожистого воспаления

1) [+]гиперемия кожи с четкими границами

2) [-]разлитое покраснение кожи

3) [-]подергивание мышц

4) [-]инфильтрация с цианотичным оттенком кожи

443. основной причиной возникновения пищевой токсикоинфекции является

1) [+]проникновение в организм токсигенных микроорганизмов

2) [-]проникновение в организм непатогенной микрофлоры

3) [-]нарушение личной гигиены

4) [-]употребление ядохимикатов с продуктами

444. причиной плановой госпитализации является

1) [+]возможные осложнения с развитием неотложных состояний

2) [-]наличие свободных мест в стационаре

3) [-]неадекватное поведение пациента

4) [-]бессознательное состояние пациента

445. сыпной тиф характеризуется

1) [+]наличием гепатолиенального синдрома

2) [-]постепенным началом болезни

3) [-]высокой лихорадкой длительностью до 7-10 дней

4) [-]полиаденопатией

446. причиной инфицирования гепатитом с может быть

1) [+]прямое переливание крови без обследования донора

2) [-]употребление недоброкачественной воды

3) [-]употребление просроченных продуктов питания

4) [-]пользование общей посудой

447. причиной наложения карантина на группу детского сада является

1) [+]наличие контактных детей в группе

2) [-]перевод детей в другую группу

3) [-]проведение дезинфекции

4) [-]бактериологическое обследование персонала

448. основным переносчиком возбудителя сыпного тифа является

1) [+]платяная вошь

2) [-]постельный клещ

3) [-]травяной клещ

4) [-]комар

449. источниками инфекции при бешенстве являются

1) [+]собаки, лисы, кошки, волки

2) [-]утки, гуси

3) [-]иксодовые клещи

4) [-]полевые мыши

450. количество мочи при геморрагической лихорадке с почечным синдромом уменьшается в

1) [+]олигурическом периоде

2) [-]лихорадочном периоде

3) [-]полиурическом периоде

4) [-]период реконвалесценции

451. назовите механизм передачи шигеллеза

1) [+]контактно-бытовой

2) [-]воздушно- капельный

3) [-]парентеральный

4) [-]воздушно - пылевой

452. назовите ведущие клинические симптомы гриппа

1) [+]лихорадка, катаральные явления

2) [-]диспептические расстройства, цианоз

3) [-]головная боль, головокружение

4) [-]тахикардия, одышка

453. чаще всего острыми респираторными вирусными инфекциями болеют дети

1) [+]посещающие детские учреждения

2) [-]живущие в домашних условиях

3) [-]с достаточным иммунитетом

4) [-]с нарушением слуха

454. укажите основной механизм передачи гепатита а

1) [+]фекально-оральный

2) [-]аэрогенный

3) [-]половой

4) [-]вертикальный

455. к антропозоонозной инфекции относится

1) [+]сибирская язва, бешенство

2) [-]грипп, корь, рожа свиней

3) [-]куриная холера, грипп

4) [-]сальмонеллез, холера

456. источником инфекции при гриппе является

1) [+]больной человек

2) [-]реконвалесцент

3) [-]животные - резервуар вируса

4) [-]птицы-резервуар вируса

457. для опоясывающего лишая характерно

1) [+]невралгические боли

2) [-]разлитая гиперемия кожных покровов

3) [-]зуд в ночное время

4) [-]отрубевидное шелушение

458. причиной возникновения бородавок является

1) [+]фильтрующийся вирус

2) [-]стрептококк

3) [-]аллергизация организма

4) [-]заболевание пищеварительного тракта

459. основным симптомом гонореи является

1) [+]гнойные выделения из уретры

2) [-]лихорадка

3) [-]зуд гениталий

4) [-]нарушения сна

460. характерный симптом острой ангины

1) [+]боль при глотании

2) [-]нарушение носового дыхания

3) [-]снижение слуха

4) [-]потеря голоса

461. воспаление гортани называется

1) [+]ларингит

2) [-]фарингит

3) [-]тонзиллит

4) [-]эзофагит

462. типичная психосоциальная проблема лиц пожилого и старческого возраста

1) [+]одиночество

2) [-]склонность к суициду

3) [-]отказ от участия в общественной жизни

4) [-]злоупотребление алкоголем

463. основные ранние симптомы туберкулеза легких:

1) [+]длительный субфебрилитет, покашливание

2) [-]одышка, "ржавая" мокрота

3) [-]приступ удушья, стекловидная мокрота

4) [-]лихорадка, кашель с гнойной мокротой

464. ведущей причиной возникновения геморрагического инсульта является

1) [+]атеросклероз сосудов головного мозга

2) [-]психо - эмоциональное перенапряжение

3) [-]нерациональное питание

4) [-]избыточный вес

465. потенциальная проблема пациента при сахарном диабете

1) [+]потеря зрения

2) [-]остеопороз

3) [-]легочное кровотечение

4) [-]печеночная кома

466. пятна бельского-филатова-коплика появляются на

1) [+]слизистой оболочке щек

2) [-]туловище

3) [-]конечностях

4) [-]лице

467. признаки нагноения послеоперационной раны

1) [+]гиперемия, отек, усиление боли

2) [-]побледнение краев

3) [-]промокание повязки кровью

4) [-]выхождение кишечных петель под кожу

468. характеристика резаной раны

1) [+]края ровные, зияет

2) [-]большая глубина, точечное входное отверстие

3) [-]края неровные, вокруг кровоизлияние

4) [-]края неровные, зияет

469. характер белей при трихомониазе

1) [+]пенистые, с неприятным запахом

2) [-]гнойные

3) [-]творожистые

4) [-]кровянистые

470. для болезни паркинсона характерно

1) [+]тремор кистей

2) [-]нарушение координации

3) [-]умственная деградация

4) [-]параличи конечностей

471. характерный признак невралгии тройничного нерва

1) [+]приступообразные боли в одной половине лица

2) [-]ригидность затылочных мышц

3) [-]рвота

4) [-]отсутствие складок на лбу при поднимании бровей

472. ощущение "треска" в шее при поворотах головы характерно для

1) [+]остеохондроза

2) [-]энцефалита

3) [-]опухоли головного мозга

4) [-]менингита

473. наиболее общий симптом шизофрении

1) [+]отгороженность, отрыв от реальности, погружение в мир собственных переживаний

2) [-]амбулаторный автоматизм

3) [-]маниакальное возбуждение

4) [-]отвлекаемость

474. наиболее частые места локализации сыпи при чесотке

1) [+]межпальцевые складки кистей

2) [-]слизистые оболочки

3) [-]ладони и подошвы

4) [-]лицо

475. для простого герпеса наиболее характерны

1) [+]пузырьки, эрозии, корки

2) [-]узелки, чешуйки, гиперпигментация

3) [-]лихорадка, лимфаденит

4) [-]опоясывающие боли, зуд

476. раны называются сквозными, если

1) [+]имеются входное и выходное отверстия

2) [-]имеется только входное отверстие

3) [-]имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба

4) [-]повреждена кожа

477. воспаление краев век называется

1) [+]блефарит

2) [-]халазион

3) [-]конъюнктивит

4) [-]ячмень

478. причиной возникновения поллинозного (сенного) конъюнктивита является

1) [+]аллергия

2) [-]травма

3) [-]гиповитаминоз

4) [-]инфекция

479. для открытоугольной глаукомы характерны

1) [+]постепенное безболезненное падение зрения

2) [-]радужные круги вокруг источника света

3) [-]выраженные распирающие боли в глазу

4) [-]острые приступы повышения внутриглазного давления

480. первичный морфологический элемент

1) [+]пустула

2) [-]лихенизация

3) [-]трещина

4) [-]рубец

481. симптом, характерный для газовой гангрены

1) [+]симптом "тугой повязки"

2) [-]опистотонус

3) [-]судорожное сокращение поперечнополосатых мышц

4) [-]стихание болей в ране

482. гиперсаливация – это

1) [+]увеличение слюнообразования

2) [-]нарушение всасывания в кишечнике

3) [-]расстройство переваривания в желудке

4) [-]нарушение желчевыделения

483. ахолия – это

1) [+]нарушение поступления желчи в кишечник

2) [-]нарушение всасывания в кишечнике

3) [-]расстройство переваривания в желудке

4) [-]уменьшение слюнообразования

484. обструктивный синдром – это

1) [+]нарушение проходимости воздухоносных путей

2) [-]нарушение растяжимости легочной ткани

3) [-]утолщение альвеоло-капиллярной мембраны

4) [-]нарушение вентиляционно-перфузионных отношений

485. при бронхиальной астме применяют

1) [+]сальбутамол

2) [-]пропранолол (анаприлин)

3) [-]метопролол

4) [-]бисопролол

486. лекарственный препарат, который рефлекторно восстанавливает функцию дыхательного центра

1) [+]раствор аммиака

2) [-]морфин

3) [-]налоксон

4) [-]фенобарбитал

487. при отравлении наркотическими анальгетиками применяют

1) [+]налоксон

2) [-]феназепам

3) [-]афобазол

4) [-]диазепам

488. препаратом безрецептурного отпуска является

1) [+]парацетамол

2) [-]галоперидол

3) [-]хлорпромазин (аминазин)

4) [-]флуоксетин

489. средство для наркоза

1) [+]ксенон

2) [-]парацетамол

3) [-]кофеин

4) [-]эфедрин

490. снотворное средство

1) [+]нитразепам

2) [-]пирацетам

3) [-]налоксон

4) [-]ибупрофен

491. к блокаторам са-каналов относится

1) [+]верапамил

2) [-]метопролол

3) [-]эналаприл

4) [-]лозартан

492. к группе нитратов, применяемых при ибс, относится

1) [+]нитроглицерин

2) [-]ивабрадин

3) [-]триметазидин

4) [-]верапамил

493. к гипотензивным средствам из группы ингибиторов апф относится

1) [+]эналаприл

2) [-]метопролол

3) [-]лозартан

4) [-]нитроглицерин

494. к антикоагулянтам прямого действия относится

1) [+]гепарин

2) [-]алтеплаза

3) [-]протамина сульфат

4) [-]клопидогрел

495. гонадотропный гормон вырабатывается в

1) [+]гипофизе

2) [-]надпочечниках

3) [-]гипоталамусе

4) [-]яичниках

496. подвздошная кишка имеет

1) [+]брыжейку

2) [-]сальниковые отростки

3) [-]кишечные ленты

4) [-]гаустры

497. к добавочному скелету тела человека относятся

1) [+]кости верхних конечностей

2) [-]кости черепа

3) [-]позвонки

4) [-]ребра и грудина

498. к трубчатым костям относится

1) [+]лучевая кость

2) [-]лопатка

3) [-]грудина

4) [-]ребро

499. к отделу толстого кишечника относится

1) [+]ободочная кишка

2) [-]подвздошная кишка

3) [-]тощая кишка

4) [-]двенадцатиперстная кишка

500. к медицинской профилактике относится комплекс мероприятий, направленный на

1) [+]устранение причин и условий возникновения заболеваний

2) [-]организацию производства

3) [-]охрану труда работодателем

4) [-]систему средств массовой информации

501. в случае возникновения конфликта интересов медицинский работник обязан проинформировать об этом в письменной форме

1) [+]руководителя медицинской организации, в которой он работает

2) [-]федеральный орган исполнительной власти в сфере управления здравоохранением

3) [-]органы прокуратуры

4) [-]федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

502. при уходе за ребенком с бронхиальной астмой к деятельности медицинской сестры относится

1) [+]введение лекарственных препаратов ингаляционным способом

2) [-]назначение диеты

3) [-]создание возвышенного положения

4) [-]организация досуга ребенка

503. для исследования мочи по методу нечипоренко у ребенка достаточно собрать

1) [+]10мл

2) [-]100мл

3) [-]50мл

4) [-]суточное количество

504. при гемофилии все лекарственные препараты ребенку вводятся только

1) [+]внутривенно

2) [-]внутримышечно

3) [-]подкожно

4) [-]внутрикожно

505. к клиническим симптомам железодефицитной анемии у ребенка относятся

1) [+]бледность, ломкость ногтей, тусклые волосы, плохой аппетит, извращение вкуса

2) [-]гиперемия лица, ускоренный рост волос

3) [-]бледность, ломкость ногтей и волос, увеличение селезенки, геморрагическая сыпь

4) [-]бледность, носовые кровотечения, извращение вкуса, поражение суставов

506. фактором риска развития атопического дерматита у детей является

1) [+]наследственность

2) [-]инфекция

3) [-]перегревание

4) [-]переохлаждение

507. при приступе бронхиальной астмы у ребенка самостоятельная деятельность медицинской сестры заключается в

1) [+]проведении отвлекающих процедур

2) [-]введении эуфиллина внутривенно

3) [-]введении антибиотиков внутримышечно

4) [-]проведении оксигенотерапии

508. зуд в перианальной области является признаком

1) [+]энтеробиоза

2) [-]описторхоза

3) [-]аскаридоза

4) [-]трихоцефалеза

509. при гипертермии у детей с температурой до 38,5℃ рекомендуется

1) [+]физическое охлаждение

2) [-]введение жаропонижающих

3) [-]проведение промывания желудка

4) [-]постановка очистительной клизмы

510. гематурия, гипертонический и отечный синдромы у детей характерны для

1) [+]гломерулонефрита

2) [-]цистита

3) [-]пиелонефрита

4) [-]нефроптоза

511. при использовании вибрационного массажа детям рекомендуется проводить его

1) [+]через 30 минут после приема препарата, направленного на разжижение и выведение мокроты из верхних дыхательных путей

2) [-]в первый день заболевания

3) [-]перед сном, через 30 минут после ужина

4) [-]через 30 минут после физиотерапевтического лечения

512. комплекс терапевтических мероприятий, направленный на очищение дыхательных путей от слизи и мокроты включает

1) [+]постуральный дренаж

2) [-]лечебную физкультуру

3) [-]проведение ингаляций

4) [-]постановку горчичников на грудную клетку

513. при обструктивном бронхите основной жалобой является

1) [+]одышка

2) [-]повышение температуры

3) [-]недомогание

4) [-]головная боль

514. основным клиническим проявлением бронхиальной астмы является

1) [+]приступ удушья с затрудненным выдохом

2) [-]кашель с выделением пенистой мокроты

3) [-]одышка смешанного характера

4) [-]инспираторная одышка

515. при наличии у пациента с заболеванием сердца отеков медицинская сестра порекомендует

1) [+]ограничить прием жидкости и соли

2) [-]увеличить прием жидкости и соли

3) [-]ограничить прием белков и жиров

4) [-]увеличить прием белков и жиров

516. при атеросклерозе артерий нижних конечностей часто появляется

1) [+]перемежающаяся хромота

2) [-]одышка

3) [-]отеки

4) [-]слабость

517. проведение контроля за количеством выпитой и выделенной жидкости проводится для определения функции

1) [+]почек

2) [-]печени

3) [-]селезенки

4) [-]желудочно-кишечного тракта

518. при гипертоническом кризе предполагает введение

1) [+]каптоприла

2) [-]адреналина

3) [-]преднизолона

4) [-]гепарина

519. при возникновении сжимающей боли за грудиной возникшей на фоне стенокардии необходимо применить

1) [+]нитроглицерин под язык

2) [-]кордиамин внутрь

3) [-]папаверин внутримышечно

4) [-]мезатон внутривенно

520. признаком атеросклероза артерий головного мозга является

1) [+]головная боль

2) [-]загрудинная боль

3) [-]снижение аппетита

4) [-]лихорадка

521. при обмороке пациенту следует придать положение

1) [+]горизонтальное, с приподнятым ножным концом

2) [-]горизонтальное, без подушки

3) [-]сидя с опущенными ногами

4) [-]горизонтальное, с приподнятым головным концом

522. больному с острым инфарктом миокарда необходима обязательная госпитализация

1) [+]в первый час

2) [-]на 2-е сутки

3) [-]через 3-е суток

4) [-]для профилактического лечения

523. независимое сестринское вмешательство при сердечной астме

1) [+]наложить венозные жгуты на конечности

2) [-]придать положение с приподнятым ножным концом

3) [-]поставить горчичники на грудную клетку

4) [-]обложить грелками

524. появление на фоне гипертонического криза обильной пенистой розовой мокроты является проявлением

1) [+]отека легких

2) [-]бронхиальной астмы

3) [-]крупозной пневмонии

4) [-]легочного кровотечения

525. при развитии приступа хронической сердечной недостаточности пациент занимает положение

1) [+]полусидя с опущенными вниз ногами

2) [-]горизонтальное

3) [-]горизонтальное с приподнятым ножным концом

4) [-]горизонтальное с приподнятым головным концом

526. при желудочном кровотечении у пациента отмечается

1) [+]рвота в виде кофейной гущи

2) [-]изжога

3) [-]дегтеобразный стул

4) [-]рвота пищей, съеденной накануне

527. при пищевом отравлении необходимо

1) [+]промыть желудок

2) [-]положить грелку на живот

3) [-]поставить масляную клизму

4) [-]провести дуоденальное зондирование

528. обязательное исследование при лейкозе

1) [+]стернальная пункция

2) [-]узи печени

3) [-]биохимический анализ крови

4) [-]пункция лимфоузла

529. для профилактики развития пневмонии у пациента в послеоперационном периоде необходимо

1) [+]проводить дыхательную гимнастику, массаж

2) [-]предложить средство, купирующие каши

3) [-]следить за соблюдением строгого постельного режима

4) [-]запретить курение

530. при появлении у пациента рвоты «кофейной гущей» вне медицинской организации нужно

1) [+]срочно госпитализировать

2) [-]наблюдать амбулаторно

3) [-]ввести анальгетики

4) [-]направить в поликлинику

531. при подготовке пациента к ректороманоскопии или колоноскопии медицинская сестра должна выполнить назначение

1) [+]очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования

2) [-]сифонная клизма вечером

3) [-]масляная клизма утром

4) [-]сифонная клизма за 2 часа до исследования

532. при желудочном кровотечении необходимо пациенту

1) [+]положить пузырь со льдом на живот

2) [-]положить грелку на живот

3) [-]промыть желудок

4) [-]поставить масляную клизму

533. при гипергликемической или кетоацидотической коме необходимо подготовить к введению

1) [+]инсулин короткого действия

2) [-]клофелин

3) [-]папаверина гидрохлорид

4) [-]гепарин

534. признаком ревматоидного артрита является

1) [+]утренняя скованность мелких суставов

2) [-]слабость

3) [-]одышка

4) [-]боль в животе

535. при проведении промывания желудка медицинская сестра должна

1) [+]получить согласие пациента на проведение манипуляции

2) [-]получить согласие лечащего врача

3) [-]не предупреждать пациента о манипуляции

4) [-]вызвать дежурного врача

536. при проведении внутривенной инъекции медицинская сестра должна

1) [+]информировать пациента о ходе проведения манипуляции

2) [-]получить согласие старшей медицинской сестры на проведение манипуляции

3) [-]не предупреждать пациента о манипуляции

4) [-]вызвать врача

537. для диагностики бронхоэктатической болезни проводят

1) [+]бронхографию

2) [-]флюорографию

3) [-]рентгенографию органов грудной клетки

4) [-]спирометрию

538. пациентам с брюшным тифом при задержке стула рекомендуют

1) [+]продукты, богатые клетчаткой

2) [-]массаж живота

3) [-]слабительные

4) [-]щадящую очистительную клизму

539. паллиативное лечение рака желудка проводится при

1) [+]диагностике iv стадии болезни

2) [-]на ранних стадиях

3) [-]при отсутствии метастазов

4) [-]при наличии кровотечения

540. пациенту с острым гломерулонефритом необходимо соблюдать

1) [+]строгий постельный режим в течение 3-4 недель

2) [-]строгий постельный режим в течение 2 месяцев

3) [-]палатный режим

4) [-]постельный режим

541. "ржавый" характер мокроты наблюдается при

1) [+]крупозной пневмонии

2) [-]бронхиальной астме

3) [-]остром бронхите

4) [-]сухом плеврите

542. диета при остром гломерулонефрите предусматривает ограничение

1) [+]жидкости, соли, белков

2) [-]жидкости, углеводов, белков

3) [-]соли, белков, жиров

4) [-]жидкости, жиров, белков

543. при гриппе пациенту рекомендуют

1) [+]обильное витаминизированное питье

2) [-]принимать антибиотики

3) [-]обеззараживать испражнения

4) [-]снижать температуру ниже 38 с

544. внепеченочные признаки хронического гепатита

1) [+]сосудистые звездочки

2) [-]лакированный язык

3) [-]узловая эритема

4) [-]ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек»

545. при ветряной оспе везикулы на коже обрабатывают

1) [+]2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого

2) [-]2% раствором перекиси водорода

3) [-]5% спиртовым раствором йода

4) [-]камфорным спиртом

546. увеличение затылочных и заднешейных лимфатических узлов - характерный симптом

1) [+]краснухи

2) [-]хронического тонзиллита

3) [-]ветряной оспы

4) [-]ангины

547. пятнисто-папулезная сыпь характерна для

1) [+]кори

2) [-]ветряной оспы

3) [-]менингококковой инфекции

4) [-]стафилококковой инфекции

548. независимое сестринское вмешательство при сыпном тифе

1) [+]обеспечение дробного питания

2) [-]проведение инфузионной терапии

3) [-]наблюдение за контактными в течении 30 дней

4) [-]назначение постельного режима до 5-6 дня нормальной температуры

549. при подозрении на сибирскую язву персонал надевает

1) [+]противочумные костюмы

2) [-]маски

3) [-]халаты, застегивающиеся сзади

4) [-]второй халат

550. независимое вмешательство при лечении пищевой токсикоинфекции

1) [+]обильное питье

2) [-]внутривенное введение жидкости

3) [-]дача антибиотиков

4) [-]оксигенотеропия

551. план ухода за пациентом при бешенстве

1) [+]организация индивидуального медицинского поста

2) [-]помещение пациента в общую палату

3) [-]иссечение краев раны

4) [-]обеспечение физического метода охлаждения

552. независимое сестринское вмешательство при легкой форме сальмонеллеза

1) [+]уход при рвоте

2) [-]внутримышечное введение ампициллина

3) [-]проведение витаминотерапии

4) [-]парентеральное введение солевых растворов

553. при уходе за ребенком с гипотрофией необходимо

1) [+]обеспечить оптимальный двигательный режим

2) [-]обеспечить полный физический покой

3) [-]создать гипоаллергенный быт

4) [-]увеличить физическую нагрузку

554. обследования, которые проводят 3-х месячному здоровому ребенку в поликлинике

1) [+]клинический анализ крови и общий анализ мочи

2) [-]анализ мочи и по нечипоренко и общий анализ крови

3) [-]клинический анализ крови и определение фракций холестерина в сыворотки крови

4) [-]тест толерантности к глюкозе и общий анализ мочи

555. при сердечной недостаточности у ребенка в его питании необходимо ограничить

1) [+]жидкость, поваренную соль

2) [-]белки, углеводы

3) [-]жидкость, углеводы

4) [-]белки, жиры

556. при угрозе стеноза гортани у ребенка с ларинготрахеитом вне медицинской организации требуется

1) [+]срочная госпитализация

2) [-]направление в поликлинику

3) [-]проведение оксигенотерапии

4) [-]выполнение физиотерапевтических процедур

557. пальцы в виде «барабанных палочек» и ногти в виде «часовых стекол» встречаются при

1) [+]хронических заболеваниях дыхательной системы

2) [-]острых заболеваниях дыхательной системы

3) [-]острых заболеваниях пищеварительной системы

4) [-]хронических заболеваниях пищеварительной системы

558. для диагностики рака лёгкого применяется

1) [+]рентгенография органов грудной клетки

2) [-]эхокардиография

3) [-]электрокардиография

4) [-]спирография

559. пациент занимает вынужденное положение, лежа на больной стороне при

1) [+]крупозной пневмонии

2) [-]бронхиальной астме

3) [-]бронхоэктатической болезни

4) [-]бронхите

560. для выявления заболеваний органов желудочнокишнечного трактка необходимо провести

1) [+]фиброгастроскопию

2) [-]рентгенографию органов грудной клетки

3) [-]ультразвуковое исследование органов малого таза

4) [-]эхокардиографию

561. при заболеваниях сердечно-сосудистой системы применяется диета с

1) [+]ограничением жирных и соленых блюд

2) [-]повышенным количеством белка

3) [-]механическим и химическим щажением

4) [-]пониженным количеством белка

562. диета при гипертонической болезни предполагает

1) [+]ограничение жидкости и соли

2) [-]увеличение жидкости и белков

3) [-]ограничение жиров и углеводов

4) [-]увеличение жиров и белков

563. при инфаркте миокарда наблюдается

1) [+]загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином

2) [-]загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином

3) [-]колющая боль в области сердца

4) [-]ноющая боль в области сердца

564. при атеросклерозе рекомендуют ограничить в рационе питания продукты, содержащие

1) [+]жиры животного происхождения

2) [-]железо

3) [-]калий

4) [-]витамин с

565. в первые дни при остром инфаркте миокарда необходимо соблюдать режим

1) [+]строгий постельный

2) [-]постельный

3) [-]палатный

4) [-]общий

566. в рационе питания пациента с атеросклерозом предпочтительны

1) [+]растительные жиры

2) [-]мясо и сливочное масло

3) [-]кофе, крепкий чай

4) [-]продукты, богатые углеводами

567. при хроническом гастрите в рацион питания включают продукты из злаков, содержащие

1) [+]витамины группы в

2) [-]растительную клетчатку

3) [-]углеводы

4) [-]микроэлементы

568. подготовка пациента к ирригоскопии при хроническом гастрите

1) [+]постановка очистительной клизмы вечером и утром

2) [-]прием активированного угля

3) [-]исключение из рациона продуктов, содержащих железо

4) [-]постановка очистительной клизмы вечером

569. подготовка пациента к сбору мокроты на общий анализ при хроническом бронхите включает

1) [+]полоскание рта кипяченой водой

2) [-]полоскание рта спиртом

3) [-]полоскание рта раствором фурацилина

4) [-]полоскание рта раствором гидрокарбоната натрия

570. для усиления перистальтики кишечника необходимо включить в рацион

1) [+]овощи, фрукты, кисломолочные продукты

2) [-]цельное молоко

3) [-]газированные напитки, соки

4) [-]хлеб белый

571. пробой зимницкого при заболеваниях почек в моче определяют

1) [+]плотность и диурез

2) [-]количество форменных элементов, бактерий

3) [-]наличие уробилина, желчных пигментов

4) [-]количество сахара, ацетона

572. для диагностики заболеваний щитовидной железы необходимо определить в крови

1) [+]гормоны т3, т4, ттг

2) [-]гемоглобин, цветовой показатель

3) [-]лейкоциты, соэ

4) [-]инсулин, глюкагон

573. при сахарном диабете в анализе крови отмечается

1) [+]гипергликемия

2) [-]гипопротеинемия

3) [-]гиперпротеинемия

4) [-]гипербилирубинемия

574. при лечении сахарного диабета ii типа рекомендуют соблюдать диету

1) [+]с пониженной калорийностью

2) [-]с пониженным содержанием белка

3) [-]с повышенным содержанием белка

4) [-]основной вариант стандартной диеты

575. независимое сестринское вмешательство при угрозе прерывания беременности

1) [+]создание покоя

2) [-]назначение сокращающих средств

3) [-]введение прогестерона, вызов врача

4) [-]проведение катетеризации

576. обследование женщин при поступлении на медицинский аборт включает:

1) [+]анализ крови на rw, вич-инфекцию

2) [-]исследование крови на холестерин

3) [-]анализ мочи по нечипоренко

4) [-]кольпоскопию

577. сестринское обследование пациента при инфекциях, передающихся половым путём

1) [+]сбор субъективной информации

2) [-]бимануальное исследование

3) [-]рентгенологическое исследование

4) [-]исследование мочи

578. независимое сестринское вмешательство при миоме матки

1) [+]подготовка пациентки к гинекологическому осмотру

2) [-]введение гормонов

3) [-]осмотр шейки матки в зеркалах

4) [-]введение газоотводной трубки

579. независимое сестринское вмешательство при риске развития застойной пневмонии у лиц пожилого возраста

1) [+]проведение дыхательной гимнастики

2) [-]применение отхаркивающих средств

3) [-]проведение оксигенотерапии

4) [-]применение антибиотиков

580. обязательная рентгенография проводится лицам старческого возраста при появлении

1) [+]кровохарканья

2) [-]снижения аппетита

3) [-]общей слабости

4) [-]недомогания

581. при уходе за гериатрическим пациентом прежде всего необходимо обеспечить

1) [+]безопасность пациента

2) [-]рациональное питание пациента

3) [-]проведение мероприятий личной гигиены

4) [-]сохранение социальных контактов

582. у лиц пожилого и старческого возраста при аденоме предстательной железы нарушена потребность

1) [+]в выделениях

2) [-]в дыхании

3) [-]в питании

4) [-]в питье

583. независимое сестринское вмешательство при недержании мочи у лиц пожилого и старческого возраста

1) [+]обеспечение мочеприемником

2) [-]резкое ограничение жидкости

3) [-]резкое ограничение соли

4) [-]катетеризация мочевого пузыря

584. рекомендуемым вариантом диеты при туберкулезе является диета с

1) [+]повышенным количеством белка

2) [-]избыточным содержанием углеводов

3) [-]механическим и химическим щажением

4) [-]ограничением соли и сахара

585. метод ранней диагностики туберкулеза легких

1) [+]флюорография

2) [-]спирография

3) [-]томография

4) [-]бронхография

586. при транспортировке пациента с геморрагическим инсультом необходимо

1) [+]избегать изменений положения головы

2) [-]приподнять ноги

3) [-]часто менять положение головы и туловища

4) [-]убрать из-под головы подушку

587. для диагностики кишечных инфекций чаще исследуют

1) [+]кал

2) [-]мочу

3) [-]кровь

4) [-]желчь

588. при уходе за пациентом с гипсовой повязкой необходимо

1) [+]следить за кровоснабжением поврежденной конечности

2) [-]содержать пациента в тепле

3) [-]следить за соблюдением диеты

4) [-]следить за активностью пациента

589. абсолютным признаком при переломе костей нижних конечностей является

1) [+]патологическая подвижность костных отломков

2) [-]деформация сустава

3) [-]отечность места повреждения

4) [-]боль

590. при укусе человека бешеным животным возникает опасность

1) [+]заражения бешенством

2) [-]заражения туберкулезом

3) [-]развития вирусной инфекции

4) [-]перелома костей

591. независимое вмешательство в послеоперационном периоде

1) [+]оказание помощи пациентам в самообслуживании

2) [-]инъекции антибактериальных препаратов

3) [-]смена дренажей

4) [-]назначение пациенту рациональной диеты

592. помощь пациенту с отморожением вне медицинской организации включает

1) [+]горячее питье, термоизоляционная повязка

2) [-]горячее питье, полуспиртовый компресс

3) [-]растирание пораженного участка подручными средствами

4) [-]горячее питье, растирание пораженного участка

593. при оказании помощи пациенту с подозрением на острый аппендицит необходимы

1) [+]холод на живот, госпитализация

2) [-]обезболивающее

3) [-]антибактериальные средства

4) [-]грелка на живот

594. при подготовке к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости из рациона питания исключить

1) [+]овощи

2) [-]гречневую кашу

3) [-]рыбу

4) [-]мясо

595. диагностический признак при рожистом воспалении

1) [+]гиперемия кожи с четкими границами

2) [-]подергивание мышц

3) [-]разлитое покраснение кожи

4) [-]ограниченный инфильтрат кожи

596. помощь пациенту с легочным кровотечением на доклиническом этапе включает

1) [+]наложение холода на грудную клетку

2) [-]проведение инъекции сосудосуживающих препаратов

3) [-]подготовку набора для плевральной пункции

4) [-]измерение температуры

597. симптомы, указывающие на скопление крови в плевральной полости

1) [+]отставание больной стороны при экскурсии грудной клетки и притупление перкуторного звука

2) [-]алая пятнистая кровь из полости рта

3) [-]рвота «кофейной гущей»

4) [-]кровохарканье

598. сестринская помощь при кровотечении из бедренной артерии предполагает

1) [+]наложение артериального жгута выше места повреждения

2) [-]тампонаду раны

3) [-]применение гемостатической губки

4) [-]наложение давящей повязки

599. к возможному раннему осложнению у пациентов после общей анестезии относится

1) [+]рвота

2) [-]острая задержка мочи

3) [-]ограничение двигательной активности

4) [-]повышение артериального давления

600. симптом, характерный для нагноения послеоперационной раны

1) [+]гиперемия, отек, усиление боли

2) [-]побледнение краев раны

3) [-]промокание повязки кровью

4) [-]гематома

601. независимые вмешательства при усилении боли у послеоперационного пациента

1) [+]создание удобного положения пациента в постели, вызов врача

2) [-]введение обезболивающего препарата

3) [-]применение ванночки с раствором перманганата калия

4) [-]измерение температуры

602. тактика медицинской сестры при обнаружении у пациента фурункула носа

1) [+]срочное направление к врачу

2) [-]вскрытие и дренаж гнойника

3) [-]назначение антибиотиков

4) [-]применение тепловых процедур

603. симптом перелома шейки бедренной кости

1) [+]симптом «прилипшей пятки»

2) [-]крепитация большеберцовой кости

3) [-]крепитация в области нижней трети бедра

4) [-]крепитация в области малоберцовой кости

604. зависимое сестринское вмешательство при фурункулезе

1) [+]введение антибиотиков

2) [-]обучение пациента принципам рационального питания

3) [-]обеспечение приема жидкости

4) [-]обеспечение гигиены кожи

605. подготовка пациента к рентгенологическому исследованию поясночно – крестцового отдела позвоночника включает

1) [+]проведения очистительной клизмы и ограничение пищевого режима

2) [-]проведения промывания желудка

3) [-]рекомендации пациенту к отказу от курения перед исследованием

4) [-]введение газоотводной трубки

606. у пациента с травматическим шоком iii степени отмечается

1) [+]резкое снижение артериального давления

2) [-]головная боль

3) [-]возбуждение

4) [-]повышение артериального давления

607. проведение подготовки пациента к операции включает

1) [+]опорожнение мочевого пузыря

2) [-]приѐм стакана жидкости

3) [-]чистку зубов

4) [-]приѐм пищи

608. клинические симптомы при геморрагическом шоке

1) [+]падение артериального давления и тахикардия

2) [-]хрипы в легких

3) [-]тошнота и рвота

4) [-]задержка газов и стула

609. проблема пациента в предоперационном периоде

1) [+]страх операции

2) [-]боль

3) [-]рвота

4) [-]учащенное мочеиспускание

610. режим стерилизации в воздушном стерилизаторе

1) [+]температура - 180°с 60 мин

2) [-]температура - 100°с 60 мин

3) [-]температура - 120°с 40 мин

4) [-]температура - 100°с 40 мин

611. первое место в структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, занимают

1) [+]гнойно-септические инфекции

2) [-]инфекции кожных покровов

3) [-]кишечные инфекции

4) [-]инфекция мочевыводящих путей

612. показания к использованию медицинских перчаток

1) [+]при асептических процедурах, контактах с кровью и другими биологическими жидкостями

2) [-]при работе с воздушным стерилизатором

3) [-]при работе с паровым стерилизатором

4) [-]при беседе спациентом

613. число дыхательных движений у взрослого человека

1) [+]16-20 в минуту

2) [-]10-12 в минуту

3) [-]12-14 в минуту

4) [-]22-24 в минуту

614. показания к применению горчичников

1) [+]трахеит, бронхит, пневмония, гипертонический криз, приступ стенокардии

2) [-]трахеит, бронхит, невралгии, заболевания кожи

3) [-]трахеит, бронхит, пневмония, туберкулѐз лѐгких

4) [-]трахеит, бронхит, пневмония, рак лѐгких

615. для согревания тела вода в грелке должна иметь максимальную температуру в пределах (__градусов цельсия)

1) [+]60-65

2) [-]20-30

3) [-]40-45

4) [-]30-35

616. международный день медицинской сестры празднуется

1) [+]12 мая

2) [-]17 июня

3) [-]7 января

4) [-]25 октября

617. компетентность в деятельности медицинской сестры означает

1) [+]наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной профессиональной деятельности

2) [-]сохранение сведений о пациенте

3) [-]подчинение старшему по должности младшему

4) [-]организация образа жизни пациентов, способствующую его выздоровлению

618. стерилизацией называют

1) [+]уничтожение микроорганизмов и их спор

2) [-]уничтожение грызунов

3) [-]уничтожение патогенной микрофлоры

4) [-]уничтожение вредных насекомых

619. режим стерилизации инструментария многоразового использования в паровом стерилизаторе

1) [+]132 градуса °с, 2 атм, 20 минут

2) [-]120 градусов °с, 4 атм, 20 минут

3) [-]180 градусов °с, 3 атм, 20 минут

4) [-]120 градусов °с, 1 атм, 20 минут

620. положение фаулера предполагает размещение пациента в постели

1) [+]полулѐжа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов

2) [-]на боку, руки согнуты в локтевых суставах

3) [-]полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов

4) [-]промежуточное положение между положением лѐжа на боку и лѐжа на животе

621. санитарная обработка пациента в приёмном отделении включает

1) [+]осмотр на педикулѐз и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, обтирание, переодевание в больничную одежду

2) [-]дезинсекцию, ванну или душ, антропометрию

3) [-]осмотр на педикулѐз и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, транспортировка в лечебное отделение

4) [-]осмотр на педикулѐз и чесотку, дезинфекция вещей больного

622. обьем воды для заполнения грелки составляет

1) [+]2/3 объема грелки

2) [-]1/3 объема грелки

3) [-]1/4 объема грелки

4) [-]1/2 объема грелки

623. последовательность слоев в согревающем компрессе

1) [+]влажная салфетка, компрессная бумага, вата, бинт

2) [-]влажная салфетка, вата, компрессная бумага, бинт

3) [-]компрессная бумага, влажная салфетка, вата, бинт

4) [-]вата, влажная салфетка, компрессная бумага, бинт

624. пульс чаще всего исследуют на

1) [+]лучевой и сонной артерии

2) [-]локтевой артерии и аорте

3) [-]брюшной аорте и мозговой артерии

4) [-]подколенной артерии

625. при критическом падении температуры артериальное давление

1) [+]снижается

2) [-]повышается незначительно

3) [-]резко повышается

4) [-]не изменяется

626. температуру тела у пациентов измеряют

1) [+]утром натощак (7 до 9час) и вечером (с17 до 19час)

2) [-]раз в день с 12 до 13 часов

3) [-]сразу после завтрака

4) [-]перед сном

627. температура тела 37,0º - 37,9ºс называется

1) [+]субфебрильной

2) [-]фебрильной

3) [-]пиретической

4) [-]гиперпиретической

628. проявление субординации в деятельности медицинской сестры означает

1) [+]выполнение указаний старшего по должности и уважительное руководство деятельностью младшего по должности

2) [-]сохранение сведений о пациенте

3) [-]организацию условий, способствующих выздоровлению пациента

4) [-]чѐткое выполнение медицинской сестрой своих профессиональных обязанностей

629. к средствам для обработки волосистой части головы при педикулёзе относят

1) [+]шампуни медифокс, нитифор, лосьон анти-бит

2) [-]3% раствор перекиси водорода, 5% раствор перманганата калия

3) [-]хлорамин

4) [-]дегтярное мыло

630. медицинский предмет, используемый для промывания глаз

1) [+]ундинка

2) [-]пробирка

3) [-]грушевидный баллончик

4) [-]шприц жане

631. положение симса предполагает размещение пациента в постели

1) [+]промежуточное положение, между положением лѐжа на боку и лѐжа на животе

2) [-]полулѐжа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов

3) [-]полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов

4) [-]на боку, руки согнуты в локтевых суставах

632. стерильность инструментов в мягкой бязевой упаковке сохраняется

1) [+]3 суток

2) [-]2 суток

3) [-]1 сутки

4) [-]5 суток

633. лечебный эффект гирудотерапии выражен в

1) [+]снижении свѐртываемости крови

2) [-]уменьшении боли

3) [-]повышении артериального давления

4) [-]повышении свѐртываемости крови

634. сестринские вмешательства во 2 периоде лихорадки

1) [+]холодный компресс, тѐплое питьѐ

2) [-]холодный примочка, тѐплые ножные ванны

3) [-]применение жаропонижающих препаратов разных форм

4) [-]использование грелки к ногам, горячий чай

635. для постановки согревающего компресса необходимо приготовить

1) [+]8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт

2) [-]8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, зажим

3) [-]8 -слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, зажим

4) [-]4-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт

636. признаки 3-й стадии пролежней

1) [+]образование пузырей и язв

2) [-]мацерация кожи

3) [-]покраснение кожи с синюшным оттенком

4) [-]некроз кожи и подкожной клетчатки

637. функциональный метод исследования дыхательной системы

1) [+]спирография

2) [-]бронхоскопия

3) [-]флюорография

4) [-]бронхография

638. укажите мероприятия, проводимые перед применением лечебной клизмы

1) [+]очистительная клизма

2) [-]капельная клизма

3) [-]промывание желудка

4) [-]гипертоническая клизма

639. кишечник после масляной клизмы опорожняется через (__час.)

1) [+]6-8

2) [-]2

3) [-]4

4) [-]10-12

640. сифонная клизма применяется при неопухолевой обтурационной кишечной непроходимости для

1) [+]терапии состояния обтурации (запор

2) [+]

3) [-]перед постановкой лекарственной клизмы

4) [-]введения питательных веществ

5) [-]для местного воздействия на слизистую прямой кишки

641. мокрота на микобактерии туберкулёза собирается

1) [+]трижды, в стерильные ѐмкости, в специальном помещении

2) [-]после тщательного туалета ротовой полости

3) [-]утром натощак, в тѐплом виде в лабораторию

4) [-]дважды, до и после применения антибиотиков

642. при подготовке пациента к ультразвуковому исследованию почек и мочевого пузыря проводят

1) [+]водную нагрузку перед исследованием

2) [-]приѐм углеводных продуктов вечером и утром перед исследованием

3) [-]обязательный приѐм активированного угля и ферментных препаратов

4) [-]психологическую подготовку

643. показанием к катетеризации мочевого пузыря является

1) [+]острая задержка мочи более 6-ти часов

2) [-]недержание мочи

3) [-]задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала

4) [-]появление отеков

644. если у пациента на второй день после операции по поводу острого аппендицита появилось вздутие живота, медицинская сестра обязана

1) [+]проконсультироваться с врачом

2) [-]ввести газоотводную трубку

3) [-]провести массаж живота

4) [-]ввести но-шпу внутримышечно

645. мероприятия, с которых целесообразно начинать борьбу с запорами у лиц пожилого и старческого возраста

1) [+]введение в рацион питания овощей и фруктов

2) [-]прием солевых слабительных

3) [-]постановка очистительных клизм

4) [-]прием растительных слабительных

646. метеоризмом называют

1) [+]патологическое газообразование в кишечнике

2) [-]частый жидкий стул

3) [-]задержку стула более 48 часов

4) [-]спастические боли в кишечнике

647. цель исследования мочи по нечипоренко

1) [+]определение количества форменных элементов осадка мочи

2) [-]определение функционального состояния почек

3) [-]определение суточного диуреза

4) [-]определение микрофлоры мочи

648. термин "протеинурия" свидетельствует о наличии в моче

1) [+]белка

2) [-]лейкоцитов

3) [-]эритроцитов

4) [-]глюкозы

649. электрокардиография -это

1) [+]графическая запись электрических явлений, возникающих при работе сердца

2) [-]исследование сердца при помощи ультразвука

3) [-]графическая запись звуков, возникающих при работе сердца

4) [-]выслушивание сердца при помощи фонендоскопа

650. перечень медицинских изделий и лекарственных препаратов, необходимых для постановки гипертонической клизмы

1) [+]грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 10% раствор хлорида натрия

2) [-]грушевидный баллон, шприц жане, вазелин, 10% раствор хлорида натрия

3) [-]грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 0,9% раствор хлорида натрия

4) [-]грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелиновое масло, 0,9% раствор хлорида натрия

651. одним из показаний к промыванию желудка является

1) [+]отравление ядами

2) [-]острое желудочное кровотечение

3) [-]инфаркт миокарда

4) [-]нарушение мозгового кровообращения

652. анализ мочи на сахар собирается в

1) [+]течение суток в одну ѐмкость

2) [-]стерильную пробирку

3) [-]течение 10 часов в одну ѐмкость

4) [-]течение суток, 8 банок, каждые 3 часа

653. в качестве антиоксиданта при нарушениях мозгового и коронарного кровообращения применяют

1) [+]мексидол

2) [-]дипиридамол

3) [-]прокаинамид

4) [-]амиодарон

654. к группе лекарственных препаратов, обладающих гепатопротекторным действием можно отнести

1) [+]эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)

2) [-]мебеверин (дюспаталин)

3) [-]панкреатин (фестал)

4) [-]дротаверин (но-шп

5) [+]

655. лекарственный препарат, влияющий на снятие спазма гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта

1) [+]дротаверин (но-шп

2) [+]

3) [-]панкреатин (фестал)

4) [-]эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)

5) [-]адеметионин (гептрал)

656. лоперамид относят к группе лекарственных препаратов, обладающих действием

1) [+]противодиарейным

2) [-]гепатопротекторным

3) [-]ферментативным

4) [-]противорвотным

657. лекарственный препарат, способствующий восстановлению микрофлоры кишечника

1) [+]хилак форте

2) [-]аллохол

3) [-]магния сульфат

4) [-]лоперамид

658. лекарственный препарат, как правило, назначаемый совместно с противомикробными средствами, для предупреждения нарушения микрофлоры кишечника

1) [+]линекс

2) [-]аллохол

3) [-]магния сульфат

4) [-]лоперамид

659. лекарственный препарат, снижающий кислотность желудочного сока за счет нейтрализации hcl (антацидное средство)

1) [+]алюминия гидроокись + магния гидроокись (альмагель)

2) [-]омепразол

3) [-]фамотидин

4) [-]ранитидин

660. сперматозоиды после проникновения в матку и трубы сохраняют способность к оплодотворению в течение

1) [+]24-48 часов

2) [-]6-12 часов

3) [-]3-5 суток

4) [-]10 суток

661. подписывать согласие на медицинское вмешательство в отношении ребенка, не достигшего 15 лет, имеют право

1) [+]один из родителей ребенка или законный представитель

2) [-]любой близкий родственник

3) [-]только мама ребенка

4) [-]педагоги, воспитатели

662. признаком, характерным для экспираторной одышки, является

1) [+]затруднение выдоха

2) [-]затруднение вдоха

3) [-]затруднение вдоха и выдоха

4) [-]шумный вдох

663. показанием к катетеризации мочевого пузыря является

1) [+]острая задержка мочи в послеоперационный период более 6-ти часов

2) [-]появление отеков

3) [-]недержание мочи

4) [-]задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала

664. пульсовое давление -так называется

1) [+]разница между систолическим и диастолическим давлением

2) [-]напряжение пульса

3) [-]сумма систолического и диастолического давления

4) [-]аритмичный пульс

665. показанием к проведению искусственного кормления через гастростому является

1) [+]непроходимость пищевода, опухоли, травмы, ожоги пищевода

2) [-]бессознательное состояние, переломы челюстей

3) [-]нарушение глотания, отсутствие рвотного рефлекса

4) [-]послеоперационный период

666. при составлении пищевого рациона больному сахарным диабетом рекомендуют

1) [+]ограничить употребление рафинированных углеводов

2) [-]усилить питание

3) [-]ограничить употребление жидкости

4) [-]ограничить употребление солей

667. при составленнии пищевого рациона пациенту с гипертонической болезнью

1) [+]ограничить употребление соли и жидкости

2) [-]усилить питание

3) [-]ограничить употребление животных жиров

4) [-]ограничить употребление рафинированных углеводов

668. средства, применяемые для лечения пролежней

1) [+]солкосерил, алазоль, пантенол

2) [-]алмагель, ихтиоловая мазь, тетрациклиновая мазь

3) [-]бензил-бензоата, бом-бенге, вишневского мазь

4) [-]оксолиновая мазь, ампициллиновая мазь

669. санитарно-противоэпидемический режим-это

1) [+]комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний

2) [-]уничтожение микроорганизмов в окружающей среде

3) [-]режим, который устанавливается в отделении

4) [-]комплекс мероприятий, направленный на выполнение дезинфекции в медицинской организации

670. при обследовании пациента с ожирением независимым вмешательством медицинской сестры будет

1) [+]измерение массы тела

2) [-]составление индивидуальной диеты

3) [-]определение степени ожирения

4) [-]назначение лечения

671. температура моющего раствора к моменту погружения инструментов составляет (____градусо

1) [-]

2) [+]50

3) [-]40

4) [-]30

5) [-]100

672. ритм пульса определяют по

1) [+]интервалу между пульсовыми волнами

2) [-]силе, с которой нужно прижать лучевую артерию чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания

3) [-]наполнению артерии кровью

4) [-]числу пульсовых волн за 1минуту

673. при сахарном диабете происходит нарушение эндокринной функции

1) [+]поджелудочной железы

2) [-]печени

3) [-]гипофиза

4) [-]щитовидной железы

674. при атеросклерозе артерий нижних конечностей часто развивается

1) [+]гангрена

2) [-]образование мозолей

3) [-]подагра

4) [-]полиартрит

675. медицинская сестра рекомендует пациенту при запоре употреблять большое количество

1) [+]продуктов с пищевыми волокнами и растительной клетчаткой

2) [-]белков

3) [-]жиров

4) [-]соли

676. плевральную пункцию проводят с целью

1) [+]удаления жидкости из плевральной полости, взятия еѐ на бактериологическое исследование, введения в полость лекарственных препаратов

2) [-]только удаления жидкости из плевральной полости и взятия еѐ на бактериологическое исследование

3) [-]только введения в полость лекарственных препаратов

4) [-]для удаления воздуха из плевральной полости

677. бронхоскопия относится к методам исследования

1) [+]эндоскопическим

2) [-]лабораторным

3) [-]рентгенологическим

4) [-]радиоизотопным

678. тюбаж назначается с целью

1) [+]промывания желчного пузыря

2) [-]промывания гайморовых пазух

3) [-]подготовки к холецистографии

4) [-]промывания желудка

679. реанимация – это

1) [+]комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма

2) [-]разновидность несчастных случаев у детей

3) [-]угнетение жизненных функций

4) [-]совокупность неотложных состояний

680. необратимый этап умирания организма

1) [+]биологическая смерть

2) [-]клиническая смерть

3) [-]агония

4) [-]предагония

681. длительность периода клинической смерти

1) [+]3–6 минут

2) [-]1-2 минуты

3) [-]10-12 минут

4) [-]более 20 минут

682. признак клинической смерти

1) [+]потеря сознания, отсутствие дыхания и отсутствие пульса на сонной артерии

2) [-]спутанность сознания

3) [-]заторможенность

4) [-]помутнение роговицы

683. показания к проведению сердечно-легочной реанимации

1) [+]отсутствие сознания, дыхания и сердечной деятельности

2) [-]отсутствие сознания

3) [-]резкое падение артериального давления

4) [-]резкое повышение артериального давления

684. к первому этапу сердечно-легочной реанимации относится

1) [+]обеспечение проходимости верхних дыхательных путей

2) [-]проведение искусственной вентиляции легких

3) [-]контроль показателей кровообращения

4) [-]подключение к аппарату искусственного дыхания

685. вторым этапом сердечно-легочной реанимации является

1) [+]проведение искусственной вентиляции лѐгких

2) [-]непрямой массаж сердца

3) [-]восстановление проходимости верхних дыхательных путей

4) [-]прямой массаж сердца

686. соотношение компрессий на грудину и дыханий при проведении реанимации одним спасателем

1) [+]на 30 компрессий - 2 вдоха

2) [-]на 2 вдоха-15 компрессий

3) [-]на 1 вдох-5 компрессий

4) [-]на 3 вдоха-6 компрессий

687. способ временной остановки кровотечения

1) [+]наложение кровоостанавливающего жгута

2) [-]сосудистый шов

3) [-]перевязка сосуда

4) [-]переливание крови

688. признак острой кровопотери

1) [+]слабый частый пульс

2) [-]повышение температуры тела

3) [-]повышения артериального давления

4) [-]гиперемия кожных покровов

689. учащение дыхания обозначают термином

1) [+]тахипноэ

2) [-]брадипноэ

3) [-]диспноэ

4) [-]апноэ

690. при проведении закрытого массажа сердца повехность, на которой лежит пациент, обязательно должна быть

1) [+]жесткой

2) [-]мягкой

3) [-]наклонной

4) [-]неровной

691. признак эффетивности реанимационных мероприятий

1) [+]появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков

2) [-]отсутствие экскурсии грудной клетки

3) [-]расширенные зрачки

4) [-]отсутствие пульсовой волны на сонной артерии

692. основное осложнение, возникающее при проведении закрытого массажа сердца

1) [+]перелом ребер

2) [-]перелом ключицы

3) [-]повреждение трахеи

4) [-]перелом позвоночника

693. при проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить

1) [+]на границе средней и нижней трети грудины

2) [-]на верхней трети грудины

3) [-]на границе верхней и средней трети грудины

4) [-]в пятом межреберном промежутке слева

694. отсутствие дыхания - это

1) [+]апноэ

2) [-]тахипноэ

3) [-]брадипноэ

4) [-]диспноэ

695. показания к прекращению реанимации

1) [+]появление признаков биологической смерти

2) [-]отсутствие признаков эффективного кровообращения

3) [-]отсутствие самостоятельного дыхания

4) [-]широкие зрачки

696. для клинической смерти не характерно

1) [+]патологическое дыхание

2) [-]отсутствие самостоятельного дыхания

3) [-]отсутствие пульса на сонной артерии

4) [-]отсутствие сознания

697. критерий правильности вдувания при искусственной вентиляции легких

1) [+]экскурсия грудной клетки

2) [-]урежение пульса

3) [-]появление пульса

4) [-]сужение зрачков

698. если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимациооные мероприятия можно прекратить через

1) [+]30 минут

2) [-]3-6 минут

3) [-]2 часа

4) [-]15-20 минут

699. достоверный признак биологической смерти

1) [+]симптом «кошачьего глаза»

2) [-]прекращение дыхания

3) [-]расширение зрачка

4) [-]прекращение сердечной деятельности

700. патологическое урежение дыхания называется

1) [+]брадипноэ

2) [-]тахипноэ

3) [-]апноэ

4) [-]диспноэ

701. кислородные баллоны окрашены в

1) [+]голубой цвет

2) [-]серый цвет

3) [-]черный цвет

4) [-]белый цвет

702. на электроды дефибриллятора накладываются салфетки, смоченные

1) [+]физиологическим раствором

2) [-]спиртом

3) [-]нашатырным спиртом

4) [-]фурацилином

703. смена повязки фиксирующей центральный катетер, выполняется

1) [+]по мере загрязнения, не реже 1 раза в сутки

2) [-]еженедельно

3) [-]3 раза в день

4) [-]ежечасно

704. при значительной потере крови возникает

1) [+]геморрагический шок

2) [-]анафилактический шок

3) [-]гемотрансфузионный шок

4) [-]инфекционно-токсический шок

705. к первой помощи при травматическом шоке относится

1) [+]вызов скорой медицинской помощи, устранение причины вызвавшую боль, остановка кровотечения, проведение иммобилизации конечности

2) [-]проведение иммобилизации и транспортировка

3) [-]транспортировка в травматологическое отделение

4) [-]остановка кровотечения и перенос пострадавшего на ровную поверхность

706. увеличение частоты сердечных сокращений называется

1) [+]тахикардией

2) [-]аритмией

3) [-]брадикардией

4) [-]экстрасистолией

707. мешок «амбу» используется

1) [+]для проведения искусственной вентиляции легких

2) [-]для сбора отходов класса а

3) [-]для проведения непрямого массажа сердца

4) [-]для сбора отходов класса б

708. первая помощь при отморожении i степени:

1) [+]переодеть в сухую одежду

2) [-]обезболить

3) [-]наложить мазевую повязку

4) [-]наложить повязку с фурациллином

709. первая помощь при термических ожогах

1) [+]устранить причину, наложить асептическую повязку

2) [-]устранить причину, наложить мазевую повязку

3) [-]обработать обожженную поверхность 70% этиловым спиртом

4) [-]обработать обожженную поверхность 96% этиловым спиртом

710. причинами гипогликемической комы является

1) [+]передозировка инсулина

2) [-]несоблюдение предписаний врача

3) [-]самостоятельная отмена лекарств

4) [-]пропуск инъекций инсулина

711. прием «запрокидывание головы + выдвижение нижней челюсти» обеспечивает

1) [+]проходимость дыхательных путей

2) [-]адекватное кровообращение

3) [-]устойчивое положение туловища

4) [-]адекватный уровень артериального давления

712. помощь медицинской сестры при желудочнокишечном кровотечении:

1) [+]обеспечить полный покой, холод на эпигастральную область

2) [-]отвести в ближайшую поликлинику

3) [-]провести промывание желудка

4) [-]обезболить

713. первая помощь пациенту при инфаркте миокарда:

1) [+]вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить полный физический и психологический покой

2) [-]проводить в поликлинику на прием к участковому врачу

3) [-]успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача

4) [-]вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом

714. прием геймлиха-это

1) [+]метод «брюшных толчков»

2) [-]запрокидывание головы и открывание рта

3) [-]введение воздуховода

4) [-]сочетание искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца

715. контролируя параметры искусственной вентиляции легких, медсестра регулирует

1) [+]частоту дыхательных движений

2) [-]частоту сердечных сокращений

3) [-]артериальное давление

4) [-]центральное венозное давление

716. обморок характеризуется

1) [+]кратковременной потерей сознания

2) [-]снижением зрачковых реакций

3) [-]выпадением корнеального рефлекса

4) [-]полным выключением сознания с тотальной утратой восприятия

717. первая помощь при отравлении угарным газом:

1) [+]вывести пострадавшего из зоны загазованности, вызвать врача, расстегнуть стесняющую одежду

2) [-]вывести пострадавшего из зоны загазованности, ввести сердечные гликозиды

3) [-]вызвать врача, одеть на пострадавшего противогаз

4) [-]вызвать газовую службу

718. помощь медицинской сестры при коллапсе

1) [+]вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым ножным концом

2) [-]вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым головным концом

3) [-]вызвать врача, провести искусственную вентиляцию легких

4) [-]успокоить пациента

719. неотложная помощь при открытом пневмотораксе

1) [+]наложение окклюзионной повязки

2) [-]пункция плевральной полости

3) [-]наложение ватно-марлевой повязки

4) [-]остановка легочного кровотечения

720. при оказания медицинской помощи пациенту при обмороке обеспечивается

1) [+]вдыхание положения с приподнятым ножным концом

2) [-]введение назогастрального зонда

3) [-]внутривенное введение раствора сульфата магния

4) [-]придание вертикального положения тела

721. для предупреждения высыхания роговицы больному, находящемуся в коме, медицинская сестра должна

1) [+]периодически закапывать в глаза изотонический раствор натрия хлорида

2) [-]провести инфузионную терапию по назначению врача

3) [-]смазать веки солкосерилом

4) [-]наложить бинокулярную повязку

722. при оказании первой помощи при тепловом ударе необходимо

1) [+]устранить тепловое воздействие, поместить пострадавшего в тень, смочить лицо прохладной водой

2) [-]укрыть влажной простыней

3) [-]нанести крем на тело

4) [-]дать теплое питьѐ

723. при носовом кровотечении ребенка необходимо

1) [+]усадить, слегка наклонив голову вниз

2) [-]усадить, запрокинув голову назад

3) [-]уложить на бок

4) [-]уложить на ровную поверхность с возвышенным головным концом

724. при ранней стадии септического шока наблюдается

1) [+]гиперемия кожи

2) [-]гипотермия

3) [-]брадикардия

4) [-]олигурия

725. к острым аллергическим реакциям, требующим оказание неотложной помощи, относится

1) [+]анафилактический шок

2) [-]гипергликемическое состояние

3) [-]гипертермический синдром

4) [-]гипогликемическое состояние

726. при приступе бронхиальной астмы у ребенка медицинская сестра может рекомендовать проводить

1) [+]ручные и ножные горячие ванны

2) [-]общую горячую ванну

3) [-]лечебную ванну с морской солью

4) [-]воздушную ванну

727. при гипергликемической коме медицинская сестра приготовит

1) [+]инсулин короткого действия, физиологический раствор

2) [-]40% раствор глюкозы

3) [-]5% раствор глюкозы

4) [-]раствор рингера

728. при оказании первой помощи при ушибе медицинская сестра должна

1) [+]наложить давящую повязку и приложить пузырь со льдом или холодный компресс

2) [-]обезболить место ушиба

3) [-]наложить асептическую повязку

4) [-]наложить гипсовую повязку

729. при оказании первой помощи при травме позвоночника необходимо

1) [+]вызвать бригаду скорой медицинской помощи, оставив больного в том же положении, в котором он был найден

2) [-]обезболить

3) [-]уложить на спину

4) [-]уложить на левый бок

730. первая помощь при переломе конечности

1) [+]иммобилизация поврежденной конечности

2) [-]давящая повязка на поврежденную конечность

3) [-]обезболивание

4) [-]воротник шанца

731. для восполнения дефицита объема циркулирующей крови при острой кровопотери используют

1) [+]плазмозаменители

2) [-]физиологический раствор

3) [-]гипертонический раствор

4) [-]солевые растворы

732. первая помощь при приступе эпилепсии

1) [+]предотвратить травмы больного

2) [-]выпрямить конечности

3) [-]к голове приложить холод

4) [-]усадить больного

733. первая помощь при приступе бронхиальной астмы включает

1) [+]использование карманного ингалятора

2) [-]проведение постурального дренажа

3) [-]введение преднизалона

4) [-]проведение дыхательной гимнастики

734. оптимальным при коллапсе является положение пациента

1) [+]с приподнятым ножным концом

2) [-]с приподнятым головным концом

3) [-]полусидя на кушетке

4) [-]сидя на стуле

735. трансфузия - это

1) [+]переливание крови и ее компонентов

2) [-]введение синтетических препаратов

3) [-]введение лекарственных средств

4) [-]введение антибиотиков

736. признаки правильно наложенного кровеостанавливающего жгута

1) [+]прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферии конечности

2) [-]чувство онемения в конечности

3) [-]прекращение кровотечения и онемение конечности

4) [-]падение артериального давления

737. нитроглицерин при приступе стенокардии пациент принимает

1) [+]сублингвально

2) [-]внутрь

3) [-]подкожно

4) [-]ректально

738. сердечная астма – это тяжелое состояние, для которого характерны

1) [+]приступы удушья

2) [-]боли за грудиной, иррадиирущие в область левого плеча

3) [-]потеря сознания

4) [-]головокружение

739. одна из причин развития терминальных состояний

1) [+]кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови

2) [-]хроническое заболевание желудка

3) [-]компенсированный сахарный диабет

4) [-]стадия реконвалеценции вирусного гепатита в

740. запах ацетона изо рта характерен

1) [+]для гипергликемической комы

2) [-]для гипогликемической комы

3) [-]для уремической комы

4) [-]для мозговой комы

741. способ транспортировки при ранении в затылок

1) [+]лежа на боку

2) [-]лежа на спине

3) [-]лежа на животе

4) [-]в полусидящем положении

742. при сильных болях в животе на догоспитальном этапе

1) [+]нельзя вводить анальгетик

2) [-]необходимо ввести анальгетик

3) [-]можно дать спазмолитическое средство

4) [-]приложить к животу грелку

743. метод геймлиха применяется для оказания первой помощи

1) [+]при попадании инородного предмета в верхние дыхательные пути

2) [-]при травме позвоночника

3) [-]при инспираторной одышке

4) [-]при астматическом статусе

744. при наружном венозном кровотечении

1) [+]кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно

2) [-]кровь алого цвета, бьет струей

3) [-]кровь темно-вишневого цвета, бьет струей

4) [-]кровь алого цвета, вытекает медленно

745. потерпевшему с синдромом длительного сдавливания

1) [+]накладывают жгут выше места сдавления перед освобождением конечности

2) [-]накладывают жгут выше места сдавления после освобождения конечности

3) [-]накладывают асептическую повязку

4) [-]проводят профилактику пролежней

746. интенсивное наблюдение за пациентами в критическом состоянии включает

1) [+]мониторинг жизненно важных функций

2) [-]выявление проблем пациента

3) [-]выполнение мероприятий гигиенического ухода

4) [-]определение основных биохимических показателей крови

747. для определения наличия у пациента дыхания при терминальном состоянии медицинская сестра должна

1) [+]наклонится к лицу пациента, что бы щекой ощутить движение воздуха

2) [-]провести подсчет дыхательных движений

3) [-]измерить физиологические показатели кровообращения

4) [-]осуществить прием геймлиха

748. реанимационные мероприятия не проводятся при наличии признаков

1) [+]биологической смерти

2) [-]острой почечной недостаточности

3) [-]отравлении организма различными ядами

4) [-]кровопотере

749. инфузионная терапия проводится с целью

1) [+]для поддержания водно-электролитного баланса

2) [-]переливание крови

3) [-]переливание плазмы

4) [-]обезболивания

750. при инфаркте миокарда развивается шок

1) [+]кардиогенный

2) [-]травматический

3) [-]анафилактический

4) [-]гемотрансфузионный

751. при множественных переломах развивается шок

1) [+]травматический

2) [-]кардиогенный

3) [-]анафилактический

4) [-]гемотрансфузионный

752. при хронической почечной недостаточности развивается кома

1) [+]уремическая

2) [-]кетоацидотическая

3) [-]гипергликемическая

4) [-]гипогликемическая

753. при передозировке инсулина развивается кома

1) [+]гипогликемическая

2) [-]уремическая

3) [-]кетоацидотическая

4) [-]гипергликемическая

754. при кровопотере развивается коллапс

1) [+]гиповолемический

2) [-]кардиогенный

3) [-]ангиогенный

4) [-]ортостатический

755. достоверным признаком клинической смерти являются

1) [+]отсутствие дыхания и пульса на сонной артерии

2) [-]отсутствие сознания

3) [-]отсутствие пульса на лучевой артерии

4) [-]изменение величины зрачков

756. если у пострадавшего при чрезвычайной ситуации выявлено отсутствие сознания, в первую очередь необходимо

1) [+]позвать на помощь и определить наличие дыхания

2) [-]вызвать «скорую помощь»

3) [-]придать пострадавшему устойчивое боковое положение

4) [-]начать проведение сердечно-легочной реанимации

757. вызов скорой медицинской помощи и других экстренных служб к месту проишествия производится

1) [+]после определения состояний, представляющих угрозу жизни пострадавших

2) [-]немедленно после прибытия на место происшествия

3) [-]в случае неэффективности мероприятий первой помощи

4) [-]при выявлении пострадавших в значительном количестве

758. перед началом оказания первой помощи при чрезвычайной ситуации следует

1) [+]убедиться в отсутствии опасности для лица ее оказывающую

2) [-]получить разрешение у диспетчера экстренных служб

3) [-]получить разрешение у пострадавшего

4) [-]получить разрешение у родственников пострадавшего

759. оптимальными сроками оказания первой помощи при остановке дыхания и кровообращения являются

1) [+]первые 5 минут

2) [-]до 15-20 минут

3) [-]до 12-15 минут

4) [-]до 8-10 минут

760. наиболее эффективными мероприятиями базовой сердечно-легечной реанимации являются

1) [+]компрессия грудной клетки, электро дефибрилляция

2) [-]прекардиальный удар, согревание

3) [-]внутрисердечное введение адреналина, массаж воротниковой зоны

4) [-]искусственное дыхание, активизация рефлексов

761. во время проведения компрессии грудной клетки при сердечно-легочной реанимации, необходимо надавливать на грудину на глубину

1) [+]5-6 см.

2) [-]2-3 см.

3) [-]3-4 см.

4) [-]4-5 см

762. первая помощь при закрытых переломах костей включает

1) [+]иммобилизацию табельными и подручными средствами

2) [-]сопоставление отломков кости

3) [-]вправление вышедшей наружу кости

4) [-]наложение стерильной повязки

763. первая помощь при открытых переломах костей включает

1) [+]все перечисленное

2) [-]наложение стерильной повязки

3) [-]иммобилизацию табельными средствами

4) [-]иммобилизацию подручными средствами

764. при артериальном кровотечении вместо кровоостанавливающего жгута можно использовать

1) [+]закрутку

2) [-]давящую повязку

3) [-]холод к ране

4) [-]компресс

765. наиболее эффективным и доступным средством остановки наружного венозного кровотечения является

1) [+]давящая повязка

2) [-]максимальное сгибание конечности

3) [-]пальцевое прижатие артерии

4) [-]прямое давление на рану

766. типичным местом пальцевого прижатия при повреждении бедренной артерии является

1) [+]места ниже середины паховой складки

2) [-]верхняя треть задней поверхности бедра

3) [-]выше середины паховой складки

4) [-]средняя треть внутренней поверхности бедра

767. пневмоторакс - это

1) [+]скопление воздуха в плевральной полости

2) [-]открытое ранение живота

3) [-]затрудненное дыхание

4) [-]иммобилизация грудной клетки

768. оптимальное положение тела пострадавшего с травмой грудной клетки

1) [+]полусидячее

2) [-]лежа на спине

3) [-]лежа на боку неповрежденной стороны

4) [-]лежа на спине, плечеголовной конец приподнят

769. при открытой ране грудной клетки необходимо

1) [+]наложить окклюзионную повязку

2) [-]перевязать рану

3) [-]наложить шину

4) [-]наложить шину с возвращением костей в исходное положение

770. наблюдение за пострадавшим, которому оказана первая помощь, осуществляется

1) [+]до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи

2) [-]до прибытия бригады скорой медицинской помощи

3) [-]до улучшения его самочувствия

4) [-]в течение первого часа

771. целью придания пострадавшему оптимального положения его тела при оказании первой помощи является

1) [+]обеспечение ему комфорта, уменьшающего степень его страданий, не усугубление нарушения жизненно важных функций

2) [-]повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь

3) [-]обеспечение доступа для наложения повязок

4) [-]предупреждение самопроизвольного перемещения тела пострадавшего

772. для оценки сознания пострадавшего при чрезвычайной ситуации необходимо

1) [+]осторожно встряхнуть его за плечи

2) [-]похлопать его по щекам

3) [-]поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом

4) [-]надавить на болевые точки

773. если при попытке оказать помощь пострадавшему его поведение угрожает вашей собственной безопасности, то вы должны

1) [+]отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, позвать на помощь

2) [-]попытаться успокоить пострадавшего

3) [-]постараться усмирить пострадавшего

4) [-]говорить с пострадавшим властно, чтобы он вам подчинился

774. при отсутствии сознания у пострадавшего при наличии признаков самостоятельного дыхания следует

1) [+]придать пострадавшему устойчивое боковое положение, поместив голову на бок ниже уровня туловища

2) [-]положить пострадавшему под голову валик из одежды

3) [-]повернуть пострадавшего на бок

4) [-]подложить валик из одежды под плечи пострадавшего

775. признаком непроходимости дыхательных путей, вызванной попаданием инородного тела, является

1) [+]отсутствие или затруднение дыхания, невозможность объяснить ситуацию, багровое лицо

2) [-]жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях

3) [-]захват горла, кашель, просьба о помощи

4) [-]надрывный кашель, попытка что-то сказать

776. поведение пострадавшего с частичной непроходимостью дыхательных путей, вызванной попаданием инородного тела

1) [+]хватается за горло, кашляет, просит о помощи

2) [-]не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хрипло

3) [-]

4) [-]жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях

5) [-]хватается за горло, не может говорить, только кивает

777. к перечню комплектов для оказания первой помощи относится

1) [+]санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты

2) [-]комплект первой помощи санитарного дружинника

3) [-]индивидуальный комплект первой помощи при чс

4) [-]сумка неотложной помощи при чс

778. пострадавшему успешно проведена сердечнолегочная реанимация, но он по-прежнему находится без сознания. что необходимо выполнить далее

1) [+]придать пострадавшему устойчивое боковое положение

2) [-]продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью

3) [-]позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи

4) [-]сообщить об этом диспетчеру по номеру экстренного вызова

779. для восстановления проходимости дыхательных путей пострадавшему без сознания необходимо

1) [+]запрокинуть голову, приподняв подбородок

2) [-]приподнять голову, поддерживая шею

3) [-]дыхательные пути открывать не обязательно

4) [-]запрокинуть голову, подложить под шею импровизированный валик

780. при нахождении в ране инородного предмета необходимо

1) [+]не извлекать его из раны, наложить повязку вокруг него

2) [-]извлечь его из раны

3) [-]извлечь его, далее контролировать кровотечение из раны

4) [-]не предпринимать никаких действий, вызвать скорую медицинскую помощь

781. цель подробного осмотра пострадавшего при оказании первой помощи при чрезвычайной ситуации

1) [+]выявление различных травм

2) [-]оценка общего состояния пострадавшего

3) [-]выявление наружного кровотечения

4) [-]определение оптимального положения пострадавшего

782. к факторам, от которых зависит структура санитарных потерь при терактах, относятся

1) [+]место, применяемое террористами оружие и цели теракта

2) [-]морально-нравственные качества террористов

3) [-]санитарно-гигиеническое благополучие места теракта

4) [-]неблагоприятные метеорологические условия

783. перевязочный материал в области промежности можно удержать с помощью повязки

1) [+]т-образной

2) [-]черепашьей

3) [-]колосовидной

4) [-]пращевидной

784. перевязочный материал на культе конечности можно удержать бинтовой повязкой

1) [+]возвращающейся

2) [-]колосовидной

3) [-]циркулярной

4) [-]черепашьей

785. симптомы кровотечения делятся на

1) [+]местные, общие

2) [-]наружные, внутренние

3) [-]первичные, вторичные

4) [-]единичные, множественные

786. временный гемостаз осуществляется

1) [+]давящей повязкой

2) [-]наложением сосудистого шва

3) [-]протезированием сосуда

4) [-]лигированием сосуда в ране

787. непрерывное максимальное по продолжительности время наложения артериального жгута на нижнюю конечность зимой составляет

1) [+]1 час

2) [-]4 часа

3) [-]3 часа

4) [-]2 часа

788. симптомом вывиха является

1) [+]изменение относительной длины конечности

2) [-]изменение абсолютной длины конечности

3) [-]патологическая подвижность в поврежденном суставе

4) [-]крепитация костных отломков

789. границы транспортной иммобилизации у пострадавшего при переломе плечевой кости

1) [+]пальцы - лопатка здоровой стороны

2) [-]кисть - лопатка больной стороны

3) [-]лучезапятсный сустав - лопатка больной стороны

4) [-]лучезапятсный сустав - плечевой сустав больной стороны

790. элемент первой помощи на месте происшествия пострадавшему с переломом длинной трубчатой кости:

1) [+]иммобилизация конечности транспортной шиной

2) [-]выполнение скелетного вытяжения

3) [-]выполнение репозиции отломков

4) [-]использование шины белера

791. период клинической смерти в условиях гипотермии (30-31 градус °с) составляет (в минутах)

1) [+]десять

2) [-]три

3) [-]пять

4) [-]двадцать

792. продолжительность проведения мероприятий сердечно-легочной реанимации при отсутствии эффекта

1) [+]тридцать минут

2) [-]пятнадцать минут

3) [-]пять минут

4) [-]шестьдесят минут

793. к специализированным мероприятиям сердечнолегочной реанимации относится

1) [+]введение адреналина

2) [-]наружный массаж сердца

3) [-]прием сафара

4) [-]искусственное дыхание «рот в рот»

794. антидотом при отравлении метиловым спиртом и этиленгликолем (тормозной жидкостью) является

1) [+]этиловый спирт

2) [-]гидрокарбонат натрия

3) [-]перманганат калия

4) [-]атропин

795. лечение анафилактических реакций включает использование всех препаратов кроме

1) [+]пенициллина

2) [-]физиологического раствора

3) [-]преднизалона

4) [-]супрастина

796. регургитацией называется

1) [+]затекание жидкости или газов в направлении, противоположном нормальному

2) [-]затекание содержимого ротоглотки в трахею

3) [-]гиперсаливация

4) [-]вид носового кровотечения

797. ранним признаком эффективности реанимационных мероприятий является появление

1) [+]пульса на сонной артерии

2) [-]дыхательных движений

3) [-]артериального давления

4) [-]реакции на свет

798. инструктажи по обучению безопасным способам и приемам выполнения работ в медицинской организации бывают

1) [+]вводными, первичными, повторными

2) [-]вводными, начальными

3) [-]первичными, профессиональными

4) [-]повторными, профилактическими

799. вводный инструктаж по обучению безопасным способам и приемам выполнения работ в медицинской организации проводится с лицами

1) [+]принимаемыми на временную и постоянную работу

2) [-]с высшим профессиональным образованием по специальности

3) [-]со стажем работы в такой же должности более 25 лет

4) [-]назначенным главным врачом медицинской организации

800. первичный инструктаж по обучению безопасным способам и приемам выполнения работ в медицинской организации должен проводиться

1) [+]непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником своих профессиональных обязанностей

2) [-]после прохождения работником испытательного срока

3) [-]по окончании первого трудового дня

4) [-]по распоряжению руководителя медицинской организации

801. повторный инструктаж по обучению безопасным способам и приемам выполнения работ в медицинской организации все работники обязаны проходить

1) [+]не реже одного раза в полгода

2) [-]не реже одного раза в год

3) [-]не реже одного раза в два года

4) [-]ежемесячно

802. медициских работников, отказывающихся от прохождения обязательных периодических медицинских осмотров,

1) [+]не допускают к работе

2) [-]штрафуют

3) [-]увольняют с работы

4) [-]направляют на принудительное обследование

803. изгибом позвоночного столба кпереди характеризуется

1) [+]шейный лордоз

2) [-]грудной сколиоз

3) [-]крестцово-копчиковый кифоз

4) [-]грудной кифоз

804. ретроперитонеально в брюшной полости расположена

1) [+]двенадцатиперстная кишка

2) [-]тощая кишки

3) [-]подвздошная кишка

4) [-]слепая кишка

805. эпифизарным хрящом в суставе является

1) [+]хрящевая пластинка роста между эпифизом и диафизом

2) [-]суставной хрящ эпифиза

3) [-]эпифиз на хрящевой стадии развития

4) [-]патологическое включение хрящевой ткани в костный эпифиз

806. к трубчатым костям относится

1) [+]лучевая

2) [-]пяточная

3) [-]грудина

4) [-]ребро

807. на месте происшествия повязка дезо накладывается при

1) [+]переломе ключицы

2) [-]переломе ребер

3) [-]ранении легкого

4) [-]ранении сердца

808. функциональное назначение защитной (асептической) повязки

1) [+]профилактика вторичного инфицирования

2) [-]остановка кровотечения

3) [-]постоянный доступ лекарственного вещества

4) [-]герметизация раны

809. положение пациента в постели при острой сердечно-сосудистой недостаточности

1) [+]возвышенное, полусидячее

2) [-]с приподнятым ножным концом кровати

3) [-]горизонтальное

4) [-]горизонтальное, с приподнятой головой

810. неотложная доврачебная помощь при тепловом ударе:

1) [+]перенести пациента в прохладное место, положить холод на проекции крупных сосудов

2) [-]непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких

3) [-]введение кардиамина

4) [-]уложить пациента в боковое положение, дать прохладное питье

811. эффект нитроглицерина при приступе стенокардии обусловлен

1) [+]расширением коронарных артерий

2) [-]расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий

3) [-]расширением периферических сосудов большого круга кровообращения

4) [-]урежением сердечного ритма

812. реанимацию можно прекратить при

1) [+]отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 30 минут

2) [-]отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 10 минут

3) [-]попадании желудочного содержимого в дыхательные пути

4) [-]появлении пенистой мокроты из верхних дыхательных путей

813. местом приложения усилий при непрямом массаже сердца взрослому человеку является

1) [+]граница между средней и нижней третями грудины

2) [-]верхняя треть грудины

3) [-]средняя треть грудины

4) [-]нижняя треть грудины

814. неотложные мероприятия, необходимые при обмороке:

1) [+]уложить, приподняв ножной конец

2) [-]уложить в горизонтальное положение, холод к голове

3) [-]уложить, голову приподнять, горчичник на затылок

4) [-]уложить, дать горячее питье

815. нажатие на грудину при непрямом массаже сердца проводится

1) [+]запястьями, не сгибая рук в локтях

2) [-]всей ладонной поверхностью, не сгибая рук в локтях

3) [-]запястьями, умеренно согнув руки в локтях

4) [-]ладонью, сжатой в кулак

816. жизненная ёмкость лёгких измеряется

1) [+]спирометром

2) [-]тонометром

3) [-]барометром

4) [-]анемометром

817. работа медицинской аппаратуры и оборудования при отсутствии заземляющего контура

1) [+]не разрешается

2) [-]разрешается по согласованию с главврачом

3) [-]разрешается по согласованию с инженером по технике безопасности

4) [-]разрешается по усмотрению медсестры

818. наиболее оптимальным для рождения ребенка считается возраст женщины (__лет)

1) [+]20-25

2) [-]18-30

3) [-]25-35

4) [-]25-45

819. бактерицидные (кварцевы

1) [-]лампы излучают

2) [+]ультрафиолетовые лучи

3) [-]инфракрасные лучи

4) [-]видимые лучи

5) [-]ионизирующие лучи

820. жидкое мыло для мытья рук медперсонала должно иметь оптимальное значение рн

1) [+]5,5

2) [-]3,0

3) [-]8,5

4) [-]10,0

821. холодильник для хранения продуктов пациентов должен размораживаться и подвергаться обработке не реже одного раза в

1) [+]неделю

2) [-]месяц

3) [-]3 месяца

4) [-]полгода

822. смена постельного и нательного белья в стационаре проводится планово один раз в

1) [+]7 дней

2) [-]день

3) [-]2 недели

4) [-]месяц

823. медицинский персонал меняет одноразовые медицинские маски

1) [+]через 2 часа

2) [-]после каждой манипуляции

3) [-]через 6 часов

4) [-]1 раз в смену

824. медицинский персонал меняет одноразовые медицинские перчатки

1) [+]после каждой манипуляции

2) [-]в конце рабочего дня

3) [-]не меняет, двукратно протирая спиртом

4) [-]не меняет, однократно протирая спиртом

825. бактерицидные лампы предназначены

1) [+]для обеззараживания воздуха в помещениях.

2) [-]для освещения помещения

3) [-]для отопления помещения

4) [-]для вентиляции помещения

826. перчатки, которые максимально защищают руки от порезов режущими инструментами называются

1) [+]кольчужные

2) [-]латексные

3) [-]нитриловые

4) [-]виниловые

827. цвет пакетов и контейнеров, предназначеных для чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов

1) [+]красный

2) [-]желтый

3) [-]белый

4) [-]чѐрный

828. многоразовый медицинский инструментарий сразу после использования погружают в

1) [+]дезинфицирующий раствор

2) [-]моющий раствор

3) [-]раствор гипохлорида кальция

4) [-]растворе перекиси водорода

829. подкладное судно дезинфицируют погружением в

1) [+]дезинфицирующий раствор

2) [-]моющий раствор

3) [-]раствор 3% перекиси водорода

4) [-]раствор 70% этилового спирта

830. увлажнение кислорода при оксигенотерапии осуществляется при помощи аппарата

1) [+]боброва

2) [-]илизарова

3) [-]кузнецова

4) [-]дитерикса

831. маммограф применяется для исследования

1) [+]состояния молочных желез

2) [-]центральной нервной системы

3) [-]внутренних органов брюшной полости

4) [-]внутренних органов грудной клетки

832. бронхофиброскоп применяется для исследования состояния слизестых оболочек

1) [+]трахеобронхиального дерева

2) [-]пищевода и желудка

3) [-]тонкого кишечника

4) [-]толстого кишечника

833. ректоманоскоп используется для осмотра слизистой оболочки

1) [+]прямой кишки

2) [-]тонкой кишки

3) [-]двенадцатиперстной кишки

4) [-]желудка

834. глюкометр используется для измерения уровня

1) [+]глюкозы в крови

2) [-]глюкозы в моче

3) [-]кетоновых тел в моче

4) [-]глюкозы в пищевых продуктах

835. шприц – ручка используется для подкожного введения

1) [+]инсулина

2) [-]вакцины

3) [-]гепарина

4) [-]глюкозы

836. инструментальное исследование внутренней структуры мочевого пузыря и уретры проводится при помощи

1) [+]цистоскопа

2) [-]ректоманоскопа

3) [-]колоноскопа

4) [-]бронхофиброскопа

837. тонометр маклакова используют для измерения

1) [+]внутриглазного давления

2) [-]артериального давления

3) [-]венозного давления

4) [-]капиллярного давления

838. колоноскоп используется для осмотра слизистой оболочки

1) [+]толстой кишки

2) [-]тонкой кишки

3) [-]желудка

4) [-]желчного пузыря

839. устройство, предназначенное для введения в организм лекарственных средств аэрозольным способом

1) [+]небулайзер, ингалятор

2) [-]мешок амбу

3) [-]кислородная лицевая маска

4) [-]носовая канюля

840. показанием для введения газоотводной трубки является

1) [+]метеоризм

2) [-]запор

3) [-]непроходимость кишечника

4) [-]операция

841. кружка эсмарха предназначена для

1) [+]постановки очистительной клизмы

2) [-]постановки сифонной клизмы

3) [-]введения жидкости тяжелобольным

4) [-]постановки гипертонической клизмы

842. эзофагогастродуоденоскоп используется для осмотра слизистой оболочки

1) [+]пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

2) [-]толстой кишки

3) [-]прямой кишки

4) [-]мочевого пузыря

843. медицинский тонометр используют для измерения

1) [+]артериального давления

2) [-]внутриглазного давления

3) [-]венозного давления

4) [-]капиллярного давления

844. при проведении антропометрических исследований используют

1) [+]весы

2) [-]секундомер

3) [-]пульсометр

4) [-]шагомер

845. карманый ингалятор применяют пациенты с

1) [+]бронхиальной астмой

2) [-]пневмонией

3) [-]ринитом

4) [-]отитом

846. медицинский кислород транспортируют в баллонах (цвет

1) [+]

2) [+]голубого

3) [-]красного

4) [-]серого

5) [-]чѐрного

847. индивидуальная карманная плевательница должна быть заполнена на 1/4 часть раствором

1) [+]дезинфицирующим

2) [-]изотоническим

3) [-]гипертоническим

4) [-]физиологическим

848. эндоскопический осмотр слизистой прямой кишки называется

1) [+]ректороманоскопия

2) [-]дуоденоскопия

3) [-]эзофагоскопия

4) [-]гастроскопия

849. при недержании мочи используют предметы ухода

1) [+]мочеприемник, абсорбирующее белье

2) [-]резиновый катетер

3) [-]грушевидный баллон

4) [-]резиновое судно

850. инъекционная игла длиной 10 – 16 мм оптимальна для проведения инъекции

1) [+]внутрикожной

2) [-]подкожной

3) [-]внутримышечной

4) [-]внутривенной

851. второй функциональный слой согревающего компресса называется

1) [+]изолирующий – компрессная бумага

2) [-]лечебный - салфетка

3) [-]согревающий – вата

4) [-]фиксирующий - бинт

852. ячейки противопролежневого матраса заполнены

1) [+]воздухом

2) [-]ватой

3) [-]водой

4) [-]песком

853. газоотводная трубка вводится на глубину

1) [+]20 – 30 см на 1 час

2) [-]7 – 8 см на 2 часа

3) [-]10 – 15 см на 1 час

4) [-]25 – 30 см на всю ночь

854. грелку заполняют водой на (___объем

1) [+]

2) [+]2/3

3) [-]3/4

4) [-]1/2

5) [-]1/3

855. для кормления тяжелобольных пациентов через назогастральный зонд используют шприц

1) [+]жане

2) [-]тюбик

3) [-]инъекционный

4) [-]ручку

856. лечение кислородом под давлением осуществляется

1) [+]в барокамере

2) [-]в кислородной палате

3) [-]через носовой катетер из кислородного баллона

4) [-]через маску при централизованной подаче кислорода

857. зона покраснения и отека в области операционного шва свидетельствует о развитии

1) [+]воспаления

2) [-]апоптоза

3) [-]репарации

4) [-]склероза

858. перед введением катетера в мочевой пузырь необходимо обработать область уретры

1) [+]антисептическим раствором

2) [-]5% раствором перманганата калия

3) [-]0,5% раствором хлорамина

4) [-]раствором йода

859. катетер перед введением в мочевой пузырь необходимо смочить

1) [+]стерильным глицерином

2) [-]70% раствором спирта

3) [-]раствором фурацилина

4) [-]раствором хлоргексидина

860. для профилактики пролежней пациента перемещают в постели каждые ( ____ час.)

1) [+]2

2) [-]1

3) [-]3

4) [-]10

861. при кормлении тяжелобольного пациента через зонд пищу подогревают до (____градусов по цельсию)

1) [+]38 – 40

2) [-]15 – 20

3) [-]25 – 30

4) [-]45 – 50

862. в процессе наблюдения за пациентами с отеками врач назначает

1) [+]определение суточного диуреза

2) [-]измерение температуры тела

3) [-]подсчет частоты дыхательных движений каждые 30 минут

4) [-]измерение артериального давления

863. назовите наиболее вероятные места образования пролежней

1) [+]крестец

2) [-]висок

3) [-]грудная клетка

4) [-]предплечье

864. основной и наиболее опасный путь поступления промышленных ядов в организм

1) [+]ингаляционный

2) [-]трансдермальный

3) [-]пероральный

4) [-]резорбтивный

865. согласие на медицинское вмешательство в отношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, подписывает

1) [+]опекун

2) [-]попечитель

3) [-]главный врач

4) [-]прокурор

866. право пациента на допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав может быть реализовано

1) [+]по желанию пациента

2) [-]с разрешения главного врача

3) [-]с разрешения врачебной комиссии

4) [-]по решению суда

867. игла при внутримышечной инъекции вводится под углом (в градусах)

1) [+]90

2) [-]60

3) [-]45

4) [-]30

868. игла при подкожной инъекции вводится под углом (в градусах)

1) [+]45

2) [-]60

3) [-]90

4) [-]30

869. газоотводную трубку оставляют в кишечнике не более одного часа, так как

1) [+]могут образоваться пролежни в стенке кишечника

2) [-]утомитительно для пациента

3) [-]прекращается лечебный эффект

4) [-]заканчивается еѐ стерильность

870. мешок амбу используется

1) [+]при искусственной вентиляции лѐгких

2) [-]при оксигенотерапии

3) [-]для предупреждения западения языка

4) [-]при обеспечении проходимости дыхательных путей

871. жгут эсмарха используется

1) [+]для остановки артериального кровотечения

2) [-]для остановки венозного кровотечения

3) [-]для остановки капиллярного кровотечения

4) [-]при внутривенных инъекциях

872. шина дитерихса накладывается при переломах

1) [+]бедренной кости

2) [-]плечевой кости

3) [-]локтевой кости

4) [-]ключицы

873. шина крамера накладывается при

1) [+]переломах плечевой кости

2) [-]переломах ключицы

3) [-]повреждении тазобедренного сустава

4) [-]повреждении коленного сустава

874. тест полоски на наличие кетоновых тел в моче используют при подозрении на

1) [+]сахарный диабет

2) [-]мочекаменную болезнь

3) [-]цистит и уретрит

4) [-]гломерулонефрит

875. дефибриллятор используется для

1) [+]электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма

2) [-]исследования работы головного мозга

3) [-]ультразвуковых исследований сердца и его клапанного аппарата

4) [-]регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца

876. при появлении цианоза, кашля во время введения желудочного зонда необходимо

1) [+]немедленно извлечь зонд

2) [-]вызвать врача

3) [-]временно прекратить введение зонда

4) [-]начать искусственную вентиляцию легких

877. для купирования приступа бронхиальной астмы используют лекарственный препарат

1) [+]беротек

2) [-]морфин

3) [-]папаверин

4) [-]клонидин (клофелин)

878. для уменьшения побочных явлений во время лечения глюкокортикоидами требуется диета, богатая

1) [+]калием

2) [-]углеводами

3) [-]железом

4) [-]йодом

879. при приеме антибиотиков для профилактики дисбактериоза применяют

1) [+]линекс

2) [-]де-нол

3) [-]гевискон

4) [-]флутиказон

880. при сердечно-сосудистых заболеваниях для профилактики тромбообразования применяют лекарственный препарат

1) [+]ацетилсалициловая кислота

2) [-]ацетаминофен

3) [-]ибупрофен

4) [-]фенацетин

881. к побочным эффектам ацетилсалициловой кислоты относится

1) [+]раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта

2) [-]дисбактериоз

3) [-]гипотензия

4) [-]тромбоз

882. прием антигистаминных средств может вызвать

1) [+]сонливость, ухудшение внимания

2) [-]брадикардию

3) [-]остеопороз

4) [-]гипертензию

883. признак передозировки гепарина

1) [+]гематурия

2) [-]дизурия

3) [-]никтурия

4) [-]полиурия

884. препаратам первой помощи при приступе стенокардии является

1) [+]нитроглицерин

2) [-]нифедипин

3) [-]верапамил

4) [-]каптоприл

885. при приеме нитроглицерина может развиться нежелательный побочный эффект в виде

1) [+]снижение артериального давления

2) [-]остеопороза

3) [-]затруднение дыхания

4) [-]олигурии

886. сердечные гликозиды вводят внутривенно под контролем

1) [+]пульса

2) [-]частоты дыхания

3) [-]артериального давления

4) [-]диуреза

887. способ введения гепарина

1) [+]подкожно, внутривенно

2) [-]внутрикожно, внутривенно

3) [-]внутривенно, в полости

4) [-]подкожно, эндолюмбально

888. особенности приема антацидов

1) [+]спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи и на ночь

2) [-]за час до еды

3) [-]спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи

4) [-]во время еды

889. при приеме препаратов железа кал окрашивается

1) [+]в черный цвет

2) [-]в зеленый цвет

3) [-]в желтый цвет

4) [-]в белый цвет

890. в периоде ремиссии при заболеваниях мочевыводящих путей пациентам часто рекомендуют настои из

1) [+]толокнянки, медвежьх ушек, листьев брусники

2) [-]плодов шиповника, цветков пижмы, травы чистотела

3) [-]корня одуванчика, травы полыни горькой, травы тысячелистника

4) [-]коры калины, листев крапивы, травы пастушьей сумки

891. прием препаратов железа может вызвать

1) [+]запор

2) [-]повышение аппетита

3) [-]понос

4) [-]гипертензию

892. препараты железа при лечении анемии чаще всего рекомендуется принимать по инструкции

1) [+]за час до еды

2) [-]во время еды

3) [-]сразу после еды

4) [-]не связано с приемом пищи

893. эффект действия нитроглицерина наступает

1) [+]через 1-2 минуты

2) [-]через 10-15 минут

3) [-]через 15-20 минут

4) [-]через 20-25 минут

894. для обработки операционного поля используют лекарственный препарат

1) [+]хлоргексидин

2) [-]перекись водорода

3) [-]фурацилин

4) [-]протаргол

895. для инфильтрационной анестезии по вишневскому используют

1) [+]0,25% раствор новокаина

2) [-]2% раствор новокаина

3) [-]1% раствор тримекаина

4) [-]10% раствор лидокаина

896. при приеме пациентом рифампицина для лечения туберкулеза моча окрашивается в цвет

1) [+]оранжевый

2) [-]синий

3) [-]фиолетовый

4) [-]зеленый

897. при введении инсулина необходимо

1) [+]постоянно менять места инъекций

2) [-]не дожидаться полного испарения спирта

3) [-]ввести иглу параллельно поверхности кожи

4) [-]поесть через час после инъекции

898. при диабетической коме вводят инсулин

1) [+]короткого действия

2) [-]среднего действия

3) [-]длительного действия

4) [-]сверхдлительного действия

899. основной путь введения лекарственных препаратов при бронхальной астме

1) [+]ингаляционный

2) [-]внутримышечный

3) [-]через рот

4) [-]сублингвальный

900. для уменьшения побочных эффектов ацетилсалициловую кислоту рекомендуется принимать

1) [+]после еды

2) [-]запивать небольшим количеством воды

3) [-]не размельчать перед употреблением

4) [-]запивать апельсиновым соком

901. при вирусных инфекционных заболеваниях противопоказан с жаропонижающей целью

1) [+]аспирин

2) [-]парацетамол

3) [-]ибупрофен

4) [-]панадол

902. длительность действия морфина составляет

1) [+]4-6 часов

2) [-]1-2 часа

3) [-]8-10 часов

4) [-]10-12 часов

903. при заболеваниях верхних дыхательных путей противокашлевое действие оказывает

1) [+]преноксдиазин (либексин)

2) [-]лазолван (амброксол)

3) [-]ацц (ацетилцистеин)

4) [-]флуифорт (карбоцистеин)

904. прием преднизолона может вызвать развитие

1) [+]стероидной язвы

2) [-]гипотензии

3) [-]гиперкалиемии

4) [-]дистрофии

905. антибиотики назначают при

1) [+]бактериальной инфекции

2) [-]лихорадке

3) [-]кашле

4) [-]вирусной инфекции

906. для разведения антибиотиков используют

1) [+]0,9% раствор натрия хлорида

2) [-]5% раствор глюкозы

3) [-]2% раствор новокаина

4) [-]10% раствор хлористого кальция

907. антисептическим действием обладает этиловый спирт

1) [+]70%

2) [-]30%

3) [-]40%

4) [-]95%

908. восстанавливает кишечную микрофлору

1) [+]хилак форте

2) [-]лоперамид

3) [-]холензим

4) [-]панкреатин

909. гипотензивное действие магния сульфат оказывает при введении

1) [+]внутривенно

2) [-]перорально

3) [-]энтерально

4) [-]ректально

910. при проведении первичной хирургической обработке ран часто используют раствор

1) [+]хлоргексидина

2) [-]люголя

3) [-]фенола

4) [-]бриллиантовой зелени

911. при приеме препаратов нитрофуранового ряда рекомендуют

1) [+]обильное питье

2) [-]прием витамина с

3) [-]прием препарата до еды

4) [-]ограничение молочных продуктов

912. для купирования боли при инфаркте миокарда применяют

1) [+]морфин

2) [-]диклофенак

3) [-]анальгин

4) [-]парацетамол

913. при лечении язвенной болезни прием некоторых магнийсодержащих антацидов может привести к развитию

1) [+]профузного поноса

2) [-]задержки жидкости в организме

3) [-]нарушения вкуса

4) [-]спазма гладких мышц кишечника

914. при органическом поражении головного мозга после перенесенного инсульта с нарушением памяти, внимания, речи применяют

1) [+]циннаризин

2) [-]амитриптилин

3) [-]феназепам

4) [-]гипотиазид

915. при заболеваниях желудка соляную кислоту нейтрализуют

1) [+]антацидные препараты

2) [-]ферменты

3) [-]антибиотики

4) [-]слабительные средства

916. при наблюдении за пациентом с гипертонической болезнью необходимо следить за регулярностью приема

1) [+]эналаприла

2) [-]мезатона (фенилэфрин

3) [+]

4) [-]строфантина

5) [-]добутамина

917. анестетик для местного обезболивания

1) [+]лидокаин (ксикаин)

2) [-]анальгин (метамизол-натрий)

3) [-]диклофенак

4) [-]трамадол

918. при введении норадреналина подкожно возникает

1) [+]некроз

2) [-]аллергия

3) [-]бронхоспазм

4) [-]коллапс

919. препарат, оказывающий желчегонное действие

1) [+]холензим

2) [-]лоперамид

3) [-]бисакодил

4) [-]панкреатин

920. кодеин

1) [+]противокашлевое средство

2) [-]ноотроп

3) [-]местный анестетик

4) [-]ненаркотический анальгетик

921. тримеперидин (промедол)

1) [+]наркотический анальгетик

2) [-]психостимулятор

3) [-]аналептик

4) [-]ненаркотический анальгетик

922. фентанил

1) [+]наркотический анальгетик

2) [-]психостимулятор

3) [-]аналептик

4) [-]ненаркотический анальгетик

923. ацетилсалициловая кислота относится к

1) [+]противовосполительным препаратам

2) [-]гормональным препаратам

3) [-]гипотензивным средствам

4) [-]противоглистным средствам

924. метамизол натрия (анальгин)

1) [+]ненаркотический анальгетик

2) [-]гипотензивное средство

3) [-]противоглистное средство

4) [-]гормональный препарат

925. структурно-функциоанальной единицей почки является

1) [+]нефрон

2) [-]ацинус

3) [-]долька

4) [-]фолликул

926. в зависимости от предмета труда все профессии медицинских работников относятся к типу

1) [+]«человек – человек»

2) [-]«человек – живая природа»

3) [-]«человек – техника» (неживая природ

4) [+]

5) [-]«человек – знаковая система»

927. общие обязанности работников, в том числе медицинских, по охране труда и технике безопасности установлены

1) [+]федеральным законом рф «трудовой кодекс российской федерации»

2) [-]федеральным законом рф «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации»

3) [-]федеральным законом рф «о безопасности»

4) [-]федеральным законом «уголовный кодекс рф»

928. во время своей профессиональной деятельности медицинские работники подвергаются

1) [+]воздействию факторов физической, химической, биологической и психофизиологической природы

2) [-]давлению и притеснениям со стороны руководства медицинских организаций

3) [-]коррупционному воздействию

4) [-]уголовному преследованию

929. к факторам физической природы, воздействующим на медицинских работников в процессе их труда, относятся

1) [+]рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук

2) [-]психологические переживания за результаты лечения пациентов

3) [-]пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций

4) [-]контроль за профессиональной деятельностью

930. к факторам химической природы, воздействующим на медицинских работников в процессе их труда, относятся

1) [+]пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций

2) [-]вирусы и микроорганизмы, способствующие возникновению и распространению внутрибольничных инфекций

3) [-]психологические переживания за результаты лечения пациентов

4) [-]рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук

931. к факторам биологической природы, воздействующим на медицинских работников в процессе их труда, относятся

1) [+]вирусы и микроорганизмы, способствующие возникновению и распространению внутрибольничных инфекций

2) [-]пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций

3) [-]контроль за профессиональной деятельностью

4) [-]рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук

932. высокий уровень ответственности медицинских работников за результаты своего труда часто является причиной

1) [+]постоянного напряжения и стресса

2) [-]желания сменить профессию

3) [-]уйти в отпуск

4) [-]посещения ближайшего учреждения культуры (театр, музей и т.п.)

933. использование антибактериальных препаратов является лечением

1) [+]этиотропным

2) [-]патогенетическим

3) [-]симптоматическим

4) [-]паллиативным

934. удаление доброкачественной опухоли является лечением

1) [+]радикальным

2) [-]паллиативным

3) [-]симптоматическим

4) [-]патогенетическим

935. наложение гастростомы при неоперабельном раке пищевода является лечением

1) [+]паллиативным

2) [-]радикальным

3) [-]симптоматическим

4) [-]патогенетическим

936. при оказании неотложной помощи во время приступа бронхиальной астмы применяется

1) [+]сальбутамол

2) [-]кодеин

3) [-]либексин

4) [-]тусупрекс

937. при лечении пневмонии применяют

1) [+]антибиотики, отхаркивающие

2) [-]антибиотики, диуретики

3) [-]бронхолитики, глюкокортикостероиды

4) [-]бронхолитики, диуретики

938. применение морфина в начале терапии может привести к развитию

1) [+]рвоты и поноса

2) [-]запора

3) [-]гипотонии

4) [-]бессонницы

939. хроническое заболевание, возникающее в результате отложения липидных бляшек внутри артерий, называется

1) [+]атеросклероз

2) [-]сахарный диабет

3) [-]ревматизм

4) [-]подагра

940. при инфаркте миокарда для снятия боли предусматривается введение

1) [+]фентанила, дроперидола, морфина

2) [-]максигана, лазикса

3) [-]пентамина, дибазола

4) [-]галоперидола, но-шпы

941. при лечении диареи рекомендуется отвар из

1) [+]ольховых соплодий, коры дуба

2) [-]мяты

3) [-]цветов бессмертника

4) [-]толокнянки

942. при инфаркте миокарда боль купируется

1) [+]наркотическими анальгетиками

2) [-]бета-блокаторами

3) [-]диуретиками

4) [-]статинами

943. лечение гипертонической болезни ii стадии проводят

1) [+]постоянно

2) [-]коротким курсом

3) [-]при ухудшении эпизодически

4) [-]сезонно

944. при лечении гипертонической болезни применяют

1) [+]эналаприл, атенолол

2) [-]дигоксин, димедрол

3) [-]целанид, корвалол

4) [-]атропин, аспаркам

945. при оказании неотложной помощи для расширения коронарных артерий применяют

1) [+]нитроглицерин

2) [-]панангин

3) [-]морфин

4) [-]гепарин

946. ацетилсалициловую кислоту медсестра рекомендует принимать

1) [+]через 10 мин после еды

2) [-]за 10 мин. до еды

3) [-]за 20 мин. до еды

4) [-]за 30 мин. до еды

947. раствор при закапывании в ухо подогревают до

1) [+]37 град. с

2) [-]40 град. с

3) [-]49 град. с

4) [-]24 град. с

948. лекарственные препараты подкожно вводят в объеме не более

1) [+]2 мл

2) [-]3 мл

3) [-]4 мл

4) [-]5 мл

949. стерильный масляный раствор перед инъекцией подогревают до

1) [+]38 град. с

2) [-]40 град. с

3) [-]34 град. с

4) [-]28 град. с

950. изотонический раствор хлорида натрия имеет концентрацию

1) [+]0,9%

2) [-]10%

3) [-]1%

4) [-]0,1%

951. сульфаниламидные препараты запивают

1) [+]молоком

2) [-]киселем

3) [-]водой

4) [-]кефиром

952. при приеме гериатрическими пациентами βблокаторов медсестра контролирует

1) [+]артериальное давление, пульс

2) [-]массу тела

3) [-]состояние полости рта

4) [-]суточный диурез

953. длительное использование опиатов у людей, страдающих от боли

1) [+]вызывает психологическую зависимость

2) [-]не вызывает психологической зависимости

3) [-]не вызывает физической зависимости

4) [-]вызывает изменение типа личности человека

954. нестероидные противовоспалительные препараты вызывают

1) [+]желудочно-кишечные кровотечения

2) [-]анемию

3) [-]одышку

4) [-]снижение артериального давления

955. при микседеме назначается

1) [+]тиреоидин

2) [-]радиоактивный йод

3) [-]мерказолил

4) [-]адреналин

956. профилактическое назначение антибиотиков показано при

1) [+]ревматизме

2) [-]бронхите

3) [-]гепатите

4) [-]холецистите

957. противокашлевые препараты назначают при подготовке к

1) [+]бронхоскопии

2) [-]рентгеноскопии

3) [-]томографии

4) [-]флюорографии

958. осложнение при ингаляционном применении глюкокортикоидов

1) [+]кандидоз полости рта

2) [-]лунообразное лицо

3) [-]стероидный диабет

4) [-]стероидная язва

959. для профилактики кандидоза полости рта при ингаляционном применении глюкокортикоидов рекомендуют

1) [+]тщательное полоскание рта

2) [-]применение до еды

3) [-]применение сразу после еды

4) [-]запивать соком

960. для улучшения реологических свойств крови применяют дезагрегант

1) [+]ацетилсалициловую кислоту

2) [-]конкор

3) [-]нитроцгицерин

4) [-]анаприлин

961. спазмолитическим действием обладает

1) [+]галидор

2) [-]анальгин

3) [-]пепсин

4) [-]фестал

962. к отсроченным эффектам относится следующая группа побочных эффектов

1) [+]канцерогенные

2) [-]токсические

3) [-]фармакогенетические

4) [-]синдром отмены

963. клиренс - это

1) [+]мера способности организма элиминировать лекарственный препарат

2) [-]мера длительности нахождения лекарственного препарата в организме

3) [-]скорость кровотока через почки

4) [-]скорость метаболизма лекарства в печени

964. «экстренное извещение» заполняется при

1) [+]подозрении на инфекционное заболевание

2) [-]подтверждении диагноза инфекционного заболевания

3) [-]установлении границ эпидемического очага

4) [-]установлении числа контактных

965. «экстренное извещение» об инфекционном заболевании следует направить

1) [+]в территориальный орган роспотребнадзора

2) [-]в управление здравоохранения

3) [-]в районную бактериологическую лабораторию

4) [-]в дезинфекционную станцию

966. в случае педикулеза на титульном листе медицинской карты ставят обозначение

1) [+]«р»

2) [-]«а»

3) [-]«в»

4) [-]«в-20»

967. сертификат о профилактических прививках хранится

1) [+]у пациента

2) [-]у участкового врача

3) [-]в регистратуре медицинской организации

4) [-]в прививочном кабинете поликлиники

968. учетной формой больных, взятых на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний, является

1) [+]контрольная карта диспансерного наблюдения

2) [-]медицинская карта амбулаторного больного

3) [-]статистический талон

4) [-]выписка из медицинской карты стационарного больного

969. температуру в холодильнике, где хранят иммунобиологические лекарственные препараты, регистрируют в специальном журнале

1) [+]каждые 12 часов

2) [-]каждый час

3) [-]ежедневно

4) [-]1 раз в 7 дней

970. документом о состоянии здоровья работника является

1) [+]паспорт здоровья

2) [-]справка о здоровье

3) [-]выписка из медицинской карты

4) [-]заключение о результатах обследования

971. экстренное извещение заполняется в случае

1) [+]выявления инфекционного заболевания

2) [-]вызова скорой медицинской помощи

3) [-]оказания доврачебной помощи

4) [-]производственной травмы

972. медицинский документ, в котором хранится информация, связанная с профессиональной деятельностью и ее влиянием на здоровье

1) [+]паспорт здоровья

2) [-]медицинская карта стационарного больного

3) [-]карта диспансерного наблюдения

4) [-]обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы

973. при побочном действии вакцины заполняется

1) [+]экстренное извещение

2) [-]карта здоровья

3) [-]медицинская карта стационарного больного

4) [-]единый талон амбулаторного пациента

974. к лекарственному препарату из группы антибиотиков относится

1) [+]кларитромицин

2) [-]феноболил

3) [-]натрия фторид

4) [-]лоратадин (кларитин)

975. к противовирусным средствам относится

1) [+]арбидол

2) [-]дроперидол

3) [-]парацетамол

4) [-]протамина сульфат

976. санитарно-противоэпидемическим режимом медицинской организации называется

1) [+]комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи

2) [-]комплекс мероприятий направленный на уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде

3) [-]меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях

4) [-]регулярный контроль выполнениея требований асептики и антисептики

977. противотуберкулезная вакцинация проводится

1) [+]на 3-5 день жизни

2) [-]в 1-й день жизни

3) [-]в 1-й месяц

4) [-]в 3 месяца

978. для специфической профилактики инфекционных заболеваний применяют

1) [+]вакцины

2) [-]витамины

3) [-]антибиотики

4) [-]пробиотики

979. источником инфекции при антропонозных заболеваниях является

1) [+]человек

2) [-]животное

3) [-]насекомое

4) [-]пресмыкающееся

980. массовое заболевание, распространяющееся на несколько стран и континентов – это

1) [+]пандемия

2) [-]эпидемия

3) [-]эндемия

4) [-]спорадические заболевания

981. к способности микроорганизмов вызывать патологические процессы в макроорганизме относится

1) [+]патогенность

2) [-]профильность

3) [-]комплиментарность

4) [-]востребованность

982. период времени от момента внедрения патогенного микроорганизма до появления первых признаков инфекционной болезни называется

1) [+]инкубационный период

2) [-]продромальный период

3) [-]период развития основных клинических явлений

4) [-]исход

983. для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин может выбирать медицинскую организацию, не чаще чем один раз в

1) [+]год

2) [-]три года

3) [-]два года

4) [-]четыре года

984. гражданин имеет право на выбор врача-терапевта участкового не чаще, чем один раз в

1) [+]один год

2) [-]три года

3) [-]четыре года

4) [-]два года

985. в комплект документов, необходимых для диспансеризации, входят

1) [+]маршрутная карта диспансеризации, паспорт здоровья

2) [-]амбулаторная карта пациента, карта выбывшего из стационара

3) [-]карта стационарного больного, амбулаторная карта

4) [-]маршрутная карта диспансеризации, паспорт болезни

986. информация о проведении профилактического медицинского осмотра несовешеннолетних и его результаты вносятся в

1) [+]паспорт здоровья

2) [-]учетную форму № 25/у-04

3) [-]маршрутную карту

4) [-]карту учета диспансеризации

987. журнал проведения генеральных уборок заполняется

1) [+]после каждой генеральной уборки

2) [-]1 раз в месяц

3) [-]ежедневно

4) [-]1 раз в 10 дней

988. данные о проведенной стерилизации медицинских изделий в процедурном кабинете медицинская сестра вносит в журнал

1) [+]контроля стерилизации инструментов и мягкого инвентаря

2) [-]учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб

3) [-]кварцевания кабинета

4) [-]генеральной уборки

989. инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (исмп) развиваются только при наличии

1) [+]источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека

2) [-]источника инфекции, механизмов и факторов передачи

3) [-]источника инфекции

4) [-]источника инфекции и восприимчивого человека

990. к первичной медицинской документации поликлиники относится

1) [+]медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях

2) [-]медицинская карта стационарного больного

3) [-]статистическая карта выбывшего из стационара

4) [-]направление на лечение в стационарых условиях

991. при выявлении онкологического заболевания или подозрении на него заполняется

1) [+]извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного образования

2) [-]экстренное извещение об инфекционном заболевании

3) [-]листок нетрудоспособности

4) [-]направление на госпитализацию

992. в приемном отделении стационара заполняют

1) [+]паспортную часть истории болезни

2) [-]карту стационарного больного

3) [-]карту выбывшего из стационара

4) [-]бланки направлений на лабораторные исследования

993. к медицинской документации, не передающейся постовой медицинской сестрой по смене, относится

1) [+]порционное требование в 2-х экземплярах

2) [-]журнал регистрации температурящих пациентов

3) [-]журнал учета ядовитых и сильнодействующих препаратов

4) [-]журнал приема и передачи дежурств

994. журнал приема и передачи дежурств содержит

1) [+]перечень срочных назначений

2) [-]температурный лист

3) [-]паспортные данные пациента

4) [-]отказ от госпитализации

995. медицинская сестра приемного отделения заполняет

1) [+]медицинскую карту стационарного больного

2) [-]порционное требование

3) [-]журнал учета инъекций

4) [-]температурный лист

996. при выявлении педикулеза медицинская сестра заполняет

1) [+]экстренное извещение об инфекционном заболевании

2) [-]журнал учета приема больных и отказов в госпитализации

3) [-]журнал учета амбулаторных больных

4) [-]статистическую карту выбывшего из стационара

997. порционное требование в стационаре составляется

1) [+]ежедневно

2) [-]2 раза в неделю

3) [-]при поступлении пациента

4) [-]1 раз в неделю

998. назначенная врачом диета фиксируется в

1) [+]листе назначений

2) [-]требовании на лекарственные препараты

3) [-]истории болезни

4) [-]температурном листе

999. в журнаре регистрации операций , связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, на каждый из них отдельно отводится

1) [+]лист

2) [-]графа

3) [-]строка

4) [-]тетрадь

1000. журнал учета взятия крови на вич заполняет

1) [+]процедурная медицинская сестра

2) [-]палатная медицинская сестра

3) [-]старшая медицинская сестра

4) [-]операционная медицинская сестра

1001. в журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих препаратов медицинская сестра отделения заполняет сведения о расходе

1) [+]каждого их применения

2) [-]ежедневно

3) [-]еженедельно

4) [-]1 раз в месяц

1002. журнал назначений палатная медицинская сестра заполняет

1) [+]ежедневно

2) [-]всегда после каждой выполненной манипуляции

3) [-]2 раза в день

4) [-]1 раз в неделю

1003. требование в аптеку на получение этилового спирта заверяется

1) [+]главным врачом

2) [-]старшей медсестрой

3) [-]главной медсестрой

4) [-]заведующим отделением

1004. порционное требование заполняет

1) [+]постовая медсестра

2) [-]медсестра процедурного кабинета

3) [-]участковая медсестра

4) [-]старшая медсестра

1005. полученные результаты термометрии медицинская сестра заносит в

1) [+]температурный лист

2) [-]историю болезни

3) [-]лист назначений

4) [-]дневник наблюдений

1006. журнал регистрации пациентов, поступающих в лечебное отделение ведет

1) [+]постовая медицинская сестра

2) [-]старшая медицинская сестра

3) [-]медсестра приемного отделения

4) [-]медсестра процедурного кабинета

1007. медицинская сестра процедурного кабинета заполняет

1) [+]журнал учета работы бактерицидной лампы

2) [-]журнал отказа от госпитализации

3) [-]журнал учета санпросвет работы

4) [-]журнал перевязок

1008. медицинская сестра приемного отделения при приеме личных вещей заполняет

1) [+]приемную квитанцию

2) [-]медицинскую карту стационарного больного

3) [-]журнал учета приема больных

4) [-]статистическую карту выбывшего из стационара

1009. книги учета и журналы регистрации лекарственных препаратов, подлежащих предметноколичественному учету, должны быть

1) [+]заверены печатью и подписью главного врача медицинской организации

2) [-]подписаны постовой медициинской сестрой

3) [-]подписаны заведующим отделенем

4) [-]заполнены в произвольной форме

1010. документ, который удостоверяет обоснованность временного освобождения от выполнения работником профессиональных обязанностей, называется

1) [+]листок временной нетрудоспособности

2) [-]медицинская карта

3) [-]полис омс

4) [-]снилс

1011. для оформления и получения листка временной нетрудоспособности пациенту необходимо предоставить

1) [+]паспорт

2) [-]полис омс

3) [-]медицинская карта амбулаторного больного

4) [-]снилс

1012. при оформлении листка временной нетрудоспособности ошибки и опечатки

1) [+]не допускается ни одной

2) [-]возможна одна

3) [-]возможны две

4) [-]допускается не более трех

1013. журнал учета работы бактерицидной лампы (установки) заполняется

1) [+]при каждом включении

2) [-]ежедневно

3) [-]1 раз в неделю

4) [-]1 раз в месяц

1014. при подозрении на дифтерию необходимо

1) [+]подать экстренное извещение в роспотребнадзор

2) [-]ввести противодифтерийную сыворотку

3) [-]наблюдение и лечение на дому

4) [-]сообщить врачу

1015. запись о введении пациенту лекарственного препарата наркотического действия необходимо сделать в

1) [+]журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же в истории болезни

2) [-]листе назначений

3) [-]журнале учета лекарственных препаратов

4) [-]процедурном журнале

1016. при плановом приеме пациента для лечения в стационарых условиях необходимо

1) [+]направление от врача поликлиники

2) [-]заключение кэк

3) [-]листок временной нетрудоспособности

4) [-]результат термометрии

1017. в случае образования постинъекционного инфильтрата медицинская сестра должна

1) [+]довести до сведения врача и сделать запись в журнал регистрации постинъекционных осложнений

2) [-]обработать инфильтрат 5% раствором йода

3) [-]проконсультироваться с хирургом и направить пациента на увч-терапию

4) [-]отменить последующие инъекции

1018. полис обязательного медицинского страхования должен находиться

1) [+]на руках у застрахованного гражданина

2) [-]на посту медицинской сестры

3) [-]у врача в ординаторской

4) [-]в страховой организации

1019. в журнале регистраций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих препаратов необходимо указать

1) [+]фамилию, имя, отчество пациента и номер истории болезни

2) [-]диагноз болезни пациента

3) [-]путь введения препарата

4) [-]количество препарата

1020. после проведения пациенту смены постельного и нательного белья медицинская сестра

1) [+]делает запись о результатах выполнения в медицинской документации

2) [-]в устной форме сообщает о выполнении манипуляции сестре хозяйке

3) [-]в устной форме сообщает о выполнении манипуляции лечащему врачу

4) [-]не делает соответствующей записи в медицинскую документацию

1021. добровольное информированное согласие человека на любое медицинское вмешательство

1) [+]обязательно в письменном виде

2) [-]желательно

3) [-]не обязательно

4) [-]зависит от конкретного случая

1022. журнал учета приема больных и отказов в госпитализации ведется

1) [+]в приемном отделении

2) [-]в каждом отделении

3) [-]в каждом кабинете

4) [-]в поликлинике

1023. графические изображения в температурном листе пациента выполняет

1) [+]медицинская сестра палатная (постовая)

2) [-]заведующий отделением

3) [-]процедурная медицинская сестра

4) [-]старшая медицинская сестра отделения

1024. в поликлинике оформляют "медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в

1) [+]амбулаторных условиях

2) [-]стационарных условиях

3) [-]санаторно-курортном учреждении

4) [-]женской консультации

1025. журнал учета качества предстерилизационной обработки заполняется при проведении

1) [+]азопирамовой пробы

2) [-]ортотолуидиновой пробы

3) [-]бензидиновой пробы

4) [-]озоновой пробы

1026. журнал учета качества предстерилизационной обработки заполняется

1) [+]ежедневно

2) [-]1 раз в неделю

3) [-]1 раз в месяц

4) [-]ежемесячно

1027. запись о проведении кварцевания процедурного кабинета делается

1) [+]после каждого кварцевания

2) [-]в конце рабочей смены

3) [-]перед началом рабочей смены

4) [-]1 раз в неделю

1028. палатная медицинская сестра заполняет "порционник на лечебное питание (№ 1-84)"

1) [+]ежедневно

2) [-]перед каждым приемом пищи

3) [-]2 раза в день

4) [-]1 раз в неделю

1029. журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ должен быть

1) [+]пронумерован, прошнурован, иметь печать и подпись руководителя медицинской организации

2) [-]пронумерован, иметь печать подразделения

3) [-]прошнурован, иметь печать и подпись руководителя подразделения

4) [-]пронумерован

1030. список пациентов, находящихся на лечении в отделении (подразделении) медицинской организации для справочного стола составляется

1) [+]ежедневно медицинской сестрой ночной смены

2) [-]старшей медицинской сестрой

3) [-]заведующим отделением

4) [-]процедурной медицинской сестрой

1031. дневник в "медицинской карте стационарного больного" (истории болезни) ф n 003/у-80 заполняет

1) [+]лечащий врач

2) [-]постовая медицинская сестра

3) [-]старшая медицинская сестра

4) [-]заведующий отделением

1032. лист учета водного баланса заполняет

1) [+]медицинская сестра

2) [-]пациент

3) [-]лечащий врач

4) [-]старшая медсестра

1033. уничтожение использованных ампул наркотических препаратов проводится

1) [+]специальной комиссией, с составлением акта

2) [-]старшей медицинской сестрой

3) [-]лечащим врачом

4) [-]дежурной медицинской сестрой

1034. записи в "температурном листе" ведет

1) [+]медицинская сестра

2) [-]лечащий врач

3) [-]старшая медицинская сестра

4) [-]процедурная медицинская сестра

1035. "температурный лист" пациента заполняется

1) [+]ежедневно утром и вечером

2) [-]ежедневно утром

3) [-]ежедневно вечером

4) [-]через день

1036. за подделку медицинских документов законодательством российской федерации предусматривается

1) [+]уголовная ответственность

2) [-]выговор

3) [-]строгий выговор

4) [-]наказание не предусматривается

1037. к группе противовирусных лекарственных препаратов относится

1) [+]ацикловир

2) [-]дроперидол

3) [-]парацетамол

4) [-]протамина сульфат

1038. фармакологическая группа препаратов, к которой относится инсулин

1) [+]гипогликемические средства

2) [-]антисептики

3) [-]кардиопротекторы

4) [-]ферментные препараты

1039. планированием семьи занимаются

1) [+]центры планирования семьи

2) [-]смотровые кабинеты поликлиник

3) [-]родильные дома

4) [-]врач-гинеколог участковый

1040. наиболее эффективная современная система делопроизводства в медицинских учреждениях предполагает

1) [+]использование компьютерной информации

2) [-]использование пишущих машинок

3) [-]учет в прошнурованных журналах

4) [-]ведение картотеки

1041. для регистрации лиц, поступающих в стационар, ведется

1) [+]журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации (ф001/у)

2) [-]медицинская карта стационарного больного ф003/у

3) [-]листок учета движения больных и коечного фонда ф007/у

4) [-]статистическая карта выбывшего из стационара ф066/у

1042. ангионевротический отек (отек квинк

1) [-]чаще локализуется

2) [+]в области губ, щек, гортани

3) [-]на передней поверхности груди и живота

4) [-]на спине

5) [-]в области кистей и стоп

1043. проявлением коллапса у детей является

1) [+]потеря сознания

2) [-]заторможенность

3) [-]гиперемия кожных покровов

4) [-]проливной пот

1044. для специфической профилактики инфекционных заболеваний применяют

1) [+]вакцины

2) [-]витамины

3) [-]антибиотики

4) [-]пробиотики

1045. активный естественный иммунитет формируется после

1) [+]перенесенного инфекционного заболевания

2) [-]приѐма препаратов интерферона

3) [-]вакцинации

4) [-]введения иммуноглобулина

1046. к мероприятиям в очаге острого кишечного заболевания относится

1) [+]установление карантина 7 дней и обследование контактных лиц

2) [-]установление карантина 35 дней в очаге инфекции

3) [-]проведение вакцинации в очаге инфекции

4) [-]соблюдение безмолочной диеты

1047. фактор риска развития ревматической лихорадки

1) [+]стрептококковая инфекция

2) [-]пищевая аллергия

3) [-]врожденный порок сердца

4) [-]поллиноз

1048. специфическая профилактика туберкулеза предполагает проведение

1) [+]вакцинации и ревакцинации

2) [-]пробы манту

3) [-]диаскин-теста

4) [-]рентгенографии

1049. противоэпидемические мероприятия в очаге гриппа

1) [+]влажная уборка и проветривание помещения

2) [-]бывшие в контакте с больными, не привитые и не болевшие подлежат срочной иммунизации

3) [-]разобщение контактных на 7 дней после последнего случая заболевания

4) [-]очаговая дезинфекция

1050. противоэпидемические мероприятия в очаге кори

1) [+]влажная уборка, проветривание помещения

2) [-]двукратное бактериологическое обследование контактных

3) [-]очаговая дезинфекция

4) [-]заключительная дезинфекция

1051. единицей учета вакцинных препаратов является

1) [+]доза

2) [-]упаковка

3) [-]миллилитр

4) [-]ампула

1052. основным немодифицируемым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является

1) [+]возраст

2) [-]гиподинамия

3) [-]ожирение

4) [-]дислипидемия

1053. первичная профилактика направлена на

1) [+]предупреждение отклонений в здоровье и заболеваний

2) [-]выявление вируса

3) [-]общение с пациентом

4) [-]организацию занятий

1054. решение о проведении вакцинации должно приниматься

1) [+]пациентом или его законным представителем (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в письменном вид

2) [-], после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры

3) [-]медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно национальному календарю профилактических прививок

4) [-]врачом в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента

5) [-]врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

1055. уничтожение в окружающей человека среде возбудителей инфекционных заболеваний называется

1) [+]дезинфекция

2) [-]дератизация

3) [-]дезинсекция

4) [-]стерилизация

1056. новорожденным в первые 12 часов жизни проводится

1) [+]первая вакцинация против гепатита b

2) [-]вакцинация против туберкулеза

3) [-]первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка

4) [-]вакцинация против полиомиелита

1057. специализированной организацией для оказания паллиативной медицинской помощи является

1) [+]хоспис

2) [-]поликлиника

3) [-]пансионат

4) [-]станция скорой медицинской помощи

1058. документ, являющийся главным нормативным актом рф в системе здравоохранения, это

1) [+]федеральный закон от 29.11.2011 г. № 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации»

2) [-]конституция российской федерации

3) [-]приказ мз ссср от 23.09.1981 г. №1000 «о мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений»

4) [-]пприказ минздрава россии от 03.02.2015 г. № 36ан «об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»

1059. иммунопрофилактика инфекционных заболеваний проводится с целью

1) [+]снижения восприимчивости к инфекционным заболеваниям

2) [-]разрыва путей передачи возбудителей

3) [-]обезвреживания источника инфекции

4) [-]уничтожения возбудителей заболеваний

1060. фактором риска развития артериальной гипертензии является

1) [+]стресс и психическое напряжение

2) [-]низкое аимосферное давление

3) [-]длительное переохлаждение

4) [-]прием снотворных

1061. диета при холецистопанкреатите предполагает

1) [+]ограничение жиров и углеводов

2) [-]увеличение потребления жидкости и белков

3) [-]ограничение жидкости и соли

4) [-]увеличение потребления жиров и минералов

1062. причинами сахарного диабета являются все, кроме

1) [+]поступления внутрь свинца и ртути

2) [-]хронического панкреатита

3) [-]алкоголя и табака

4) [-]избыточной массы тела

1063. к модифицируемым факторам развития атеросклероза относятся все, кроме

1) [+]пола и возраста

2) [-]повышенного кровяного давления

3) [-]излишнего веса и ожирения

4) [-]пониженной физической активности

1064. немодифицируемым факторам, способствующим развитию аденомы простаты, является

1) [+]половозрастная принадлежность

2) [-]употребление табака и алкоголизм

3) [-]несбалансированное питание

4) [-]недостаточная физическая актив

1065. сахарный диабет в организме человека

1) [+]усиливает и ускоряет негативные обменные процессы в обмене веществ

2) [-]облегчает течение всех болезней

3) [-]не оказывает влияния

4) [-]способствует повышению устойчивости к болезням

1066. в россии при активной пропаганде здорового образа жизни к 2030 году предполагается

1) [+]значительное снижение смертности от хронических неинфекционных заболеваний

2) [-]исчезновение всех болезней

3) [-]рост «новых» инфекционных болезней

4) [-]социальное благополучие населения

1067. схема вакцинации «0 – 1 – 6» применяется для вакцинации против

1) [+]вирусного гепатита в

2) [-]гриппа

3) [-]дифтерии, коклюша, столбняка

4) [-]кори, ветряной оспы, краснухи

1068. к вакцинации по эпидемическим показаниям относится вакцинация против

1) [+]гриппа и бешенства

2) [-]полиомиелита

3) [-]вирусного гепатита в

4) [-]кори

1069. к медицинской организации для оказания специализированной первичной медико-санитарной помощи относится

1) [+]поликлиника

2) [-]хоспис

3) [-]пансионат

4) [-]санаторий-профилакторий

1070. основным нормативным документом по профилактике хронических неинфекционных заболеваний является

1) [+]федеральный закон от 29.11.2011 г. № 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации»

2) [-]конституция российской федерациий

3) [-]приказ мз ссср от 23.09.1981 г. №1000 «о мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений»

4) [-]приказ минздрава россии от 30.09.2015 г. №683н «об утверждении порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»

1071. иммунопрофилактика инфекционных заболеваний направлена на

1) [+]здоровое население, имеющее риск инфицирования

2) [-]пути передачи возбудителей

3) [-]источник инфекции

4) [-]возбудителей заболевания

1072. в питании больного ишемической болезнью сердца ограничивают прием

1) [+]поваренной соли

2) [-]углеводов

3) [-]перца и помидоров

4) [-]растительного масла

1073. в развитии артериальной гипертензии большое значение имеет

1) [+]нарушение липидного обмена

2) [-]очаг хронической инфекции

3) [-]длительное переохлаждение

4) [-]прием снотворных

1074. "состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов" по определению всемирной организации здравоохранения - это

1) [+]здоровье

2) [-]диспансеризация

3) [-]профилактика

4) [-]политика

1075. диета при хроническом гастрите предполагает

1) [+]ограничение острых и мясных блюд из свинины и баранины

2) [-]увеличение потребления жидкости и сладостей

3) [-]ограничение жидкости и соли

4) [-]увеличение потребления жиров и пряностей

1076. причиной сахарного диабета ii типа является

1) [+]нарушение углеводного и липидного обмена

2) [-]недосыпание

3) [-]алкоголизм

4) [-]пребывание на солнце

1077. к модифицируемым факторам развития атеросклероза относятся все, кроме

1) [+]наследственности

2) [-]повышенного кровяного давления

3) [-]излишнего веса и ожирения

4) [-]пониженной физической активности

1078. немодифицируемым фактором, способствующим развитию рака молочной железы, является

1) [+]половозрастная принадлежность

2) [-]употребление табака и алкоголя

3) [-]несбалансированное питание

4) [-]недостаточная физическая активность

1079. артериальная гипертензия в организме человека

1) [+]усиливает и ускоряет негативные обменные процессы

2) [-]облегчает течение всех болезней

3) [-]не оказывает влияния

4) [-]способствует повышению устойчивости к болезням

1080. прогнозом в россии к 2030 году предполагается

1) [+]значительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

2) [-]исчезновение всех инфекционных болезней

3) [-]появление «новых» инфекционных болезней

4) [-]рост социального обеспечения населения

1081. комплекс мероприятий, в том числе, медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования в отношении определенных групп населения – это

1) [+]диспансеризация

2) [-]профилактика

3) [-]здоровье

4) [-]политика

1082. количество этапов диспансеризации определенных групп взрослого населения с 0 1.0 4.2015 г. считается

1) [+]2

2) [-]10

3) [-]5

4) [-]3

1083. лица, не требующие установления диспансерного наблюдения, относятся к группе здоровья

1) [+]1

2) [-]2

3) [-]3а

4) [-]3б

1084. вакцинация в первые дни жизни проводится против

1) [+]туберкулеза

2) [-]гриппа

3) [-]дифтерии, коклюша, столбняка

4) [-]кори, ветряной оспы, краснухи

1085. лаборантам бактериологической лаборатории по эпидемическим показаниям проводят вакцинацию против

1) [+]сибирской язвы

2) [-]ветряной оспы

3) [-]коклюша

4) [-]полиомиелита

1086. основной задачей диспансеризации является

1) [+]определение состояния здоровья пациента

2) [-]проведение реабилитационных мероприятий

3) [-]проведение лечебно-оздоровительных мероприятий

4) [-]своевременное выявление инфекционных заболеваний

1087. модифицированным фактором риска развития заболеваний дыхательной системы чаще всего является

1) [+]активное и пассивное курение

2) [-]проживание в местности с хвойным лесом

3) [-]гиподинамия

4) [-]повышенные физические нагрузки

1088. модифицируемым фактором риска развития заболеваний опорно-двигательного аппарата является

1) [+]ожирение

2) [-]психорогические стрессы

3) [-]наследственность

4) [-]артериальная гипертензия

1089. маммография после 40 лет проводится женщинам

1) [+]1 раз в два года

2) [-]по показаниям

3) [-]2 раза в год

4) [-]ежегодно

1090. профилактика сердечно-сосудистых заболеваний заключается в

1) [+]соблюдении режима физической активности, диеты, здорового образа жизни

2) [-]физиотерапевтических методах лечения

3) [-]механических методах лечения, в занятиях лечебной физкультурой

4) [-]медикаментозной терапии

1091. сведения о проведенной прививке, которые отмечаются в сертификате

1) [+]вид препарата, серия, контрольный номер

2) [-]вид препарата, серия

3) [-]вид препарата, цвет вакцинного препарата

4) [-]вид препарата, срок годности

1092. целью санитарно-просветительской работы среди населения является

1) [+]формирование знаний и умений самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся сохранения и укрепления здоровья

2) [-]обучение правилам ведения домашнего хозяйства с учетом гигиенических и социально культурных традиций

3) [-]расширение знаний в медико-гигиенических вопросах, подготовка к действиям в экстремальных условиях

4) [-]обучение правилам оказания первой помощи при заболеваниях и травмах

1093. к двигательному режиму, при котором разрешены длительные прогулки (ближний туризм) относится режим

1) [+]тренирующий

2) [-]свободный

3) [-]щадящий

4) [-]щадяще-тренирующий

1094. наиболее значимым и частым видом инвалидности является группа инвалидов

1) [+]по общему заболеванию

2) [-]труда

3) [-]войны

4) [-]с детства

1095. принципом дифференцирования контингента для диспансерного наблюдения по группам здоровья является

1) [+]выделение групп, однородных по состоянию здоровья и степени активности патологического процесса

2) [-]выявление заболеваний на ранних стадиях и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий

3) [-]накопление контингентов в легких группах за счет уменьшения их в тяжелых

4) [-]выявление ранних стадий заболеваний по степени активности

1096. показатель «охват населения диспансеризацией» отражает

1) [+]отношение количества лиц, прошедших диспансеризацию, к общему числу лиц, подлежащих диспансеризации

2) [-]отношение числа зарегистрированных заболеваний к численности проживающего населения

3) [-]отношение численности населения, которому проведены необходимые исследования и осмотры врачей к числу зарегистрированных случаев заболеваний

4) [-]отношение числа зарегистрированных заболеваний к общему числу лиц с временной и стойкой нетрудоспособностью

1097. одной из групп учета при проведении диспансеризации работающего населения являются

1) [+]здоровые

2) [-]женщины

3) [-]подростки

4) [-]дети

1098. к профилактическим мероприятиям, напраленным на первое звено эпидемического процесса относят

1) [+]выявление бактерионосителей

2) [-]соблюдение личной гигиены

3) [-]употребление доброкачественной воды

4) [-]санитарно-просветительская работа

1099. к профилактическим мероприятиям, направленным на второе звено эпидемического процесса относится

1) [+]заключительная дезинфекция

2) [-]иммунопрофилактика

3) [-]госпитализация больных

4) [-]санитарно-просветительская работа

1100. к профилактическим мероприятиям, направленным на третье звено эпидемического процесса относится

1) [+]иммунопрофилактика контактных

2) [-]дератизация

3) [-]дезинфекция

4) [-]изоляция больных

1101. под факторами риска понимают

1) [+]факторы, способствующие развитию заболеваний

2) [-]мешающие факторы (конфаундеры), искажающие результаты исследований

3) [-]случайные ошибки в исследованиях

4) [-]факторы, способствующие возникновению ошибок при анализе полученных результатов

1102. понятие эпидемический очаг подразумевает

1) [+]место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в которых он способен в данной конкретной обстановке, при данной инфекции передавать заразное начало окружающим

2) [-]территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и популяции хозяина

3) [-]территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания

4) [-]территория, на которой длительное время сохраняются заболевания среди диких животных

1103. отличительной особенностью инфекционных болезней является

1) [+]контагиозность

2) [-]тяжесть течения

3) [-]острое течение

4) [-]переход в хроническую форму

1104. носительство - это такая форма взаимодействия микро- и макроорганизма, при которой

1) [+]микроб не вызывает патологических изменений в тканях

2) [-]возникают патологические изменения в органах и тканях

3) [-]характерна крайне тяжелая степень поражения тканей

4) [-]происходит гибель микроорганизма

1105. физическая активность оказывает на дыхательную систему следующее действие

1) [+]увеличивает жизненную ѐмкость лѐгких

2) [-]нормализует процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга

3) [-]улучшает периферическое кровообращение

4) [-]понижает артериальное давление

1106. превентивность современной медицины направлена на

1) [+]сохранение здоровья населения за счет предупреждения заболеваний

2) [-]устранение стойкой нетрудоспособности

3) [-]лечебный процесс

4) [-]сокращение временной нетрудоспособности

1107. при выявлении у пациента глюкозурии в первую очередь необходимо

1) [+]определить уровень глюкозы в крови натощак

2) [-]провести глюкозотолерантный тест

3) [-]ограничить употребление углеводов

4) [-]определить уровень базального инсулина

1108. больным с бронхиальной астмой необходима консультация

1) [+]врача-аллерголога

2) [-]врача-инфекциониста

3) [-]врача-онколога

4) [-]врача-хирурга

1109. к методам изучения заболеваемости населения относится

1) [+]обращаемость за медицинской помощью

2) [-]перепись населения

3) [-]перепись больных

4) [-]антропометрическое измерение

1110. к заболеваниям с наследственным предрасположением относится

1) [+]бронхиальная астма

2) [-]туберкулез

3) [-]легочный протеиноз

4) [-]пневмония

1111. основным количественным критерием, характеризующим уровень здоровья нации, является

1) [+]ожидаемая продолжительность жизни населения

2) [-]средняя продолжительность жизни

3) [-]уровень детской смертности

4) [-]трудовой потенциал населения

1112. источником изучения заболеваемости по обращаемости в медицинскую организацию является

1) [+]статистический талон уточненных диагнозов

2) [-]медицинская карта стационарного больного

3) [-]контрольная карта диспансерного наблюдения

4) [-]листок временной нетрудоспособности

1113. учетной формой для изучения инфекционной заболеваемости является

1) [+]экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении

2) [-]медицинская карта амбулаторного больного

3) [-]медицинская карта стационарного больного

4) [-]статистический талон уточненных диагнозов

1114. в структуре причин установления инвалидности первое место занимают

1) [+]сердечно-сосудистые заболевания

2) [-]заболевания органов дыхания

3) [-]травмы, несчастные случаи, отравления

4) [-]злокачественные образования

1115. группа инвалидности лицу со стойкой утратой трудоспособности устанавливается

1) [+]медико-социальной экспертной комиссией

2) [-]клинико-экспертной комиссией

3) [-]заместителем главного врача по экспертизе трудоспособности

4) [-]заведующим отделением

1116. наиболее эффективными направлениями в комплексе лечебного воздействия на табакозависимость являются

1) [+]психотерапия, заместительная терапия

2) [-]физиотерапия, фармакотерапия

3) [-]дыхательная гимнастика, фитотерапия

4) [-]гелиотерапия, аэротерапия

1117. для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо ограничение соли в сутки до

1) [+]5 г

2) [-]6 г

3) [-]10 г

4) [-]15 г

1118. фиброэзофагогастродуодентоскопию проводят на ____ этапе диспансеризации

1) [+]втором

2) [-]первом

3) [-]четвертом

4) [-]третьем

1119. к осмотру пациента с язвенной болезнью желудка с частыми рецидивами привлекается

1) [+]врач-онколог

2) [-]врач-невролог

3) [-]врач-эндокринолог

4) [-]врач-оториноларинголог

1120. после проведения вакцинации медицинская сестра должна наблюдать за ребенком в течение

1) [+]30 минут

2) [-]1-го часа

3) [-]2-х часов

4) [-]3-х часов

1121. при любом инфекционном заболевании необходимо прежде всего провести дезинфекцию

1) [+]выделений больного

2) [-]одежды больного

3) [-]посуды больного

4) [-]постельного белья

1122. факторы передачи инфекций дыхательных путей

1) [+]воздух, пыль в помещении

2) [-]вода

3) [-]насекомые

4) [-]инъекционные инструменты

1123. длительное воздействие солнечных лучей – фактор риска возникновения

1) [+]злокачественные опухоли кожи

2) [-]болезней сердечно-сосудистой системы

3) [-]болезни выделительной системы

4) [-]болезней пищеварения

1124. сухой воздух, пыль – факторы риска возникновения заболеваний

1) [+]органов дыхания

2) [-]мочевыделительной системы

3) [-]эндокринной системы

4) [-]нервной системы

1125. в соответствии с санитарными правилами продолжительность непрерывной работы взрослого пользователя персональным компьютером не должна превышать _____ часов, минимальный перерыв ______ минут

1) [+]2 часа 15 минут

2) [-]3 часа 15 минут

3) [-]4 часа 30 минут

4) [-]5 часов 45 минут

1126. закаливающая процедура для организма должна заканчиваться

1) [+]согреванием

2) [-]охлаждением

3) [-]обливанием холодной водой

4) [-]охлаждением стоп

1127. стрессовые ситуации, смена часовых поясов, нарушение режима труда и отдыха являются причиной нарушения

1) [+]биоритмов

2) [-]качества жизни

3) [-]стиля жизни

4) [-]принципов рационального питания

1128. с целью раннего выявления туберкулеза и онкозаболеваний легких проводится

1) [+]флюорографическое обследование прикрепленного контингента населения

2) [-]работа в эпидемическом очаге

3) [-]организация и проведение школ здоровья

4) [-]организация и проведение вакцинации на участке

1129. общей реакцией на введение вакцины может быть

1) [+]повышение температуры

2) [-]появление гиперемии кожи

3) [-]отечность мягких тканей

4) [-]небольшой инфильтрат

1130. при гипертонической болезни противопоказаны упражнения, предусматривающие

1) [+]наклоны туловища

2) [-]бег

3) [-]приседания

4) [-]быструю ходьбу

1131. профилактика, направленная на уменьшение осложнений и прогрессирование заболеваний, называется

1) [+]третичная

2) [-]вторичная

3) [-]первичная

4) [-]социальная

1132. вторичная профилактика включает в себя

1) [+]целевое санитарно-гигиеническое воспитание

2) [-]предупреждение развития профессиональных заболеваний

3) [-]снижение влияния факторов риска

4) [-]формирование здорового образа жизни

1133. стратегия профилактики заболеваний характеризуется

1) [+]выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска

2) [-]ранней диагностикой заболеваний

3) [-]снижением инвалидности

4) [-]воздействием через средства массовой информации

1134. пациенту с хронической почечной недостаточностью следует ограничивать употребление продуктов богатых

1) [+]белками

2) [-]калием

3) [-]углеводами

4) [-]клетчаткой

1135. при составлении пищевого рациона больному язвенной болезнью желудка рекомендуется

1) [+]механически и химически щадящее питание

2) [-]разгрузочные дни

3) [-]ограничение животных жиров

4) [-]повышенное количество белка

1136. в питании больных с гипертонической болезнью ограничивают

1) [+]поваренную соль

2) [-]белки

3) [-]растительные жиры

4) [-]витамины

1137. к немодифицируемым факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний относится

1) [+]возраст

2) [-]курение

3) [-]гиподинамия

4) [-]нерациональное питание

1138. основным модифицируемым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является

1) [+]ожирение

2) [-]возраст

3) [-]пол

4) [-]наследственность

1139. немодифицируемым фактором риска развития заболеваний дыхательной системы является

1) [+]наследственность

2) [-]табакокурение

3) [-]респираторные заболевания

4) [-]гиподинамия

1140. основным модифицируемым фактором риска развития заболеваний дыхательной системы является

1) [+]курение

2) [-]возраст

3) [-]гиподинамия

4) [-]пол

1141. к модифицируемым факторам риска развития сахарного диабета второго типа относится

1) [+]ожирение

2) [-]наследственность

3) [-]возраст

4) [-]пол

1142. к немодифицируемым факторам риска развития сахарного диабета второго типа относится

1) [+]наследственность

2) [-]ожирение

3) [-]гиподинамия

4) [-]нерациональное питание

1143. фактором, способствующим развитию ревматизма является

1) [+]переохлаждение

2) [-]перегревание

3) [-]переедание

4) [-]недостаточное питание

1144. первичная профилактика ревматической лихорадки заключается в

1) [+]санации очагов инфекции

2) [-]санаторно-курортном лечении

3) [-]диспансерном наблюдении

4) [-]противорецидивной терапии

1145. фактором риска развития остеопороза является

1) [+]гиподинамия и избыточный вес

2) [-]ревматизм

3) [-]хронический очаг инфекции

4) [-]психическое перенапряжение

1146. для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в питании должно быть

1) [+]ограничение жиров

2) [-]ограничение белков

3) [-]увеличение углеводов

4) [-]увеличение содержания соли

1147. предупреждение острых респираторных заболеваний является профилактикой заболеваний

1) [+]дыхательной системы

2) [-]нервной системы

3) [-]сердечно-сосудистой системы

4) [-]эндокринной системы

1148. первичной профилактикой хронических неинфекционных заболеваний является

1) [+]ведение здорового образа жизни

2) [-]восстановление после заболеваний

3) [-]лечение обострений заболеваний

4) [-]профилактика осложнений

1149. первичная профилактика гипертонической болезни включает

1) [+]формирование здорового образа жизни

2) [-]предотвращение осложнений заболевания

3) [-]предотвращение рецидивов заболевания

4) [-]назначение белковой диеты

1150. пищевой рацион при сахарном диабете должен содержать

1) [+]ограниченное количество углеводов

2) [-]большое количество углеводов

3) [-]большое количество белка

4) [-]ограниченное количество белков

1151. курение является основным фактором риска

1) [+]бронхита

2) [-]гастрита

3) [-]гепатита

4) [-]ожирения

1152. эндогенным фактором риска развития ожирения является

1) [+]наследственная предрасположенность

2) [-]гиподинамия

3) [-]интенсивные физические нагрузки

4) [-]нерациональное питание

1153. вакцинация против гриппа является профилактикой

1) [+]заболеваний органов дыхания

2) [-]сердечно-сосудистых заболеваний

3) [-]заболеваний почек

4) [-]заболеваний пищеварительной системы

1154. нерациональное питание является основным фактором риска развития

1) [+]сердечно-сосудистых заболеваний

2) [-]обструктивного бронхита

3) [-]заболеваний почек

4) [-]психических заболеваний

1155. роль медицинской сестры в первичной профилактике хронических неинфекционных заболеваний заключается в

1) [+]проведении бесед по формированию здорового образа жизни

2) [-]создании профилактических программ

3) [-]лечении заболеваний на ранних стадиях

4) [-]предупреждении рецидива заболевания

1156. двигательная активность при заболеваниях сердечно-сосудистой системы должна

1) [+]быть адекватной

2) [-]уменьшаться

3) [-]увеличиваться

4) [-]отсутствовать

1157. ограничение действия канцерогенов является профилактикой заболеваний

1) [+]онкологических

2) [-]сердечно-сосудистых

3) [-]эндокринных

4) [-]нервных

1158. профилактикой заболеваний репродуктивной системы является

1) [+]предупреждение абортов

2) [-]высококалорийное питание

3) [-]лечение соматических заболеваний

4) [-]низкокалорийное питание

1159. гиподинамия является основным фактором риска

1) [+]ожирения

2) [-]бронхита

3) [-]гепатита

4) [-]гастрита

1160. рациональное питание является мероприятием

1) [+]первичной профилактики

2) [-]вторичной профилактики

3) [-]третичной профилактики

4) [-]популяционной профилактики

1161. при ожирении двигательную активность рекомендуют

1) [+]увеличить

2) [-]уменьшить

3) [-]не изменять

4) [-]исключить

1162. для оценки вероятности развития хронической обструктивной болезни легких используют

1) [+]индекс курящего человека

2) [-]тест фогестрема

3) [-]тест хорна

4) [-]тип курительного поведения

1163. высокий риск развития хронической обструктивной болезни легких у лиц с

1) [+]индексом курящего человека больше 160

2) [-]высокой степенью никотиновой зависимости

3) [-]низкой степенью готовности к отказу от курения

4) [-]высоким индексом курящего человека

1164. фактором, провоцирующим гипертонический криз является

1) [+]чрезмерное физическое и психическое перенапряжение

2) [-]переохлаждение

3) [-]недостаточное питание

4) [-]гиподинамия

1165. к социально-экономическим факторам риска развития заболеваний относится

1) [+]неблагоприятные условия труда

2) [-]качество медицинской помощи

3) [-]возраст родителей

4) [-]загрязнение окружающей среды

1166. к социально-биологическим факторам риска развития заболеваний относится

1) [+]отягощенная наследственность

2) [-]качество медицинской помощи

3) [-]условия труда

4) [-]качество питания

1167. к медико-организационным факторам риска развития заболеваний относится

1) [+]низкий уровень доступности и качества медицинской помощи

2) [-]отягощенная наследственность

3) [-]низкий материальный уровень жизни

4) [-]несбалансированное питание

1168. к изменяемым факторам риска развития ишемической болезни сердца относится

1) [+]табакокурение

2) [-]отягощенная наследственность

3) [-]ослабление иммунитета

4) [-]возраст

1169. эндогенным фактором риска развития онкологических заболеваний является

1) [+]наследственные иммунологические дефекты

2) [-]действие радиации

3) [-]действие химических канцерогенов

4) [-]действие инфекционных агентов

1170. экзогенным фактором риска развития онкологических заболеваний является

1) [+]действие химических канцерогенов

2) [-]наследственная предрасположенность

3) [-]иммунологические дефекты

4) [-]предрасполагающие заболевания

1171. медицинские осмотры, направленные на выявление определенного заболевания, называются

1) [+]целевыми

2) [-]предварительными

3) [-]предупредительными

4) [-]текущими

1172. диспансеризацию проводят

1) [+]постоянно действующие комиссии по организации диспансеризации

2) [-]министерство здравоохранения

3) [-]медицинские университеты

4) [-]ведущие специалисты, главные врачи, руководители предприятий

1173. в проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения различают

1) [+]2 этапа

2) [-]4 этапа

3) [-]3 этапа

4) [-]6 этапов

1174. профилактические медицинские осмотры проводятся с целью

1) [+]выявления ранних форм заболеваний и факторов риска

2) [-]коррекции лечения

3) [-]выявления заболеваний на поздних стадиях

4) [-]формирования отчетности

1175. диспансерное наблюдение за пациентом с гипертонической болезнью проводится

1) [+]1-2 раза в год

2) [-]1 раз в год

3) [-]3-6 раз в год

4) [-]3-5 раз в год

1176. вакцинопрофилактику имеет право проводить

1) [+]медперсонал, прошедший подготовку в области вакцинопрофилактики

2) [-]участковая медсестра

3) [-]фельдшер

4) [-]процедурная медсестра

1177. вакцинация детей против кори, краснухи, эпидемического паротита проводится по схеме

1) [+]вакцинация в 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет

2) [-]вакцинация на 3 – 7 день жизни, первая ревакцинация в 7 лет, вторая ревакцинация в 14 лет

3) [-]первая вакцинация в 3 месяца, вторая вакцинация в 4,5 месяца, третья вакцинация в 6 месяцев

4) [-]только по эпидемическим показаниям

1178. абсолютное противопоказание для введения всех видов вакцин

1) [+]сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение

2) [-]острое респираторное вирусное заболевание

3) [-]переливание крови или иммуноглобулинов в анамнезе

4) [-]наличие насморка без температуры

1179. сертификат о профилактических прививках (ф.156/у93) хранится

1) [+]у пациента

2) [-]в регистратуре медицинской организации

3) [-]у участкового врача

4) [-]в прививочном кабинете поликлиники

1180. первая вакцинация против полиомиелита проводится

1) [+]в 3 месяца

2) [-]на 3-7 сутки после рождения

3) [-]в первые 12 ч после рождения

4) [-]в 12 месяцев

1181. наиболее опасным осложнением вакцинации является

1) [+]анафилактический шок

2) [-]гиперемия на месте инъекции

3) [-]повышение температуры тела до 38ºс

4) [-]местное повышение температуры

1182. в день вакцинации против туберкулеза в прививочном кабинене

1) [+]не проводятся другие прививки

2) [-]может проводится вакцинация против гриппа

3) [-]может проводится вакцинация против кори

4) [-]может проводится вакцинация против полиомиелита

1183. вакцина акдс детям дошкольного возраста вводится

1) [+]внутримышечно

2) [-]перорально

3) [-]подкожно

4) [-]внутрикожно

1184. вакцинация против полиомиелита проводится трёхкратно с интервалом

1) [+]45 дней

2) [-]15 дней

3) [-]30 дней

4) [-]60 дней

1185. рубчик на месте введения бцж-вакцины появится через

1) [+]3-6 месяцев

2) [-]1-6 недель

3) [-]2-3 недели

4) [-]10-12 месяцев

1186. способ введения полиомиелитной вакцины

1) [+]закапывают стерильной пипеткой за 1 час до еды

2) [-]внутривенно

3) [-]подкожно

4) [-]внутрикожно

1187. иммунитет после перенесенной кори

1) [+]напряженный стойкий

2) [-]не вырабатывается

3) [-]кратковременный, в течении 1 года

4) [-]кратковременный, в течении 2 лет

1188. для диагностики туберкулеза у детей дошкольного возраста используют

1) [+]туберкулинодиагностику

2) [-]введение бцж вакцины

3) [-]флюорографическое обследование

4) [-]введение акдс вакцины

1189. документ, регламентирующий схему проведения плановой вакцинации

1) [+]национальный календарь профилактических прививок

2) [-]прививочный сертификат

3) [-]приказ минздрава росси от 03.12.2012 №1006н

4) [-]экстренное извещение об инфекционном заболевании

1190. о правильной вакцинации против туберкулеза судят по образованию рубчика размером

1) [+]5-8 мм

2) [-]0-12 мм

3) [-]2-3 мм

4) [-]15-20 мм

1191. вакцину против полиомиелита хранят в

1) [+]холодильнике

2) [-]шкафу

3) [-]сейфе

4) [-]контейнере

1192. вакцина бцж вводится

1) [+]внутрикожно

2) [-]внутримышечно

3) [-]подкожно

4) [-]внутривенно

1193. для экстренной специфической профилактики столбняка вводят

1) [+]анатоксин столбнячный

2) [-]адск

3) [-]противостолбнячную вакцину

4) [-]пирогенал

1194. прививочный кабинет обязательно должен быть оснащен

1) [+]холодильником

2) [-]сейфом

3) [-]сухожаровым шкафом

4) [-]шкафом для дезинфицирующих растворов

1195. первая и вторая вакцинация против дифтерии проводится с интервалом

1) [+]45 дней

2) [-]15 дней

3) [-]30 дней

4) [-]60 дней

1196. длительность хранения вакцины в прививочном кабинете не должна превышать

1) [+]1 месяца

2) [-]2 месяцев

3) [-]6 месяцев

4) [-]2 недель

1197. к комбинированным вакцинам относится

1) [+]«бубо-м»

2) [-]бцж

3) [-]паротитная вакцина

4) [-]коревая вакцина

1198. для вакцинации против туберкулеза используют

1) [+]бцж

2) [-]акдс

3) [-]адс – м

4) [-]туберкулин

1199. первая вакцинация акдс, согласно календарю прививок, проводится в

1) [+]3 месяца

2) [-]6 месяцев

3) [-]7 месяцев

4) [-]5 месяцев

1200. клиническим признаком анафилактического шока является

1) [+]снижение артериального давления

2) [-]боль в суставах

3) [-]повышение артериального давления

4) [-]эйфория

1201. иммунопрофилактика заключается в

1) [+]проведении прививок

2) [-]проведении медицинских осмотров

3) [-]улучшении условий труда и отдыха

4) [-]повышении материального благосостояния

1202. отделение профилактики входит в состав

1) [+]поликлиники

2) [-]стационара

3) [-]диспансера

4) [-]родильного дома

1203. медицинский скрининг для снижения влияния факторов риска и раннего выявления заболеваний, проводится путем

1) [+]профилактических медицинских осмотров

2) [-]привлечения населения к занятию физической культурой и спортом

3) [-]проведения иммунопрофилактики

4) [-]проведения экологического и санитарно-гигиенического скрининга

1204. на первом этапе мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний проводят

1) [+]анкетирование

2) [-]физикальные исследования

3) [-]лабораторные исследования

4) [-]инструментальные исследования

1205. популяционная стратегия профилактики характеризуется

1) [+]воздействием через средства массовой информации

2) [-]ранней диагностикой заболеваний

3) [-]снижением факторов риска

4) [-]выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска

1206. стратегия вторичной профилактики характеризуется

1) [+]ранней диагностикой заболеваний

2) [-]выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска

3) [-]снижением смертности

4) [-]воздействием через средства массовой информации

1207. на первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения проводится

1) [+]анкетирование

2) [-]консультация врача хирурга

3) [-]сканирование брахицефальных артерий

4) [-]консультация врача уролога

1208. на первом году жизни педиатр проводит осмотр ребенка

1) [+]1 раз в месяц

2) [-]2 раза в месяц

3) [-]1 раз в полгода

4) [-]1 раз в 3 месяца

1209. для оценки состояния здоровья детей применяют

1) [+]5 групп здоровья

2) [-]3 группы здоровья

3) [-]4 группы здоровья

4) [-]7 групп здоровья

1210. первый осмотр ребенка врачом неврологом проводится в возрасте

1) [+]1 месяца

2) [-]3 месяцев

3) [-]6 месяцев

4) [-]1 года

1211. на втором этапе диспансеризации проводится

1) [+]консультация врача хирурга

2) [-]узи органов брюшной полости

3) [-]маммография

4) [-]флюорография легких

1212. лица, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания и имеются факторы риска этих заболеваний, относятся к

1) [+]второй группе здоровья

2) [-]третьей группе здоровья

3) [-]первой группе здоровья

4) [-]четвертой группе здоровья

1213. диспансеризация проводится

1) [+]1 раз в 3 года

2) [-]1 раз в 2 года

3) [-]1 раз в 5 лет

4) [-]2 раза в год

1214. на второй этап диспансеризации направляются нуждающиеся в

1) [+]дополнительном обследовании

2) [-]уточнении диагноза

3) [-]углубленном профилактическом консультировании

4) [-]лечении

1215. выявление основных и дополнительных факторов риска развития заболеваний проводится посредством

1) [+]анкетирования пациентов

2) [-]проведением физикальных методов исследования

3) [-]проведением ряда лабораторных и инструментальных исследований

4) [-]проведением ряда инструментальных исследований

1216. диспансеризация проводится при наличии

1) [+]информированного добровольного согласия пациента или его законного представителя

2) [-]направления врача

3) [-]заключения врача

4) [-]только информированного добровольного согласия пациента

1217. при повышенном внутриглазном давлении пациента направляют к

1) [+]врачу-офтальмологу

2) [-]врачу-оториноларингологу

3) [-]врачу-неврологу

4) [-]врачу-акушер-гинекологу

1218. при положительном результате анализа кала на скрытую кровь пациента направляют к

1) [+]врачу-проктологу

2) [-]врачу-офтальмологу

3) [-]врачу-неврологу

4) [-]врачу-оториноларингологу

1219. флюорографическое обследование детям проводят в возрасте

1) [+]15 лет

2) [-]7 лет

3) [-]13 лет

4) [-]10 лет

1220. предварительный медицинский осмотр проводят

1) [+]при поступлении на работу или учебу

2) [-]школьникам, студентам

3) [-]для раннего выявления ряда заболеваний

4) [-]ежегодно

1221. периодические медицинские осмотры проводят

1) [+]школьникам, студентам

2) [-]при поступлении на работу или учебу

3) [-]всем лицам, обращающимся за медицинской помощью

4) [-]только работающей части населения

1222. вакцины должны храниться в

1) [+]холодильнике при температуре от +2 до +8

2) [-]специально отведенном шкафу

3) [-]сейфе

4) [-]кабинете участковой медицинской сестры

1223. прививки по эпидемическим показаниям проводят

1) [+]проживающим на территориях с высоким риском заражения

2) [-]согласно национального календаря профилактических прививок

3) [-]реконвалесцентам инфекционных заболеваний

4) [-]больным инфекционными заболеваниями

1224. реакцию манту у детей проводят начиная с возраста

1) [+]12 месяцев

2) [-]15 лет

3) [-]1 месяца

4) [-]3 месяцев

1225. прививки против гриппа проводят

1) [+]при угрозе эпидемии гриппа

2) [-]больным гриппом

3) [-]переболевшим гриппом

4) [-]выезжающим за границу страны

1226. медицинская профилактика по отношению к населению определяется как

1) [+]индивидуальная, групповая, популяционная

2) [-]индивидуальная и популяционная

3) [-]индивидуальная и групповая

4) [-]только групповая

1227. одной из рекомендаций по питанию для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является

1) [+]снижение потребления насыщенных жиров

2) [-]потребление 300 г фруктов в день

3) [-]потребление более 5 г соли

4) [-]потребление рыбы, не менее 2 раз в месяц

1228. медико-административный карантин предусматривает

1) [+]запрет въезда на неблагополучную территорию

2) [-]изоляцию больного

3) [-]осмотр прибывших из неблагополучных регионов

4) [-]дезинфекцию помещений

1229. медико-санитарный карантин предусматривает

1) [+]изоляцию больного

2) [-]запрет въезда на неблагополучную территорию

3) [-]закрытие государственных границ

4) [-]введение особых правил государственных границ пересечения

1230. неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний включает

1) [+]использование индивидуальных мер защиты

2) [-]вакцинацию

3) [-]введение сывороток

4) [-]введение вакцин и сывороток

1231. специфическая профилактика инфекционных заболеваний включает

1) [+]введение вакцин

2) [-]мытье рук

3) [-]проветривание помещений

4) [-]повышение общей сопротивляемости организма

1232. возможное развитие патологического процесса в организме и снижение резервов адаптации называется

1) [+]предболезнь

2) [-]болезнь

3) [-]реабилитация

4) [-]заболеваемость

1233. процесс, проявляющийся в виде патологических изменений в состоянии организма человека, называется

1) [+]болезнь

2) [-]адаптация

3) [-]заболеваемость

4) [-]предболезнь

1234. граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний, относятся к

1) [+]i группе состояния здоровья

2) [-]ii группе состояния здоровья

3) [-]iii группе состояния здоровья

4) [-]iv группе состояния здоровья

1235. основной мерой профилактики заболеваний органов дыхательной системы у взрослого населения является

1) [+]борьба с табакокурением

2) [-]соблюдение принципов рационального питания

3) [-]адекватная физическая нагрузка

4) [-]борьба со стрессом

1236. первичная профилактика заболеваний репродуктивной системы включает

1) [+]соблюдение принципов здорового образа жизни

2) [-]консультирование по бесплодию

3) [-]выявление заболеваний репродуктивной системы

4) [-]лечение бесплодия

1237. мерой первичной профилактики заболеваний щитовидной железы является

1) [+]употребление продуктов, богатых йодом

2) [-]употребление продуктов, богатых железом

3) [-]ограничение в пищевом рационе белков

4) [-]ограничение употребления соли

1238. предупреждение возникновения злокачественных опухолей и предшествующих им предопухолевых состояний называется

1) [+]первичной профилактикой

2) [-]вторичной профилактикой

3) [-]третичной профилактикой

4) [-]медицинской профилактикой

1239. уменьшение смертности и инвалидизации от онкологических заболеваний является целью

1) [+]вторичной профилактики

2) [-]первичной профилактики

3) [-]третичной профилактики

4) [-]социальной профилактики

1240. предупреждение рецидивов онкологических заболеваний при диспансерном наблюдении является целью

1) [+]вторичной профилактики

2) [-]организации специализированной медицинской помощи

3) [-]первичной профилактики

4) [-]социальной профилактики

1241. иммунопрофилактику бешенства проводят

1) [+]ветеринарам

2) [-]геологам

3) [-]всему населения начиная с 10-летнего возраста

4) [-]всему населению начиная с 16-летнего возраста

1242. специфической профилактикой гриппа является

1) [+]вакцинация

2) [-]ношение лицевых масок

3) [-]кварцевание помещений

4) [-]влажная уборка помещений

1243. для профилактики инфекции с аэрогенным механизмом передачи необходимо

1) [+]проветривать помещение

2) [-]строго соблюдать правила антисептики

3) [-]тщательно мыть овощи перед употреблением

4) [-]осуществлять борьбу с насекомыми

1244. при введении вакцин вырабатывается

1) [+]активный искусственный иммунитет

2) [-]пассивный искусственный иммунитет

3) [-]активный естественный иммунитет

4) [-]стойкий иммунитет

1245. при введении сывороток вырабатывается

1) [+]пассивный приобретенный иммунитет

2) [-]активный искусственный иммунитет

3) [-]активный естественный иммунитет

4) [-]стойкий иммунитет

1246. дезинфекция, проводимая в очаге в присутствии источника инфекции, называется

1) [+]текущая

2) [-]заключительная

3) [-]физическая

4) [-]профилактическая

1247. гражданин проходит диспансеризацию в учреждении

1) [+]первичной медико-санитарной помощи

2) [-]медицинском специализированном

3) [-]социального обслуживания

4) [-]диспансерного обслуживания

1248. деятельность школ здоровья является формой проведения

1) [+]вторичной профилактики

2) [-]первичной профилактики

3) [-]социальной профилактики

4) [-]популяционной профилактики

1249. мерой первичной профилактики заболеваний эндокринной системы является распространение информации о

1) [+]рациональном питании населения

2) [-]приеме таблетированных витаминов

3) [-]ограничении двигательной активности

4) [-]наблюдении у эндокринолога

1250. в грудном возрасте медицинское наблюдение за здоровым ребенком осуществляют

1) [+]ежемесячно

2) [-]еженедельно

3) [-]1 раз в два месяца

4) [-]1 раз в полгода

1251. научной основой профилактики хронических неинфекционных заболеваний является концепция

1) [+]факторов риска

2) [-]здорового образа жизни

3) [-]борьбы с вредными привычками

4) [-]индивидуальной профилактики

1252. к методам предупреждения возникновения болезней сердца относится

1) [+]режим питания, умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела

2) [-]трехразовое обильное питание, гиподиномия

3) [-]занятие с анаэробной физической нагрузкой

4) [-]ограничение физической нагрузки, прием биодобавок

1253. основной метод профилактики хронических обструктивных болезней легких (хобл) - отказ от

1) [+]курения и профилактика инфекционных болезней легких

2) [-]легкоусвояемой и высококалорийной пищи

3) [-]применения медикаментозной терапии

4) [-]вакцинации

1254. первичная профилактика онкологических заболеваний включает

1) [+]отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя, гиподинамии

2) [-]выявление и лечение рецидивов заболеваний

3) [-]раннее выявление и устранение онкологических заболеваний

4) [-]профилактика повторного возникновения опухолей после лечения

1255. вторичная профилактика онкологических заболеваний включает

1) [+]выявление и устранение предраковых заболеваний

2) [-]нормализация массы тела

3) [-]соблюдение диеты

4) [-]регулярная физическая активность

1256. в очаге ветряной оспы необходимо проводоить

1) [+]ежедневный осмотр видимых слизистых оболочек и кожных покровов, термометрию у контактных

2) [-]замачивание посуды в дезинфицирующем растворе

3) [-]бактериологическое обследование контактных

4) [-]введение контактным иммуноглобулина

1257. в очаге скарлатины необходимо провести

1) [+]разобщение контактных и наблюдение за ними

2) [-]активную иммунизацию контактных

3) [-]введение контактным иммуноглобулина

4) [-]бактериологическое обследование контактных

1258. решение о проведении вакцинации должно приниматься

1) [+]пациентом на основе информированного согласия (в письменном вид

2) [-], после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры

3) [-]медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно национальному календарю профилактических прививок

4) [-]врачом в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента

5) [-]врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

1259. решение о проведении вакцинации должно приниматься

1) [+]законным представителем пациента (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в письменном вид

2) [-], после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры

3) [-]медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно национальному календарю профилактических прививок

4) [-]врачом в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента

5) [-]врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

1260. асептика – это

1) [+]комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану

2) [-]комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране

3) [-]уничтожение болезнетворных микробов

4) [-]уничтожение всего живого

1261. антисептика – это

1) [+]комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме

2) [-]комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану

3) [-]уничтожение болезнетворных микробов

4) [-]мероприятия по обеззараживанию помещений

1262. к физической антисептике относится

1) [+]дренирование раны

2) [-]промывание раны антисептиком

3) [-]первичная хирургическая обработка раны

4) [-]удаление некротических тканей из раны

1263. стерилизация - это

1) [+]уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих

2) [-]уничтожение патогенных микробов

3) [-]комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов

4) [-]механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назначения

1264. режим стерилизации инструментов в воздушном стерилизаторе составляет

1) [+]180° с - 1 час

2) [-]200° с - 40 мин

3) [-]180° с - 3 часа

4) [-]120°с - 40 мин

1265. к эндогенному пути проникновения инфекции в рану относится

1) [+]лимфогенный

2) [-]воздушно-капельный

3) [-]воздушно-пылевой

4) [-]контактный

1266. вирусный гепатит в передается путем

1) [+]парентеральным

2) [-]воздушно-капельным

3) [-]алиментарным

4) [-]воздушно-пылевым

1267. причина иммунодефицитного состояния при вичинфекции заключается в

1) [+]поражении т-лимфоцитов

2) [-]поражении в-клеток

3) [-]поражении эритроцитов

4) [-]поражение моноцитов

1268. дезинсекция - это уничтожение

1) [+]клещей

2) [-]грызунов

3) [-]вирусов

4) [-]патогенных микроорганизмов

1269. наиболее эффективным методом дезинфекции инструментария многократного использования является

1) [+]химический

2) [-]термический

3) [-]механический

4) [-]комбинированный

1270. при стерилизации медицинских изделий проводится

1) [+]дезинфекция + предстерилизационная очистка + стерилизация

2) [-]дезинфекция

3) [-]дезинфекция + предстерилизационная очистка

4) [-]стерилизация

1271. к инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи (исмп), относят

1) [+]любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание или осложнение, у пациентов или медицинских работников, связанное с оказанием любых видов медицинской помощи

2) [-]любое инфекционное заболевание, возникшее в стационаре

3) [-]любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, с которым пациент поступил в стационар

4) [-]инфекцию, передающуюся половым путем

1272. способ передачи вич-инфекции

1) [+]половой

2) [-]алиметарный

3) [-]воздушно-капельный

4) [-]трансмиссивный

1273. действующие нормативные документы для выполнения санитарно-противоэпидемического режима медицинской организации

1) [+]санпин 2.1.3 2630-2010

2) [-]трудовой кодекс российской федерации

3) [-]конституция российской федерации

4) [-]этический кодекс медицинской сестры россии

1274. к универсальным мерам профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, относится правило

1) [+]считать каждого пациента потенциально инфицированным

2) [-]мытья рук перед выполнением инвазивных манипуляций

3) [-]мытья рук перед уходом за тяжелобольными пациентами

4) [-]использование антисептика для рук после инъекции

1275. гигиенический уровень мытья рук предполагает обязательное мытье рук

1) [+]под проточной водой с мылом

2) [-]достижения стерильности кистей рук на определенное время

3) [-]под проточной водой с мылом с последующим одеванием перчаток

4) [-]антисептиком

1276. цсо - это

1) [+]центральное стерилизационное отделение

2) [-]центральное специализированное отделение

3) [-]централизованное специализированное отделение

4) [-]центральное стерильное отделение

1277. облучение ультрафиолетовыми излучателями для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях относится к методу дезинфекции

1) [+]физическому

2) [-]механическому

3) [-]химическому

4) [-]комбинированному

1278. к химическому методу дезинфекции относится

1) [+]полное погружение в дезинфицирующий раствор

2) [-]пароформалиновый метод

3) [-]паровоздушный метод

4) [-]газовый метод

1279. после перевода пациента в инфекционный стационар проводится

1) [+]очаговая заключительная дезинфекция

2) [-]текущая дезинфекция

3) [-]профилактическая дезинфекция

4) [-]очаговая текущая дезинфекция

1280. генеральная уборка процедурного кабинета проводится

1) [+]один раз в неделю

2) [-]два раза в неделю

3) [-]один раз в две недели

4) [-]один раз в месяц

1281. профилактическая влажная уборка процедурного кабинета проводится

1) [+]после окончания работы

2) [-]1 раз в месяц

3) [-]2 раза в неделю

4) [-]1 раз в неделю

1282. использованные шприцы однократного применения после дезинфекции помещают в пакеты

1) [+]желтого цвета

2) [-]белого цвета

3) [-]красного цвета

4) [-]черного цвета

1283. предстерилизационная очистка использованных медицинских изделий многократного применения проводится с целью

1) [+]удаления дезинфектантов, белковых, жировых, лекарственных и др. загрязнений

2) [-]дезинфекции

3) [-]удаления белковых загрязнений

4) [-]удаления лекарственных средств

1284. индикатором для контроля наличия крови на инструментах является проба

1) [+]амидопириновая

2) [-]с суданом-3

3) [-]с суданом-4

4) [-]фенолфталеиновая

1285. цель дезинфекции рук медперсонала после инфекционного контакта

1) [+]профилактика профессионального заражения

2) [-]обеспечение кратковременной стерильности

3) [-]создание продолжительной стерильности

4) [-]удаление бытового загрязнения

1286. проведение биологической антисептики предусматривает применение

1) [+]средств биологического происхождения

2) [-]первичной хирургической обработки ран

3) [-]дренирования ран

4) [-]обработки ран с 3% раствором перекиси водорода

1287. самый надежный метод контроля качества стерильности

1) [+]бактериологический

2) [-]биологический

3) [-]физический

4) [-]химический

1288. к искусственному (артифициальному) пути передачи гемоконтактных инфекций относятся

1) [+]медицинский: через кровь и ее компоненты, руки медперсонала, инструменты, перевязочный материал

2) [-]трансмиссивный

3) [-]контактно-бытовой

4) [-]аэрозольный

1289. самый надежный метод контроля стерильности перевязочного материала осуществляется путем

1) [+]посева на питательные среды

2) [-]использования химических индикаторов

3) [-]использования биологических индикаторов

4) [-]использования физических индикаторов

1290. уровень мытья рук зависит от

1) [+]характера манипуляции

2) [-]вида используемых антисептиков

3) [-]наличия перчаток

4) [-]степени загрязнения

1291. механическая антисептика это

1) [+]удаление из раны нежизнеспособных тканей

2) [-]дренирование раны марлевым тампоном

3) [-]промывание раны раствором водорода пероксида

4) [-]наложение давящей повязки

1292. путь передачи клещевого энцефалита

1) [+]трансмиссивный

2) [-]фекально-оральный

3) [-]воздушно-капельный

4) [-]половой

1293. путь передачи гриппа

1) [+]воздушно-капельный

2) [-]фекально-оральный

3) [-]трансмиссивный

4) [-]половой

1294. путь передачи сальмонеллеза

1) [+]фекально-оральный

2) [-]воздушно-капельный

3) [-]трансмиссивный

4) [-]половой

1295. через грудное молоко может передаваться возбудитель

1) [+]вич-инфекции (спид

2) [+]

3) [-]холеры

4) [-]бешенства

5) [-]коклюша

1296. helycobacter pylori является причиной развития

1) [+]язвенной болезни желудка

2) [-]бронхоэктатической болезни

3) [-]гипертонической болезни

4) [-]желчекаменной болезни

1297. эпидермальные аллергены

1) [+]шерсть животных

2) [-]пищевые красители

3) [-]лекарственные препараты

4) [-]моющие средства

1298. вдыхание пыльцы растений приводит к развитию аллергической реакции немедленного типа в виде

1) [+]сенной лихорадки (поллиноз

2) [+]

3) [-]контактного дерматита

4) [-]гемолитической анемии

5) [-]гранулематозного воспаления

1299. предстательная железа у мужчин начинает функционировать с

1) [+]периода полового созревания

2) [-]момента рождения

3) [-]7 лет

4) [-]18 лет

1300. к плевральной полости относится пространство между

1) [+]париетальным и висцеральным листками плевры

2) [-]легким и перикардом

3) [-]плеврой и перикардом

4) [-]листками плевры

1301. в сердце между левым предсердием и левым желудочком расположен

1) [+]двустворчатый клапан

2) [-]трехстворчатый клапан

3) [-]полулунный клапан

4) [-]четырехстворчатый клапан

1302. диспансеризацию взрослого населения, измерение внутриглазного давления планируют для граждан

1) [+]39 лет и старше

2) [-]30 лет и старше

3) [-]36 лет и старше

4) [-]40 лет и старше

1303. диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится

1) [+]1 раз в 3 года

2) [-]1 раз в год

3) [-]1 раз в 2 года

4) [-]1 раз в 5 лет

1304. обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на

1) [+]работодателя

2) [-]медицинские организации

3) [-]инженера по охране труда

4) [-]инженера по технике безопасности

1305. продолжительность нормальной беременности

1) [+]280 дней

2) [-]320 дней

3) [-]250 дней

4) [-]380 дней

1306. репродуктивный период женщины включает период

1) [+]наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка

2) [-]полового созревания

3) [-]угасания детородной функции

4) [-]полового покоя

1307. в пубертатном периоде девочки половая система

1) [+]активно развивается

2) [-]полностью развита

3) [-]находится в состоянии покоя

4) [-]угасает

1308. женщине после родов с целью профилактики воспалительных заболеваний половых органов не рекомендуется жить половой жизнью в течение

1) [+]1,5-2-х месяцев

2) [-]10-ти дней

3) [-]2-х недель

4) [-]3-х недель

1309. фактором риска развития вульвовагинита у девочек является

1) [+]несоблюдение правил личной гигиены

2) [-]аномалия развития

3) [-]переохлаждение

4) [-]умеренная физическая активность

1310. к проявлению климактерических признаков у женщины относится

1) [+]нарушение менструального цикла

2) [-]увеличение веса

3) [-]боль в животе

4) [-]снижение аппетита

1311. продолжительность нормальной менструации у женщины составляет

1) [+]7-8 дней

2) [-]6-10 дней

3) [-]3-5 дней

4) [-]1-2 дня

1312. основным фактором, влияющим на восприимчивость к инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи (исмп), является

1) [+]множество лечебно-диагностических процедур

2) [-]возраст человека

3) [-]антропометрические показатели

4) [-]пол человека

1313. нарушение асептики при выполнении инъекции может привести к

1) [+]абсцессу

2) [-]некрозу окружающей ткани

3) [-]воздушной эмболии

4) [-]аллергической реакции

1314. мероприятия по обеззараживанию в местах предполагаемого источника инфекции включают

1) [+]профилактическую дезинфекцию

2) [-]заключительную дезинфекцию

3) [-]предстерилизационную очистку

4) [-]очаговую дезинфекцию

1315. важным этапом предупреждения профессионального заражения гемоконтактными и иными инфекциями является

1) [+]оценка факторов риска в своей работе

2) [-]ежегодное обследование

3) [-]обследование всех пациентов

4) [-]уклонение от работы с инфицированными пациентами

1316. к возможным путям передачи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, относятся

1) [+]случайные уколы и порезы при инвазивных процедурах

2) [-]приѐм пищи из одной посуды, посещение мест общего пользования

3) [-]укусы насекомых

4) [-]рукопожатия, поцелуи в щеку

1317. уничтожение в окружающей среде патогенных микроорганизмов называется

1) [+]дезинфекцией

2) [-]дезинсекцией

3) [-]дератизацией

4) [-]стерилизацией

1318. профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (исмп), способствуют

1) [+]тщательное соблюдение личной гигиены медицинским персоналом

2) [-]использование дезинфицирующих средств в возможно больших концентрациях

3) [-]широкое применение антибиотиков

4) [-]сокращение штатных единиц в медицинской организации

1319. индивидуальную одежду медицинского персонала хирургических, акушерских, реанимационных отделений следует менять при загрязнении и не реже, чем

1) [+]1 раз в день

2) [-]1 раз в 2 дня

3) [-]1 раз в неделю

4) [-]2 раза в неделю

1320. использованный уборочный инвентарь подлежит

1) [+]дезинфекции

2) [-]промыванию

3) [-]проветриванию

4) [-]уничтожению

1321. генеральная уборка операционного блока проводится

1) [+]1 раз в неделю

2) [-]2 раза в месяц

3) [-]2 раза в неделю

4) [-]1 раз в месяц

1322. санитарно-противоэпидемический режим это

1) [+]комплекс организационных и санитарно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний среди пациентов и персонала

2) [-]комплекс мероприятий, направленный на уничтожение болезнетворных микроорганизмов

3) [-]меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях

4) [-]строгое соблюдение и регулярный контроль над выполнением требований асептики и антисептики

1323. инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, развиваются при наличии

1) [+]источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека

2) [-]источника инфекции, механизмов передачи

3) [-]источника инфекции

4) [-]источника инфекции и восприимчивого человека

1324. потенциальными возбудителями инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, являются

1) [+]условно-патогенные микроорганизмы

2) [-]бактерии, которые свободно живут в окружающей среде

3) [-]вирусы

4) [-]платяные вши

1325. противотуберкулезная вакцинация проводится

1) [+]на 4-5 день жизни

2) [-]в 1-й день жизни

3) [-]в 1-й месяц жизни

4) [-]в 3 месяца жизни

1326. по определению всемирной организации здравоохранения здоровье – это

1) [+]состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней

2) [-]динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации, средство жизни

3) [-]состояние полного физического благополучия

4) [-]отсутствие болезней

1327. занятия физической культурой и спортом

1) [+]помогают в эмоциональной разгрузке медицинской сестры

2) [-]мешают профессиональной деятельности

3) [-]наносят вред здоровью медицинской сестры

4) [-]не поощряются руководством медицинских организаций

1328. индивидуальная профилактика предполагает в вопросах сохранения и укрепления здоровья

1) [+]личную ответственность индивидуума

2) [-]координацию усилий всех служб отрасли

3) [-]ответственность семьи за здоровье каждого ее члена

4) [-]заботу работодателя о каждом работнике

1329. здоровое питание предусматривает

1) [+]ограничение животных жиров с частичной заменой на растительные жиры

2) [-]цельные молочные продукты

3) [-]субпродукты

4) [-]колбасы высокой жирности

1330. здоровым питанием предусмотрено потребление ежедневно

1) [+]400-500 г фруктов и овощей (не считая картофеля)

2) [-]до 1 л цельных молочных продуктов

3) [-]500 г мясных субпродуктов

4) [-]200 г жирного мяса

1331. при психо-эмоциональном напряжении необходимо

1) [+]ввести в режим дня регулярные умеренные физические нагрузки

2) [-]исключить физические нагрузки

3) [-]порекомендовать участвовать в спортивных соревнованиях

4) [-]отказаться от любых видов спорта

1332. низкая физическая активность

1) [+]соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи

2) [-]соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

3) [-]умеренно повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки

4) [-]составляет более 30 тысяч шагов в сутки вне помещения

1333. дозированная физическая активность

1) [+]умеренно повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки

2) [-]соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи

3) [-]составляет более 30 тысяч шагов в сутки вне помещения

4) [-]значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки («не хватает дыхания»)

1334. интенсивная физическая активность

1) [+]значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки («не хватает дыхания»).

2) [-]соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

3) [-]соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи

4) [-]несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки

1335. большое количество холестерина содержат

1) [+]яйца, икра из рыб

2) [-]крупы, бобовые

3) [-]овощи, фрукты

4) [-]рыба, ягоды

1336. у пожилых людей снижается

1) [+]слух, зрение

2) [-]болевая чувствительность

3) [-]абстрактность мышления

4) [-]целостность восприятия

1337. при низкой температуре и высокой влажности окружающего воздуха выделение жидкости осуществляется преимущественно

1) [+]почками

2) [-]легкими

3) [-]кожей

4) [-]желудочно-кишечным трактом

1338. для профилактики подросткового алкоголизма можно рекомендовать

1) [+]убедить подростка и его окружение, что употребление алкоголя не является признаком взрослости

2) [-]направить подростка на цикл лекций о вреде алкоголизма

3) [-]при встрече с подростком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сделать ему внушении о вреде алкоголя

4) [-]публично высмеять подростка после алкогольного эксцесса

1339. к числу социально допустимых токсикоманий можно отнести

1) [+]злоупотребление чаем и кофе

2) [-]употребление галлюциногенов

3) [-]злоупотребление слабоалкогольными напитками

4) [-]табакокурение

1340. самообследование яичек проводится с целью

1) [+]раннего выявления опухолей

2) [-]определения достижения половой зрелости

3) [-]сравнения с нормальными размерами

4) [-]выявления аномалий развития

1341. гиподинамия характеризуется

1) [+]пониженной двигательной активностью с уменьшением мышечных усилий

2) [-]уменьшением подвижности

3) [-]уменьшением объема движений

4) [-]увеличением двигательной активности с уменьшением мышечных усилий

1342. гипокинезия характеризуется

1) [+]уменьшением подвижности

2) [-]пониженной двигательной активностью с уменьшением мышечных усилий

3) [-]уменьшением объема движений

4) [-]увеличением двигательной активности с уменьшением мышечных усилий

1343. адекватная физическая нагрузка обеспечивает

1) [+]повышение тонуса мышц, усиление мышц

2) [-]перестройку жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани

3) [-]уменьшение потребности в пище

4) [-]снижение приспособительных и компенсаторных реакций

1344. физическая активность способствует

1) [+]поддержанию обмена веществ на оптимальном уровне

2) [-]перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани

3) [-]уменьшению потребности в пище

4) [-]снижению приспособительных и компенсаторных реакций

1345. занятия физическими упражнениями способствуют

1) [+]большей устойчивости организма к стрессам

2) [-]перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани

3) [-]уменьшению потребности в пище

4) [-]снижению приспособительных и компенсаторных реакций

1346. докорм при смешанном вскармливании ребенка первого года жизни дается

1) [+]только до кормления грудью

2) [-]независимо от кормления грудью

3) [-]только после кормления грудью

4) [-]вместо кормления грудью

1347. действие андрогенов на организм женщины проявляется в

1) [+]росте волос на лобке и в подмышечных впадинах

2) [-]развитии молочных желез

3) [-]задержке в организме жидкости

4) [-]стимуляции роста матки

1348. действие эстрогенов на организм женщины проявляется в

1) [+]развитии молочных желез

2) [-]развитии мускулатуры

3) [-]росте волос на лобке и в подмышечных впадинах

4) [-]повышении уровня холестерина в крови

1349. действие андрогенов на организм мужчины проявляется в

1) [+]формировании вторичных половых признаков

2) [-]снижении порога болевой чувствительности

3) [-]увеличении грудных желез в периоде полового созревания

4) [-]формировании вкусовых ощущений

1350. неотложные мероприятия при приступе бронхиальной астмы предполагают

1) [+]применение ингаляторов с бронхолитиками

2) [-]создание вынужденного положения в постели

3) [-]проведение щелочно-масляных ингаляций

4) [-]применение горчичных обертываний

1351. к клиническим симптомам уремической комы относится

1) [+]запах мочевины изо рта

2) [-]запоры

3) [-]румянец на щеках

4) [-]запах ацетона изо рта

1352. к основным симптомам неосложненного гипертонического криза относятся

1) [+]головная боль, головокружение, пелена перед глазами

2) [-]кровохарканье, сердцебиение, одышка

3) [-]изжога, рвота, шум в ушах

4) [-]отрыжка, слабость, метеоризм

1353. при гипертоническом кризе практикуется введение

1) [+]эналаприлата

2) [-]анальгина

3) [-]глюкозы

4) [-]дигоксина

1354. клиническими симптомами кардиогенного шока являются

1) [+]снижение артериального давления, частый нитевидный пульс, резкая слабость

2) [-]приступ удушья, сердцебиение, слабость

3) [-]головокружение, тахикардия, головная боль

4) [-]лихорадка, слабость, боль в грудной клетке

1355. при оказании первой помощи при обмороке нужно

1) [+]уложить с приподнятым ножным концом

2) [-]ввести внутривенно эуфиллин

3) [-]дать нитроглицерин под язык

4) [-]уложить с приподнятым головным концом

1356. при гастродуоденальном кровотечении по назначению врача необходимо

1) [+]ввести дицинон, аминокапроновую кислоту

2) [-]дать пузырь со льдом

3) [-]ввести спазмолитики

4) [-]оказать помощь при рвоте

1357. реанимация пациенту показана

1) [+]при внезапно резвившихся терминальных состояниях

2) [-]в каждом случае смерти пациента

3) [-]только при внезапной смерти молодых пациентов и детей

4) [-]только при внезапной смерти у пожилых больных

1358. признаком эффективности проводимой реанимации является

1) [+]сужение зрачков

2) [-]пульсация на сонной артерии во время массажа сердца

3) [-]движение грудной клетки во время ивл

4) [-]расширение зрачков

1359. при электротравме оказание помощи должно начинаться с

1) [+]прекращения воздействия электрического тока

2) [-]непрямого массажа сердца

3) [-]искусственной вентиляции легких

4) [-]прекардиального удара

1360. на обожженную поверхность накладывается

1) [+]сухая стерильная повязка

2) [-]повязка с фурациллином

3) [-]повязка с синтомициновой эмульсией

4) [-]повязка с раствором бикарбоната натрия

1361. для коматозного состояния характерно все, кроме

1) [+]кратковременной потери сознания

2) [-]отсутствия реакций на внешние раздражители

3) [-]длительной потери сознания

4) [-]снижения рефлексов

1362. оптимальным положением для пациента в коматозном состоянии является положение на

1) [+]боку

2) [-]спине с опущенным головным концом

3) [-]спине с опущенным ножным концом

4) [-]животе

1363. пациенты в коматозном состоянии при наличии у них травм позвоночника транспортируются в положении на

1) [+]спине на щите

2) [-]боку на обычных носилках

3) [-]животе на обычных носилках

4) [-]боку на щите

1364. шоком называется

1) [+]острая сердечно-сосудистая недостаточность

2) [-]острая сердечная недостаточность

3) [-]острое повышение тонуса периферических сосудов

4) [-]острая недостаточность по малому кругу кровообращения

1365. территория, на которой произошел выброс ядовитого вещества в окружающую среду и продолжается его испарение в атмосферу, называется

1) [+]очагом химического заражения

2) [-]зоной химического заражения

3) [-]территорией биологического заражения

4) [-]точкой радиационного заражения

1366. при переломе ребер оптимальным положением для больного является положение

1) [+]сидя

2) [-]лежа на здоровом боку

3) [-]лежа на больном боку

4) [-]лежа на спине

1367. пациент с острым отравлением госпитализируется

1) [+]во всех случаях при тяжелой форме

2) [-]в удовлетворительном состоянии

3) [-]для периодического наблюдения

4) [-]для промывания желудка

1368. первая помощь при травматических вывихах конечностей предполагает

1) [+]иммобилизацию, обезболивание, госпитализацию

2) [-]вправление вывиха

3) [-]госпитализацию в травмпункт

4) [-]обезболивание и госпитализацию

1369. причиной острой почечной недостаточности является

1) [+]сдавление внутренних органов при землетрясениях и других повреждающих факторах

2) [-]небольшие ожоги

3) [-]хронический гломерулонефрит

4) [-]хронический цистит

1370. при приступе стенокардии пациенту необходим

1) [+]нитроглицерин под язык

2) [-]димедрол подкожно

3) [-]астмопент ингаляционно

4) [-]лидокаин внутривенно

1371. при передозировке опиатов в качестве антагониста применяют

1) [+]налоксон

2) [-]кордиамин

3) [-]мексидол

4) [-]гидрокортизон

1372. реанимация пациентов в старческом возрасте показана при

1) [+]внезапном наступлении клинической смерти

2) [-]остановке сердца в течение одного часа

3) [-]обмороке

4) [-]биологической смерти

1373. при оказании первой помощи пациенту с гипогликемическим состоянием необходимо

1) [+]напоить сладким чаем

2) [-]ввести дибазол

3) [-]ввести инсулин

4) [-]напоить отваром шиповника

1374. к основным симптомам гипогликемического состояния относятся

1) [+]чувство голода, потливость

2) [-]боли в области сердца, одышка

3) [-]одышка, сухой кашель

4) [-]отеки, головная боль

1375. при желудочно-кишечном кровотечении пациента необходимо обеспечить

1) [+]пузырем со льдом на живот

2) [-]внутримышечным введением викасола

3) [-]внутривенным введением хлористого кальция

4) [-]введением анальгетиков

1376. вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы харктеризуется как

1) [+]сидя, с упором на руки

2) [-]горизонтальное с приподнятыми ногами

3) [-]горизонтальное

4) [-]лежа на боку

1377. экспираторная одышка, вынужденное положение, сухие, свистящие хрипы характерны для

1) [+]приступа бронхиальной астмы

2) [-]сердечной астмы

3) [-]тромбоэмболии легочной артерии

4) [-]пневмоторакса

1378. к основному симптому стенокардии относится

1) [+]сжимающая, давящая боль

2) [-]слабость

3) [-]одышка

4) [-]тошнота

1379. загрудинная боль, иррадиирующая под левую лопатку, продолжительностью 5-10 минут, наблюдается при

1) [+]инфаркте миокарда

2) [-]ревмокардите

3) [-]остеохондрозе

4) [-]стенокардии

1380. при появлении сжимающей загрудинной боли необходимо

1) [+]дать нитроглицерин под язык

2) [-]ввести морфина гидрохлорид

3) [-]ввести анальгин в/м

4) [-]дать димедрол внутрь

1381. при инфаркте миокарда наблюдается

1) [+]загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином

2) [-]загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином

3) [-]колющая боль в области сердца

4) [-]ноющая боль в области сердца

1382. клиническими симптомами кардиогенного шока являются

1) [+]резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс

2) [-]резкое повышение артериального давления, напряженный пульс

3) [-]лихорадка, рвота

4) [-]приступ удушья, ортопноэ

1383. при легочном кровотечении медицинской сестре необходимо

1) [+]вызвать врача

2) [-]обеспечить больному полный покой

3) [-]поставить банки, горчичники

4) [-]провести оксигенотерапию

1384. во время приступа бронхиальной астмы пациенту необходимо придать положение

1) [+]сидя с упором на руки

2) [-]с приподнятым ножным концом

3) [-]на боку

4) [-]горизонтальное

1385. при уходе за пациентом с выраженной интоксикацией медицинской сестре необходимо

1) [+]чаще поить пациента

2) [-]вводить препараты крови внутривенно

3) [-]вводить жаропонижающие препараты

4) [-]вводить антибиотики

1386. к развитию экспираторной одышки при приступе бронхиальной астмы приводит

1) [+]спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки бронхов и скопление вязкой мокроты

2) [-]повышение давления в малом круге кровообращения

3) [-]отек гортани

4) [-]воспаление плевральных листков

1387. к осложнению инфаркта миокарда относится

1) [+]кардиогенный шок

2) [-]одышка

3) [-]артрит

4) [-]повышение артериального давления

1388. вынужденное положение в постели больной принимает для

1) [+]облегчения самочувствия

2) [-]проведения диагностических мероприятий

3) [-]физиологического сна

4) [-]проведения гигиенических мероприятий

1389. основная задача паллиативной помощи

1) [+]защитить пациента от психофизических страданий и болей

2) [-]оградить пациента от родственников

3) [-]ускорить процесс умирания

4) [-]оградить пациента от проблем

1390. основной проблемой умирающего пациента чаще всего является

1) [+]проблема борьбы с болью

2) [-]нарушение сна

3) [-]невозможность трудиться

4) [-]недостаточность общения

1391. принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации

1) [+]не допускается ни при каких обстоятельствах

2) [-]допускается по решению суда

3) [-]допускается в интересах реципиента

4) [-]допускается по решению врачебной комиссии

1392. в отношении изъятия донорского материала от трупа в российской федерации действует модель

1) [+]презумпции согласия

2) [-]презумпции несогласия

3) [-]презумпции отказа

4) [-]комбинированная

1393. торговля человеческими органами и тканями в российской федерации

1) [+]запрещена под угрозой уголовного наказания

2) [-]разрешена без ограничений

3) [-]разрешена в исключительных случаях

4) [-]разрешена по решению суда

1394. комплекс мер, направленных на улучшение человеческой природы посредством генетического тестирования и вмешательства, носит название

1) [+]евгеника

2) [-]геномика

3) [-]молекулярная биотехнология

4) [-]геномная медицина

1395. применение принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, допускается

1) [+]по решению суда

2) [-]по решению лечащего врача

3) [-]по решению законного представителя

4) [-]по желанию пациента

1396. к фактору риска развития атеросклероза относится высокий уровень

1) [+]липопротеидов низкой плотности

2) [-]липопротеидов высокой плотности

3) [-]креатинина

4) [-]билирубина

1397. терренкуром называется

1) [+]лечение дозированным восхождением

2) [-]ходьба по трафарету

3) [-]ходьба перед зеркалом

4) [-]прогулки по ровной местности

1398. при общении с пациентом вопросы следует задавать

1) [+]тактично, давая пациенту время на ответы

2) [-]быстро, чтобы за короткое время принять как можно больше пациентов

3) [-]строго по протоколу

4) [-]настойчиво и резко

1399. в питании больного ишемической болезнью сердца ограничивают

1) [+]поваренную соль

2) [-]сахар

3) [-]специи

4) [-]растительные жиры

1400. алая кровь выделяется пульсирующей струёй при кровотечении

1) [+]артериальном

2) [-]паренхиматозном

3) [-]капиллярном

4) [-]венозном

1401. достоверными признаками биологической смерти являются симптом

1) [+]появления трупных пятен

2) [-]прекращения дыхания

3) [-]снижения температуры кожи ниже 20°с

4) [-]прекращения сердечной деятельности

1402. необратимым этапом умирания организма является

1) [+]биологическая смерть

2) [-]клиническая смерть

3) [-]агония

4) [-]преагония

1403. процесс информирования и обучения пациента для повышения его приверженности к ведению здоровоого образа жизни называется

1) [+]консультированием

2) [-]психологическим тренингом

3) [-]индивидуальной беседой

4) [-]реабилитацией

1404. в процессе наблюдения за пациентом с отеками определяю

1) [+]суточный водный баланс

2) [-]температуру тела

3) [-]частоту дыхательных движений

4) [-]артериальное давление

1405. образованию пролежней наиболее подвержен

1) [+]крестец

2) [-]висок

3) [-]грудная клетка

4) [-]предплечье

1406. перед введением мочевого катетера в мочевой пузырь необходимо

1) [+]подмыть пациента

2) [-]измерить температуру тела

3) [-]измерить артериальное давление

4) [-]обработать кожу промежности йодопироном

1407. исследование молочных желез при подозрении на новообразование начинают с

1) [+]маммографии

2) [-]флюорографии

3) [-]самообследования

4) [-]пункционной биопсии

1408. к видам паллиативной помощи относится

1) [+]консультативная помощь

2) [-]диспансеризация

3) [-]скорая помощь

4) [-]радикальная операция

1409. при оказании первой помощи пациенту с гипогликемическим состоянием необходимо

1) [+]напоить сладким чаем

2) [-]ввести дибазол

3) [-]ввести инсулин

4) [-]напоить отваром шиповника

1410. первичный инструктаж по обучению безопасным способам и приемам выполнения работ в медицинской организации должен проводиться

1) [+]непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником своей трудовой деятельности

2) [-]после прохождения работником испытательного срока

3) [-]по окончании первого трудового дня

4) [-]по распоряжению руководителя медицинской организации

1411. повторный инструктаж по обучению безопасным способам и приемам выполнения работ в медицинской организации все работники обязаны проходить

1) [+]не реже одного раза в полгода

2) [-]не реже одного раза в год

3) [-]не реже одного раза в два года

4) [-]ежемесячно

1412. при изменении или введении в действие новых или стандартов, правил, инструкций по охране труда проводится инструктаж

1) [+]внеплановый

2) [-]первичный

3) [-]повторный

4) [-]вводный

1413. при изменении технологического процесса, внедрении новых методик диагностики и лечения проводится инструктаж

1) [+]внеплановый

2) [-]первичный

3) [-]повторный

4) [-]вводный

1414. при выявлении нарушений работниками требований безопасности труда проводится инструктаж

1) [+]внеплановый

2) [-]первичный

3) [-]повторный

4) [-]вводный

1415. в очаге кори необходимо провести

1) [+]проветривание и влажную уборку помещения

2) [-]дезинфекцию игрушек

3) [-]замачивание посуды в дезинфицирующем растворе

4) [-]бактериологическое обследование контактных

1416. при выявлении вич у пациента необходимо

1) [+]сохранить врачебную тайну

2) [-]предупредить всех людей, имевших с ним контакт

3) [-]назначить принудительное лечение

4) [-]сообщить в правоохранительные органы

1417. медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие вич-инфекции в обязательном порядке должны проходить

1) [+]доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей

2) [-]все сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность

3) [-]весь медицинский персонал

4) [-]лица любой профессии перед трудоустройством

1418. в российской федерации трансплантация может проводиться без согласия донора, если донор

1) [+]умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов

2) [-]особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение

3) [-]гражданин иностранного государства

4) [-]психически неполноценный человек

1419. трансплантация органов и тканей человека от живого донора или трупа применяется

1) [+]в случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни

2) [-]по решению главного врача

3) [-]по решению лечащего врача

4) [-]по желанию пациента

1420. нарушение правил биомеханики медицинской сестрой при перемещении тяжестей может привести к

1) [+]остеохондрозу

2) [-]сколиозу

3) [-]лордозу

4) [-]кифозу

1421. правильная биомеханика тела медицинской сестры позволяет

1) [+]предотвращать у себя травмы позвоночника

2) [-]удерживать равновесие

3) [-]предупреждать пролежни у пациента

4) [-]исключать дискомфорт

1422. при перемещении пациента в постели медицинской сестре следует

1) [+]убрать подушку и одеяло

2) [-]слегка наклониться назад

3) [-]наклониться вперед

4) [-]слегка присесть

1423. для смены постельного белья продольным способом пациенту, находящемуся на строгом постельном режиме, придают положение

1) [+]на боку

2) [-]«симса»

3) [-]на спине

4) [-]на животе

1424. во время перемещения пациента положение спины медицинской сестры должно быть

1) [+]прямым

2) [-]с наклоном вперед

3) [-]с наклоном влево

4) [-]с наклоном вправо

1425. подсчет артериального пульса и определение его свойств лучше проводить

1) [+]на лучевой артерии

2) [-]на аорте

3) [-]на тыльной артерии стопы

4) [-]на височной артерии

1426. в норме у взрослого человека пульс составляет _____ударов в минуту

1) [+]60 – 80

2) [-]85 – 90

3) [-]55 – 60

4) [-]100 – 120

1427. учащение пульса более 85 – 90 ударов в минуту называется

1) [+]тахикардией

2) [-]брадикардией

3) [-]гипертонией

4) [-]асистолией

1428. артериальным давлением называется

1) [+]давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца и зависит от сложной нервно-гуморальной регуляции, величины и скорости сердечного выброса, частоты и ритма сердечных сокращений и сосудистого тонуса

2) [-]давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца

3) [-]величина и скорость сердечного выброса

4) [-]частота и ритм сердечных сокращений

1429. пульсовое давление представляет собой

1) [+]разницу между систолическим и диастолическим давлением

2) [-]сумму систолического и диастолического давления

3) [-]частоту сердечных сокращений

4) [-]давление, возникающее в артериях в момент максимального подъема пульсовой волны после систолы желудочков

1430. пульсовое давление в норме составляет ______мм рт. ст.

1) [+]30 – 50

2) [-]10 – 20

3) [-]60 – 70

4) [-]20 – 40

1431. стойкое повышение артериального давления выше 140/ 90 мм рт. ст. называется

1) [+]артериальной гипертензией

2) [-]артериальной гипотензией

3) [-]пульсовым давлением

4) [-]систолическим давлением

1432. артериальное давление ниже 90/60 мм рт. ст. называется

1) [+]артериальной гипотензией или гипотонией

2) [-]пульсовым давлением

3) [-]артериальной гипертензией или гипертонией

4) [-]систолическим давлением

1433. частотой дыхательных движений (чд

1) [-]называется

2) [+]количество циклов вдох-выдох за 1 минуту

3) [-]чередование вдоха и выдоха

4) [-]количество выдохов за 1 минуту

5) [-]количество вдохов за 1 минуту

1434. у здорового взрослого человека норма дыхательных движений в покое составляет_____в минуту

1) [+]16 – 20

2) [-]12 – 16

3) [-]40 – 45

4) [-]30 – 35

1435. количество дыхательных движений меньше 16 в минуту называется

1) [+]брадипноэ

2) [-]тахипноэ

3) [-]ортопноэ

4) [-]апноэ

1436. количество дыхательных движений больше 20 в минуту называется

1) [+]тахипноэ

2) [-]ортопноэ

3) [-]брадипноэ

4) [-]апноэ

1437. одышкой назцвается

1) [+]расстройство ритма и глубины дыхания

2) [-]расстройство глубины дыхания

3) [-]расстройство ритма дыхания

4) [-]количество вдохов в 1 минуту

1438. инспираторной одышкой является

1) [+]дыхание с затрудненным вдохом

2) [-]дыхание с затрудненным выдохом

3) [-]дыхание с затрудненным вдохом и выдохом

4) [-]удушье

1439. экспираторной одышкой является

1) [+]дыхание с затрудненным выдохом

2) [-]дыхание с затрудненным вдохом

3) [-]дыхание с затрудненным вдохом и выдохом

4) [-]приступ удушья

1440. суточным диурезом называется

1) [+]общее количество мочи, выделенной пациентом в течение суток

2) [-]процесс образования и выделения мочи

3) [-]общее количество введенной в организм жидкости за сутки

4) [-]соотношение между количеством введенной в организм жидкости и количеством выделенной жидкости из организма в течение суток

1441. суточный диурез у взрослых составляет

1) [+]от 800 мл до 2000 мл

2) [-]от 200 мл до 500 мл

3) [-]от 500 мл до 800мл

4) [-]от 2000 мл до 3000мл

1442. зависимый тип сестринского вмешательства

1) [+]инъекции антибиотиков

2) [-]проведение утренних гигиенических процедур

3) [-]профилактика пролежней

4) [-]рекомендации по рациональному питанию

1443. медицинская сестра проводит

1) [+]обучение пациента элементам самоухода

2) [-]инъекции анальгетиков

3) [-]предоперационная подготовка пациента

4) [-]инъекции антибиотиков

1444. к объективным методам обследования относится

1) [+]измерение давления

2) [-]выявление проблем пациента

3) [-]представление пациента о своем здоровье

4) [-]беседа с родственниками

1445. основным проявлением бронхиальной астмы является

1) [+]экспираторная одышка

2) [-]одышка смешанного характера

3) [-]инспираторная одышка

4) [-]кашель с выделением пенистой мокроты

1446. при выделении гнойной мокроты пациента необходимо обеспечить

1) [+]индивидуальной плевательницей

2) [-]сухой банкой

3) [-]стерильной банкой

4) [-]стерильной пробиркой

1447. наиболее частым исходом ревматического эндокардита является

1) [+]порок сердца

2) [-]атеросклероз

3) [-]пиелонефрит

4) [-]выздоровление

1448. синюшным окрашиванием губ и кончиков пальцев называется

1) [+]цианоз

2) [-]иктеричность

3) [-]акроцианоз

4) [-]гиперемия

1449. дренажное положение придается пациенту для

1) [+]облегчения отхождения мокроты

2) [-]расширения бронхов

3) [-]уменьшения одышки

4) [-]снижения лихорадки

1450. с целью профилактики гипертонической болезни необходимо

1) [+]избегать психоэмоциональных перегрузок

2) [-]санировать очаги хронической инфекции

3) [-]избегать переохлаждений

4) [-]увеличить физическую нагрузку

1451. основным симптомом стенокардии является

1) [+]давящая боль за грудиной

2) [-]слабость

3) [-]одышка

4) [-]сердцебиение

1452. к основной причине инфаркта миокарда относится

1) [+]атеросклероз коронарных артерий

2) [-]порок сердца

3) [-]ревматический эндокардит

4) [-]вирусный миокардит

1453. причиной острой ревматической лихорадки является

1) [+]бета-гемолитический стрептококк группы а

2) [-]золотистый стафилококк

3) [-]вирус краснухи

4) [-]риккетсия

1454. к развитию острой ревматической лихорадки предрасполагает

1) [+]очаг хронической инфекции

2) [-]нерациональное питание

3) [-]гиподинамия

4) [-]стресс

1455. основной причиной приобретенных пороков сердца является

1) [+]острая ревматическая лихорадка

2) [-]гипертоническая болезнь

3) [-]инфаркт миокарда

4) [-]стенокардия

1456. к побочному действию нитроглицерина относится

1) [+]головная боль

2) [-]асцит

3) [-]лихорадка

4) [-]отеки

1457. при лечении стенокардии используются такие препараты, как

1) [+]нитраты, бета - адреноблокаторы, антагонисты кальция

2) [-]анальгетики, наркотики, нейролептики

3) [-]гипотензивные, диуретики, спазмалитики

4) [-]ганглиоблокаторы, диуретики, ингибиторы апф

1458. при наличии отеков медицинская сестра порекомендует пациенту

1) [+]ограничить прием жидкости и соли

2) [-]ограничить прием белков и жиров

3) [-]увеличить прием жидкости и соли

4) [-]увеличить прием белков и жиров

1459. при уходе за гериатрическим пациентом медмедицинская сестра должна обеспечить

1) [+]безопасность пациента

2) [-]рациональное питание пациента

3) [-]сохранение социальных контактов

4) [-]проведение мероприятий личной гигиены

1460. для профилактики опущения и выпадения влагалища женщинам рекомендуют воздерживаться от

1) [+]чрезмерных физических нагрузок, подъема тяжестей

2) [-]занятий физкультурой

3) [-]беременности

4) [-]приема мясной пищи

1461. сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста обусловлен

1) [+]снижением чувствительности тканей к инсулину

2) [-]бактериальной инфекцией

3) [-]психоэмоциональными перегрузками

4) [-]абсолютным дефицитом инсулина

1462. лицами пожилого и старческого возраста лекарственные препараты

1) [+]принимаются последовательно

2) [-]назначаются в увеличенной дозе

3) [-]назначаются в уменьшенной дозе

4) [-]принимаются сразу все

1463. к ранним психическим нарушениям при атеросклерозе сосудов головного мозга относится

1) [+]снижение памяти на текущие события

2) [-]утрата критики к собственному состоянию

3) [-]снижение круга интересов

4) [-]раздражительность

1464. состояние новорожденного оценивается по шкале

1) [+]апгар

2) [-]петрусса

3) [-]баллард

4) [-]цельсия

1465. медицинская сестра имеет право применить нитроглицерин при артериальном давлении

1) [+]100/60 мм рт.ст.

2) [-]90/70 мм рт.ст.

3) [-]80/60 мм рт.ст.

4) [-]70/50 мм рт.ст.

1466. пикфлоуметрией называется метод, позволяющий измерить

1) [+]пиковую скорость выдоха

2) [-]жизненную емкость легких

3) [-]содержание кислорода в выдыхаемом воздухе

4) [-]объем форсированного выдоха за 1 секунду

1467. для эрадикационной терапии нр (helicobacter pylori) пациенту назначают

1) [+]омепрозол, ранитидин

2) [-]платифиллин, атропин

3) [-]но-шпу (дротаверин), папаверин

4) [-]тетрациклин, амоксициллин

1468. ранним проявлением развивающихся скрытых отеков является

1) [+]увеличение массы тела и снижение суточного диуреза

2) [-]пастозность

3) [-]гидроторакс

4) [-]асцит

1469. при записи экг на левую руку накладывают электрод, имеющий цвет

1) [+]желтый

2) [-]черный

3) [-]красный

4) [-]зеленый

1470. профилактика кандидоза ротовой полости при применении ингаляционных глюкокортикостероидов (игкс) нужно

1) [+]использовать небулайзер

2) [-]прополоскать рот раствором фурацилина

3) [-]использовать пикфлоуметр

4) [-]использовать малые дозы игкс

1471. изменения в общем анализе мочи у пациента с острым гломерулонефритом

1) [+]гематурия, протеинурия, цилиндрурия

2) [-]гематурия, глюкозурия, цилиндрурия

3) [-]лейкоцитурия, протеинурия, цилиндрурия

4) [-]лейкоцитурия, протеинурия, бактериурия

1472. к основной причине острого гломерулонефрита относится

1) [+]бета-гемолитический стрептококк группы а

2) [-]кандидозная инфекция

3) [-]кишечная палочка

4) [-]микобактерии

1473. при гломерулонефрите преимущественно поражаются почечные

1) [+]клубочки

2) [-]лоханки

3) [-]канальцы

4) [-]чашечки

1474. отеки почечного происхождения появляются

1) [+]утром на лице

2) [-]утром на ногах

3) [-]днем на руках

4) [-]вечером на лице

1475. если суточный диурез у пациента с оcтрым гломерулонефритом составил 400 мл, то это

1) [+]олигурия

2) [-]анурия

3) [-]полиурия

4) [-]протеинурия

1476. анурией называется

1) [+]отсутствие мочи

2) [-]много мочи

3) [-]нормальное количество мочи

4) [-]преобладание ночного диуреза над дневным

1477. анализ мочи по нечипоренко проводится для определения в единице объема

1) [+]лейкоцитов, эритроцитов

2) [-]белка, глюкозы

3) [-]солей, билирубина

4) [-]ацетона, глюкозы

1478. в лечении хронической почечной недостаточности эффективно используется

1) [+]гемодиализ

2) [-]диетотерапия

3) [-]физиотерапия

4) [-]витаминотерапия

1479. для сбора анализа мочи по зимницкому медицинская сестра готовит пациенту

1) [+]8 сухих банок

2) [-]1 сухую банку

3) [-]1 сухую пробирку

4) [-]2 стерильных банки

1480. при анализе мочи по зимницкому определяются

1) [+]количество, относительная плотность мочи

2) [-]ацетон, сахар

3) [-]билирубин, белок

4) [-]лейкоциты, эритроциты

1481. превышение ночного диуреза над дневным встречается при

1) [+]никтурия

2) [-]анурия

3) [-]олигурия

4) [-]полиурия

1482. почечную колику может спровоцировать

1) [+]тряская езда

2) [-]нерегулярное питание

3) [-]сладкая пища

4) [-]гиподинамия

1483. к рентгенологическому исследованию почек и мочевыводящих путей с контрастированием относится

1) [+]экскреторная урография

2) [-]ирригоскопия

3) [-]томография

4) [-]хромоцистоскопия

1484. при хронической почечной недостаточности у пациента наблюдаются

1) [+]тошнота, рвота

2) [-]тахикардия, экзофтальм

3) [-]снижение температуры и артериального давления

4) [-]желтуха, «сосудистые звездочки»

1485. колебание относительной плотности мочи 1009-1011 в пробе зимницкого является признаком

1) [+]гипоизостенурии

2) [-]анурии

3) [-]полиурии

4) [-]протеинурии

1486. к азотистым шлакам, образующимся в крови человека, относятся

1) [+]креатинин, мочевина

2) [-]альбумины, глобулины

3) [-]билирубин, холестерин

4) [-]глюкоза, липопротеиды

1487. при хронической почечной недостаточности в диете ограничивают

1) [+]белки

2) [-]витамины

3) [-]жиры

4) [-]углеводы

1488. при онкологических заболеваниях, сопровождающихся сильной нестерпимой болью, применяется

1) [+]морфин

2) [-]героин

3) [-]панангин

4) [-]парацетамол

1489. комплексом медицинских вмешательств.ю направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, называется

1) [+]паллиативной помощью

2) [-]симптоматическим лечением

3) [-]наружной лучевой терапией

4) [-]реабилитационной помощью

1490. к внешнему признаку ощущения пациентом боли относится

1) [+]напряженный лоб с появление на нем глубоких морщин

2) [-]заторможенность

3) [-]прекращение приема пищи

4) [-]отказ от общения

1491. этическим долгом медицинских работников в области паллиативной медицины является

1) [+]удовлетворение его психических, социальных и духовных потребностей

2) [-]обязательное выполнение всех пожеланий родных и близких больного

3) [-]облегчение страданий родственников

4) [-]выполнение любых пожеланий пациента

1492. в паллиативной медицинской помощи центральным элементом системы поддержки пациента и его семьи является

1) [+]медицинский аспект

2) [-]духовный аспект

3) [-]социальный аспект

4) [-]реабилитационный аспект

1493. изменения, связанные с процессом умирания, обусловлены одним из происходящих необратимых процессов

1) [+]метаболических

2) [-]неврологических

3) [-]психологических

4) [-]физических

1494. какая из приведенных ниже ситуаций, более всего свидетельствует о том, что у ребёнка в данный момент нет боли

1) [+]ребѐнок спит

2) [-]у ребѐнка нормальное артериальное давление

3) [-]у ребѐнка нормальная частота дыхания

4) [-]ребѐнок говорит, что у него ничего не болит

1495. критерием отбора пациентов для оказания паллиативной помощи является

1) [+]очевидность того факта, что последующие попытки лечения нецелесообразны

2) [-]ожидаемая продолжительность жизни не более года

3) [-]ожидаемая продолжительность жизни не более 3-6 месяцев

4) [-]ожидаемый эффект от применения новейших способов лечения

1496. немедикаментозным методом паллиативной помощи при одышке является

1) [+]применение направленной вентиляции

2) [-]оптимизация физической активности и расхода энергии

3) [-]коррекция водного режима

4) [-]иммобилизация пациента

1497. к инвазивным манипуляциям относится

1) [+]промывание желудка

2) [-]постановка горчичников

3) [-]смена постельного и нательного белья

4) [-]гигиеническая обработка кожных покровов

1498. хронический болевой синдром у онкологических больных наиболее часто развивается при

1) [+]метастазах в кости

2) [-]метастазах в мозг

3) [-]раке желудка

4) [-]лимфогранулематозе

1499. наиболее частой психологической проблемой у пациентов с неизлечимой болезнью считается

1) [+]тревога и депрессия

2) [-]эмоциональный ступор

3) [-]нарушение психики

4) [-]нарушение личности

1500. интенсивность боли медицинская сестра может определить с помощью

1) [+]специальной шкалы

2) [-]опроса пациента

3) [-]визуального наблюдения

4) [-]пальпации и перкуссии

1501. для изучения заболеваемости злокачественными новообразованиями используют

1) [+]извещение о пациенте с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования

2) [-]талон на прием к врачу

3) [-]статистический талон

4) [-]амбулаторную карту

1502. к признакам профессионального выгорания относится

1) [+]негативное самовосприятие в профессиональной деятельности

2) [-]преувеличение собственной значимости

3) [-]развитие гипертонической болезни

4) [-]эмоциональное равновесие

1503. обезболивание с использованием лекарственных препаратов проводится

1) [+]с повышением дозы

2) [-]по требованию

3) [-]без учета индивидуальности

4) [-]с понижением дозы

1504. медицинская сестра должна проводить оценку эффективности и качества ухода за пациентом

1) [+]при каждом контакте

2) [-]строго каждый час

3) [-]в начале и в конце смены

4) [-]в день выписки пациента

1505. синонимом слова «инкурабельный пациент» является…

1) [+]неизлечимый пациент

2) [-]страдающий пациент

3) [-]умирающий пациент

4) [-]онкологический пациент

1506. если возбуждения и беспокойное поведение пациента сопровождаются стонами и гримасами, то это истолковывают как свидетельство

1) [+]физической боли

2) [-]постепенного угасания сознания

3) [-]душевной боли

4) [-]признаков депрессии

1507. последовательными стадиями эволюции сознания умирающего пациента являются

1) [+]отрицание, гнев, депрессия, смирение

2) [-]смирение, тревога, гнев, отрицание

3) [-]гнев, смирение, тревога

4) [-]тревога, смирение, гнев, отрицание

1508. наиболее распространённым злокачественным новообразованием у женщин является рак

1) [+]молочной железы

2) [-]тела матки

3) [-]шейки матки

4) [-]прямой кишки

1509. психологической проблемой пациента при раке желудка является

1) [+]страх диагноза

2) [-]отсутствие аппетита

3) [-]похудание

4) [-]боль в животе

1510. проявлениями вестибулярных расстройств у пожилых является

1) [+]нарушение равновесия, походки

2) [-]неразборчивость речи

3) [-]ухудшение восприятия звуков

4) [-]нарушение зрения

1511. профилактике пролежней способствует в большей степени

1) [+]смена положения тела

2) [-]правильное питание

3) [-]неподвижность пациента

4) [-]питьевой режим

1512. образованию пролежней способствует

1) [+]сдавление тканей при длительном лежачем положении пациента

2) [-]сдавление тканей гипсовой повязкой

3) [-]активное положение пациента в постели

4) [-]пассивное положение пациента в постели

1513. психологическая помощь пациенту пожилого возраста в депрессивном состоянии заключается в

1) [+]психотерапевтической беседе

2) [-]гиперопеке

3) [-]изоляции

4) [-]беседе о данном заболевании, его осложнениях

1514. к сестринскому уходу оносится

1) [+]кормление пациента

2) [-]запись экг

3) [-]проведение в/м инъекции

4) [-]постановка капельницы

1515. к инвазивным процедурам относится

1) [+]проведение в/м, в/в, п/к инъекций

2) [-]подготовка пациента к исследованию

3) [-]проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных

4) [-]кормление пациента

1516. к ятрогенным относятся заболевания,

1) [+]обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников

2) [-]обусловленные вредными факторами производства

3) [-]с неблагоприятным прогнозом

4) [-]наследственного генеза

1517. никтурией называется

1) [+]преобладание ночного диуреза над дневным

2) [-]болезненное мочеиспускание

3) [-]увеличение суточного количества мочи до более 2000 мл

4) [-]уменьшение суточного количества мочи до менее 500 мл

1518. пациентам с хронической почечной недостаточностью рекомендуют

1) [+]ограничение приема жидкости

2) [-]длительное применение гепарина

3) [-]уменьшение содержания белков в пищевом рационе

4) [-]увеличение содержания жиров в пищевом рационе

1519. обострение хронического холецистита провоцирует

1) [+]прием жирной пищи

2) [-]избыток фруктов

3) [-]переохлаждение

4) [-]стресс

1520. самым частым осложнением язвенной болезни является

1) [+]желудочное кровотечение

2) [-]кахексия

3) [-]обезвоживание

4) [-]кишечная непроходимость

1521. при хроническом гастрите из рациона исключают

1) [+]жирную, жареную пищу

2) [-]молочные продукты

3) [-]кашу

4) [-]отварные овощи

1522. при сборе мокроты на общий анализ пациента необходимо обеспечить

1) [+]стерильной банкой

2) [-]стерильной пробиркой

3) [-]сухой банкой

4) [-]сухой пробиркой

1523. дренажное положение пациента способствует

1) [+]отхождению мокроты

2) [-]снижению лихорадки

3) [-]уменьшению одышки

4) [-]расширению бронхов

1524. при лечении хронической сердечной недостаточности применяются

1) [+]диуретики

2) [-]антибиотики

3) [-]муколитики

4) [-]цитостатики

1525. отеки нижних конечностей, асцит, увеличение печени являются признаками

1) [+]недостаточности кровообращения

2) [-]инфаркта миокарда

3) [-]гипертонической болезни

4) [-]стенокардии

1526. к возможным осложнениям при приеме преднизолона относсятся

1) [+]повышение артериального давления, гипергликемия, ожирение

2) [-]одышка, лѐгочное кровотечение

3) [-]головная боль, снижение артериального давления

4) [-]лихорадка, нарушение слуха

1527. бактериологическое исследование слизи из носа проводят для диагностики

1) [+]дифтерии

2) [-]краснухи

3) [-]кори

4) [-]ветряной оспы

1528. диета пациента при пиелонефрите предусматривает

1) [+]исключение экстрактивных, острых и пряных блюд

2) [-]ограничение соли и жидкости

3) [-]ограничение углеводной пищи и обильное питье

4) [-]исключение кисломолочных продуктов, гипохлоридное питание

1529. для исследования мочи по нечипоренко собирается моча

1) [+]из средней порции одного мочеиспускания в количестве 10-20 мл

2) [-]первого мочеиспускания после ночи

3) [-]в течение 3 часов

4) [-]за 24 часа

1530. на вопрос пациента с впервые выявленным инсулинзависимым сахарным диабетом: «почему инъекции инсулина придется получать всю жизнь?» – лучшим ответом будет вариант

1) [+]«в вашем организме не хватает своего инсулина для усвоения сахара, постоянные инъекции инсулина помогут справиться с этой проблемой»

2) [-]«не беспокойтесь, так надо»

3) [-]«я не знаю»

4) [-]«обратитесь с этим вопросом к доктору»

1531. жалобой пациента при гипотиреозе является

1) [+]сонливость

2) [-]раздражительность

3) [-]бессонница

4) [-]чувство жара

1532. к симптомам сахарного диабета относятся

1) [+]жажда, кожный зуд

2) [-]отѐки, боли в пояснице

3) [-]снижение памяти, запоры

4) [-]сухой кашель, одышка

1533. оптимальным видом докорма при смешанном вскармливании ребенка первого года жизни являются

1) [+]адаптированные молочные смеси

2) [-]кисломолочные смеси

3) [-]соки

4) [-]каши

1534. мораль – это

1) [+]отношения и нравы людей, классифицированные культурой по критерию «доброзло»

2) [-]совокупность научных фактов

3) [-]философское учение

4) [-]строгое соблюдение законов и конституции

1535. долг - это

1) [+]требование совести

2) [-]приказ руководителя

3) [-]обоюдная выгода

4) [-]требования близких людей

1536. значение термина «деонтология»

1) [+]совокупность профессиональных правил поведения

2) [-]завоевание социального доверия личности

3) [-]обязательства перед преподавателями, коллегами, учениками

4) [-]исполнение законодательства

1537. способность к сопереживанию и сочувствию другим

1) [+]эмпатия

2) [-]симпатия

3) [-]альтруизм

4) [-]аффилиация

1538. правонарушением считается

1) [+]виновное противоправное общественно-опасное деяние

2) [-]активное поведение субъектов правоотношения

3) [-]бездействие, совершенное недееспособным лицом

4) [-]деяние невменяемого лица, причиняющего вред интересам государства, общества и граждан

1539. элементами состава правонарушения являются

1) [+]субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона

2) [-]мотив, стороны, обстоятельства

3) [-]вина, факты, вред, лица

4) [-]основание, право, обязанность, следствие, умысел

1540. меры государственного принуждения характерны для

1) [+]юридической ответственности

2) [-]моральной ответственности

3) [-]религиозной ответственности

4) [-]этических правил

1541. запрещается в присутствии пациентов

1) [+]обсуждать поставленный диагноз, план лечения, говорить о заболеваниях соседей по палате

2) [-]быть приветливой

3) [-]быть вежливой

4) [-]разъяснять в доступной форме значение, смысл и необходимость обследований

1542. в отношениях «медицинская сестра-медицинская сестра» недопустимы

1) [+]грубость и неуважительное отношение

2) [-]вежливость и уважительное отношение

3) [-]внимательность и отзывчивость

4) [-]тактичность и корректность

1543. врачебную тайну медицинская сестра должна

1) [+]сохранять

2) [-]разглашать

3) [-]передавать

4) [-]делить

1544. для обеспечения эффективности работы отношение медицинской сестры к мнению окружающих должно быть

1) [+]терпимым

2) [-]агрессивным

3) [-]негативным

4) [-]нетерпимым

1545. в общении с пациентами медицинской сестре следует проявлять

1) [+]эмпатию

2) [-]равнодушие

3) [-]растерянность

4) [-]агрессивность

1546. в общении с коллегами, руководством медицинской сестре следует

1) [+]соблюдать субординацию

2) [-]держать дистанцию

3) [-]демонстрировать свое превосходство

4) [-]идти на конфронтацию

1547. уважение частной жизни человека со стороны медицинского работника предполагает

1) [+]сохранение тайны о состоянии его здоровья

2) [-]отказ от выяснения его семейного статуса

3) [-]соблюдение его избирательного права

4) [-]передачу сведений о характере заболевания пациента его работодателям

1548. оказание медицинской помощи является формой проявления

1) [+]милосердия и социальной справедливости

2) [-]привилегии для определенных слоев общества

3) [-]экономической заинтересованности в профессионалах

4) [-]рыночно ориентированного разделения труда

1549. вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться на основании

1) [+]свободного, осознанного и информированного согласия пациента

2) [-]медицинских показаний

3) [-]требования родственников

4) [-]извлечения финансовой выгоды

1550. согласие на медицинское вмешательство оформляется

1) [+]в письменной форме

2) [-]в форме гражданско-правового договора

3) [-]в нотариальной форме

4) [-]только в присутствии адвоката

1551. одним из основных принципов охраны здоровья, согласно фз рф от 2 1.1 1.2011 n 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации», является

1) [+]соблюдение прав и обеспечение государственных гарантий

2) [-]медицинское страхование граждан

3) [-]государственное управление здравоохранением

4) [-]муниципальное управление здравоохранением

1552. одним из основных принципов охраны здоровья, согласно фз рф от 2 1.1 1.2011 n 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации», к основным принципам охраны здоровья относится

1) [+]приоритет профилактики в сфере охраны здоровья

2) [-]медицинское страхование граждан

3) [-]государственное управление здравоохранением

4) [-]муниципальное управление здравоохранением

1553. к важнейшим принципам охраны здоровья, согласно фз рф от 2 1.1 1.2011 n 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации», относится

1) [+]соблюдение врачебной тайны

2) [-]медицинское страхование граждан

3) [-]государственное управление здравоохранением

4) [-]муниципальное управление здравоохранением

1554. доступность и качество медицинской помощи в российской федерации обеспечиваются

1) [+]наличием необходимого количества медицинских работников

2) [-]функционированием частной системы здравоохранения

3) [-]государственным управлением здравоохранением

4) [-]муниципальным управлением здравоохранением

1555. качество и доступность медицинской помощи в российской федерации предусматривает

1) [+]возможностью выбора медицинской организации

2) [-]функционированием частной системы здравоохранения

3) [-]государственным управлением здравоохранением

4) [-]муниципальным управлением здравоохранением

1556. искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям проводится

1) [+]независимо от срока беременности

2) [-]на сроке до 6 недель

3) [-]на сроке до 12 недель

4) [-]до 22 недель

1557. искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится

1) [+]до 22 недель

2) [-]на сроке до 6 недель

3) [-]на сроке до 12 недель

4) [-]независимо от срока беременности

1558. ответственность по статье 123 ук рф «незаконное производство аборта» наступает за

1) [+]производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля

2) [-]производство аборта без согласия женщины

3) [-]нарушение лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля, требований нормативных правовых актов при производстве аборта

4) [-]производство аборта при отсутствии медицинских или социальных показаний для искусственного прерывания беременности

1559. при искусственном оплодотворении отцом ребенка записывается

1) [+]муж женщины

2) [-]донор

3) [-]донор или муж женщины

4) [-]никто не записывается

1560. суррогатной матерью в российской федерации может быть женщина, отвечающая следующим требованиям

1) [+]наличие собственного здорового ребенка, отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 20 – 35 лет

2) [-]наличие не менее двух собственных детей, отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст до 40 лет

3) [-]отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 20 – 35 лет

4) [-]отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 18-45 лет

1561. женщина, состоящая в браке, может стать суррогатной матерью при условии

1) [+]письменного согласия супруга

2) [-]устного согласия супруга

3) [-]оформления развода

4) [-]материальной выгоды

1562. эвтаназия - это

1) [+]искусственное прекращение жизни по желанию пациента

2) [-]отказ от лечения

3) [-]естественная смерть

4) [-]самоубийство

1563. основная задача паллиативной помощи

1) [+]защитить пациента от психофизических страданий и болей

2) [-]оградить пациента от родственников

3) [-]ускорить процесс умирания

4) [-]оградить пациента от проблем

1564. основной проблемой умирающего пациента чаще всего является

1) [+]проблема борьбы с болью

2) [-]нарушение сна

3) [-]невозможность трудиться

4) [-]недостаточность общения

1565. принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации

1) [+]не допускается ни при каких обстоятельствах

2) [-]допускается по решению суда

3) [-]допускается в интересах реципиента

4) [-]допускается по решению врачебной комиссии

1566. в отношении изъятия донорского материала от трупа в российской федерации действует модель

1) [+]презумпции согласия

2) [-]презумпции несогласия

3) [-]презумпции отказа

4) [-]комбинированная

1567. торговля человеческими органами и тканями в российской федерации

1) [+]запрещена под угрозой уголовного наказания

2) [-]разрешена без ограничений

3) [-]разрешена в исключительных случаях

4) [-]разрешена по решению суда

1568. комплекс мер, направленных на улучшение человеческой природы посредством генетического тестирования и вмешательства, носит название

1) [+]евгеника

2) [-]геномика

3) [-]молекулярная биотехнология

4) [-]геномная медицина

1569. применение принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, допускается

1) [+]по решению суда

2) [-]по решению лечащего врача

3) [-]по решению законного представителя

4) [-]по желанию пациента

1570. раннему активному выявлению больных туберкулезом среди взрослых способствует

1) [+]массовое флюорографическое обследование

2) [-]рентгеноскопия легких

3) [-]массовый осмотр населения

4) [-]компьютерная томография органов грудной клетки

1571. объектами профессиональной деятельности медицинской сестры являются пациент и его окружение, а также

1) [+]здоровое население средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи первичные трудовые коллективы

2) [-]территория по месту жительства

3) [-]пациент и его окружение первичные трудовые коллективы

4) [-]средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи

1572. к видам профессиональной деятельности медицинской сестры относится

1) [+]профилактическая

2) [-]правовая

3) [-]социальная

4) [-]психологическая

1573. невербальным общением является

1) [+]общение с использованием мимики и жестов

2) [-]словесное общение

3) [-]серия событий, включающих передачу информации от отправителя к получателю

4) [-]общение между двумя или более людьми

1574. к вербальному общению относится

1) [+]речевое, словесное

2) [-]жестами, мимикой

3) [-]письмами

4) [-]рисунками

1575. вербальная информация передается с помощью

1) [+]речи

2) [-]позы

3) [-]взгляда

4) [-]жестов

1576. договор о материальной ответственности за получение, хранение, использование медицинского инструментария и предметов ухода заключается

1) [+]со старшей медицинской сестрой

2) [-]с заведующим отделением

3) [-]со старшей медицинской сестрой, с заведующим отделением

4) [-]с главной медицинской сестрой, старшей медицинской сестрой

1577. поведением, отклоняющимся от правовых или нравственных норм, называется

1) [+]девиантное

2) [-]опосредованное

3) [-]спроектированное

4) [-]навязанное

1578. ответственность за хранение медицинского оборудования и предметов на рабочих местах несет

1) [+]дежурная смена и лица, работающие с данным оборудованием

2) [-]старшая медицинская сестра и лица, работающие с данным оборудованием

3) [-]заведующий отделением, старшая медицинская сестра

4) [-]заведующий отделением

1579. повышать квалификацию медицинская сестра должна

1) [+]в течение всей профессиональной жизни

2) [-]при выявлении нарушений ею технологии

3) [-]по мере необходимости, определяемой руководством

4) [-]по потребности, ею определяемой

1580. внедрять новые технологии инвазивных вмешательств можно

1) [+]если они утверждены руководством медицинской организации

2) [-]при ознакомлении с ними

3) [-]по распоряжению старшей медицинской сестры

4) [-]если уверены в их эффективности

1581. способность индивида своими действиями осуществлять права и обязанности называется

1) [+]дееспособностью

2) [-]гражданством

3) [-]ответственностью

4) [-]самоуважением

1582. человек признается недееспособным

1) [+]решением суда

2) [-]любым государственным органом

3) [-]близкими родственниками

4) [-]общественным мнением

1583. работодатель обязан организовать обучение всех поступающих на работу лиц безопасным методам выполнения работ в течение

1) [+]одного месяца

2) [-]двух месяцев

3) [-]полугода

4) [-]первого года работы

1584. должностная инструкция должна находиться у

1) [+]у работника

2) [-]у инженера по технике безопасности

3) [-]у старшей медицинской сестры

4) [-]у заведующего отделением

1585. при приступе бронхиальной астмы пациент принимает вынужденное положение

1) [+]сидя с упором на руки

2) [-]ортопноэ

3) [-]лежа с приподнятыми ногами

4) [-]лежа с приподнятым головным концом

1586. к субъективным источникам информации относится

1) [+]наличие жалоб

2) [-]положение в пространстве

3) [-]исследование пульса

4) [-]определение сознания

1587. при кормлении тяжелобольного пациента через зонд пищу подогревают до (___0с)

1) [+]38 – 40

2) [-]15 – 20

3) [-]25 – 30

4) [-]45 – 50

1588. последовательность действий при остром лекарственном отравлении таблетками

1) [+]промывание желудка, прием адсорбента, очистительная клизма

2) [-]прием адсорбента, промывание желудка, очистительная клизма

3) [-]очистительная клизма, прием адсорбента, промывание желудка

4) [-]промывание желудка, очистительная клизма, прием адсорбента

1589. при анафилактическом шоке лекарственные средства вводятся

1) [+]внутривенно

2) [-]внутримышечно

3) [-]внутримышечно и подкожно

4) [-]ректально

1590. медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на окружающую среду подразделяются на классы опасности в количестве

1) [+]5

2) [-]3

3) [-]4

4) [-]6

1591. отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, относят к классу

1) [+]а

2) [-]б

3) [-]в

4) [-]г

1592. живые вакцины, непригодные к использованию, относят к классу

1) [+]б

2) [-]а

3) [-]в

4) [-]г

1593. патологоанатомические отходы относят к классу

1) [+]б

2) [-]а

3) [-]в

4) [-]г

1594. органические операционные отходы (органы, ткани) относят к классу

1) [+]б

2) [-]а

3) [-]в

4) [-]г

1595. отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности, относят к классу

1) [+]в

2) [-]а

3) [-]б

4) [-]г

1596. дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию, относят к классу

1) [+]г

2) [-]а

3) [-]б

4) [-]в

1597. ртутьсодержащие приборы относят к классу

1) [+]г

2) [-]а

3) [-]б

4) [-]в

1598. к отходам класса а относят

1) [+]пищевые отходы неинфекционных отделений

2) [-]пищевые отходы инфекционных отделений

3) [-]органические операционные отходы

4) [-]патологоанатомические отходы

1599. к отходам класса б относят

1) [+]пищевые отходы инфекционных отделений

2) [-]материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями

3) [-]дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию

4) [-]пищевые отходы неинфекционных отделений

1600. к отходам класса в относят

1) [+]материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями

2) [-]пищевые отходы инфекционных отделений

3) [-]пищевые отходы неинфекционных отделений

4) [-]органические операционные отходы

1601. к отходам класса г относят

1) [+]лекарственные средства, не подлежащие использованию

2) [-]материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями

3) [-]органические операционные отходы

4) [-]пищевые отходы инфекционных отделений

1602. к отходам класса д относят

1) [+]все отходы, содержащие радиоактивные компоненты

2) [-]ртутьсодержащие приборы

3) [-]люминесцентные лампы

4) [-]строительный мусор

1603. одноразовые пакеты и емкости для сбора отходов класса б имеют цвет

1) [+]желтый

2) [-]черный

3) [-]красный

4) [-]белый

1604. одноразовые пакеты и емкости для сбора отходов класса в имеют цвет

1) [+]красный

2) [-]желтый

3) [-]черный

4) [-]белый

1605. для сбора отходов класса а допускается использование

1) [+]одноразовых пакетов

2) [-]хозяйственных сумок

3) [-]картонных коробок

4) [-]бумажных мешков

1606. тара, которая допускается для сбора отходов класса б

1) [+]одноразовые пакеты

2) [-]твердая картонная тара

3) [-]мягкая полимерная тара

4) [-]бумажные мешки

1607. тара, в которую собирается острый инструментарий (иглы, перья)

1) [+]в одноразовую твердую упаковку с плотно прилегающей крышкой

2) [-]в многоразовую емкость с плотно прилегающей крышкой

3) [-]в одноразовый пакет желтого цвета

4) [-]в картонную коробку желтого цвета

1608. герметизация одноразовых пакетов для сбора отходов класса б в местах их образования осуществляется после заполнения пакета на

1) [+]3/4

2) [-]1/2

3) [-]1/3

4) [-]2/3

1609. использование больничного мусоропровода при обращении с опасными отходами медицинской организации

1) [+]не допустимо

2) [-]допустимо

3) [-]допустимо при условии ежедневной дезинфекции

4) [-]допустимо по разрешению управления роспотребнадзора

1610. использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование собираются в

1) [+]маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного)

2) [-]многоразовые емкости черного цвета

3) [-]одноразовую твердую упаковку белого цвета

4) [-]твердую упаковку любого цвета (кроме желтого и красного)

1611. утилизацией медицинских отходов называют

1) [+]использование отходов в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки

2) [-]захоронение в местах, установленных действующим законодательством

3) [-]изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного использования

4) [-]обработка отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов

1612. ротацией дезинфицирующих средств называют

1) [+]замена дезинфицирующего средства на препарат другой группы

2) [-]смена дезинфицирующего средства в пределах группы

3) [-]переход от химической дезинфекции к аппаратным методам обеззараживания

4) [-]одновременное использование дезинфицирующих средств нескольких групп

1613. персонал медицинских организаций при работе с медицинскими отходами подвергается риску

1) [+]инфекционного заражения

2) [-]получения физической травмы

3) [-]радиационного поражения

4) [-]токсического поражения

1614. обезвреживанием медицинских отходов называется

1) [+]обработка отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств

2) [-]захоронение в местах, установленных действующим законодательством

3) [-]использование отходов в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки

4) [-]изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного использования

1615. при использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их заполнение в течении

1) [+]72 часов

2) [-]12 часов

3) [-]24 часов

4) [-]48 часов

1616. использованные системы для внутривенных инфузий собираются в

1) [+]одноразовую твердую упаковку

2) [-]многоразовые емкости

3) [-]одноразовые пакеты

4) [-]многоразовую твердую упаковку

1617. органические операционные отходы класса б (органы, ткани) могут вывозиться

1) [+]без предварительного обеззараживания

2) [-]после обеззараживания химическим методом

3) [-]после обеззараживания аппаратным методом

4) [-]после обеззараживания любым методом в медицинской организации

1618. перемещение медицинских отходов к местам временного накопления проводится в

1) [+]герметизированном виде

2) [-]открытой емкости

3) [-]закрытой емкости

4) [-]любой емкости

1619. индикаторы экспресс – контроля концентрации дезинфицирующих растворов целесообразно закладывать в

1) [+]рабочий раствор до начала использования

2) [-]концентрат дезинфицирующего средства

3) [-]рабочий раствор в процессе использования

4) [-]рабочий раствор по окончании использования

1620. одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов б и в, должны обеспечивать возможность безопасного сбора не более____кг.отходов

1) [+]10

2) [-]5

3) [-]15

4) [-]20

1621. смешение отходов различных классов в общей емкости

1) [+]недопустимо

2) [-]допустимо

3) [-]зависит от класса отходов

4) [-]допустимо при дефиците одноразовых пакетов

1622. к работе с медицинскими отходами допускаются лица

1) [+]старше 18 лет

2) [-]старше 16 лет

3) [-]старше 20 лет

4) [-]независимо от возраста, прошедшие предварительный инструктаж

1623. персонал, не иммунизированный против гепатита b, к работам по обращению с медицинскими отходами классов б и в

1) [+]не допускается

2) [-]допускается во всех случаях

3) [-]допускается при наличии медицинского отвода к вакцинации

4) [-]допускается при наличии противопоказаний к вакцинации

1624. обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами проходят

1) [+]при приеме на работу и затем ежегодно

2) [-]при приеме на работу и затем один раз в два года

3) [-]при приеме на работу

4) [-]по собственному желанию

1625. временное хранение пищевых отходов при отсутствии специально выделенного холодильного оборудования допускается не более

1) [+]24 часов

2) [-]12 часов

3) [-]36 часов

4) [-]48 часов

1626. контейнеры для сбора отходов класса а дезинфицируются не реже 1 раза в

1) [+]неделю

2) [-]смену

3) [-]сутки

4) [-]месяц

1627. в случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы, потенциально опасной в плане инфицирования, необходимо

1) [+]составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы

2) [-]составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы

3) [-]обратиться к врачу

4) [-]обратиться в управление роспотребнадзора

1628. жидкие отходы класса б (рвотные массы, моча, фекалии) больных туберкулезом

1) [+]допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации

2) [-]допускается сливать в систему централизованной канализации только после обеззараживания химическим методом

3) [-]допускается сливать в систему централизованной канализации только после обеззараживания физическим методом

4) [-]не допускается сливать в систему централизованной канализации ни при каких условиях

1629. генеральная уборка помещений для временного хранения медицинских отходов классов б и в проводится не реже1 раза в

1) [+]месяц

2) [-]неделю

3) [-]полгода

4) [-]год

1630. основой профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, является

1) [+]соблюдение медицинским персоналом санитарно-гигиенических норм и правил

2) [-]использование дезинфицирующих средств

3) [-]сокращение числа инвазивных процедур

4) [-]использование технологий уничтожения возбудителей

1631. к искусственному пути передачи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи относится

1) [+]артифициальный

2) [-]воздушно-капельный

3) [-]контактно-бытовой

4) [-]воздушно-пылевой

1632. самым распространенным резервуаром возбудителей на теле человека являются

1) [+]руки

2) [-]мочевыводящие пути

3) [-]кишечник

4) [-]кровь

1633. смена постельного белья пациентам в отделениях реанимации и интенсивной терапии проводится

1) [+]ежедневно

2) [-]1 раз в 2 дня

3) [-]1 раз в 3 дня

4) [-]1 раз в 7 дней

1634. для дезинфекции помещений медицинской организации применяются бактерицидные облучатели

1) [+]открытого, закрытого, комбинированного типов

2) [-]только закрытого типа

3) [-]только открытого типа

4) [-]щелевидного типа

1635. проветривание в палатах медицинских организаций должно проводиться (в холодное время год

1) [+]в сутки не менее

2) [+]3-4 раз

3) [-]1 раза

4) [-]2 раз

5) [-]5 раз

1636. моющий раствор подлежит замене

1) [+]при изменении его окраски

2) [-]каждые три часа

3) [-]при снижении температуры раствора ниже 50 0с

4) [-]через сутки

1637. мочеприемные сосуды должны быть

1) [+]бесцветными, прозрачными

2) [-]темного цвета, непрозрачными

3) [-]темного цвета, прозрачными

4) [-]не имеет значения

1638. дезинфекцией называют комплекс мероприятий, направленный на уничтожение

1) [+]микроорганизмов

2) [-]грызунов

3) [-]насекомых

4) [-]членистоногих

1639. комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов называется

1) [+]дератизация

2) [-]дезинфекция

3) [-]дезинсекция

4) [-]стерилизация

1640. комплекс мер, направленных на уничтожение насекомых называется

1) [+]дезинсекция

2) [-]дезинфекция

3) [-]дератизация

4) [-]стерилизация

1641. механическим методом дезинфекции является

1) [+]проветривание

2) [-]ультрафиолетовое излучение

3) [-]обжигание

4) [-]кипячение

1642. воздействие ультрафиолетовым излучением относится к методу

1) [+]дезинфекции

2) [-]стерилизации

3) [-]дезинсекции

4) [-]дератизации

1643. химический метод дезинфекции медицинского инструментария предполагает применение

1) [+]растворов химических средств

2) [-]водяного насыщенного пара

3) [-]сухого горячего воздуха

4) [-]дистиллированной воды

1644. уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов является целью

1) [+]дезинфекции

2) [-]дезинсекции

3) [-]дератизации

4) [-]стерилизации

1645. свойством дезинфицирующего средства, обеспечивающим уничтожение грибов, называется

1) [+]фунгицидное

2) [-]бактерицидное

3) [-]вирулицидное

4) [-]бактериостатическое

1646. к свойству дезинфицирующего средства, обеспечивающего уничтожение вирусов относится

1) [+]вирулицидное

2) [-]бактерицидное

3) [-]фунгицидное

4) [-]бактериостатическое

1647. к свойству дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение бактерий относится

1) [+]бактерицидное

2) [-]вирулицидное

3) [-]фунгицидное

4) [-]бактериостатическое

1648. к свойству препаратов, обладающих способностью задерживать рост микроорганизмов относится

1) [+]микробостатическое

2) [-]бактерицидное

3) [-]вирулицидное

4) [-]спороцидное

1649. дезинфектанты, обладающие моющими свойствами и низкой токсичностью, чаще относятся к группе ________________препаратов

1) [+]час

2) [-]альдегидсодержащих

3) [-]кислородсодержащих

4) [-]хлорсодержащих

1650. дезинфектанты, обладающие способностью фиксировать биологические загрязнения, чаще относятся к группе _______________препаратов

1) [+]альдегидсодержащих

2) [-]кислородсодержащих

3) [-]час

4) [-]фенолсодержащих

1651. медицинские изделия, не содержащие жизнеспособных микроорганизмов, но содержащие споры, считаются

1) [+]продезинфицированными

2) [-]чистыми

3) [-]стерильными

4) [-]одноразовыми

1652. уничтожение на изделиях или в изделиях микроорганизмов всех видов, в том числе споровых форм является целью

1) [+]стерилизации

2) [-]дезинфекции

3) [-]дезинсекции

4) [-]дератизации

1653. к механическому методу дезинфекции относят

1) [+]протирание

2) [-]кипячение

3) [-]обжигание

4) [-]пастеризация

1654. к физическому методу дезинфекции относят

1) [+]кипячение

2) [-]протирание

3) [-]проветривание

4) [-]вытряхивание

1655. после выписки или смерти пациента проводят дезинфекцию

1) [+]заключительную

2) [-]текущую

3) [-]профилактическую

4) [-]предварительную

1656. наибольшей устойчивостью во внешней среде обладают

1) [+]споры

2) [-]вирусы

3) [-]грибы

4) [-]бактерии

1657. для предупреждения распространения инфекционного заболевания проводят дезинфекцию

1) [+]профилактическую

2) [-]очаговую

3) [-]текущую

4) [-]заключительную

1658. текущую влажную уборку процедурного кабинета проводят раствором

1) [+]аламинола

2) [-]перекиси водорода

3) [-]фурацилина

4) [-]хлоргексидина биглюконата

1659. в процедурном кабинете генеральную уборку проводят с частотой

1) [+]1 раз в неделю

2) [-]ежедневно

3) [-]2 раза в неделю

4) [-]1 раз в месяц

1660. в перевязочном кабинете генеральную уборку проводят с частотой

1) [+]1 раз в неделю

2) [-]ежедневно

3) [-]2 раза в неделю

4) [-]1 раз в месяц

1661. в прививочном кабинете генеральную уборку проводят с частотой

1) [+]1 раз в неделю

2) [-]1 раз в месяц

3) [-]2 раза в неделю

4) [-]ежедневно

1662. в палатных отделениях генеральную уборку проводят с частотой

1) [+]1 раз в месяц

2) [-]1 раз в неделю

3) [-]2 раза в неделю

4) [-]ежедневно

1663. в процедурном кабинете текущую уборку проводят с частотой

1) [+]ежедневно

2) [-]2 раза в неделю

3) [-]через день

4) [-]еженедельно

1664. в помещениях медицинской организации влажную уборку проводят не реже

1) [+]2 раз в сутки

2) [-]1 раза в сутки

3) [-]3 раз в сутки

4) [-]4 раз в сутки

1665. в кабинетах физиотерапии генеральную уборку проводят с частотой

1) [+]1 раз в месяц

2) [-]1 раз в три дня

3) [-]1 раз в 7 дней

4) [-]1 раз в 10 дней

1666. генеральную уборку помещений медицинской организации вне графика проводят

1) [+]при получении неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды

2) [-]по желанию старшей медицинской сестры

3) [-]перед административным обходом главной медицинской сестрой

4) [-]перед проведением контрольно-надзорных мероприятий

1667. при проведении генеральной уборки процедурного кабинета дезинфицирующий раствор наносят на стены на высоту не менее

1) [+]2 метров

2) [-]1 метра

3) [-]1,5 метров

4) [-]2,5 метров

1668. для текущей и генеральной уборок предпочтительно использовать средства, обладающие свойствами

1) [+]дезинфицирующими и моющими

2) [-]только дезинфицирующими

3) [-]только моющими

4) [-]моющими и дезодорирующими

1669. к мерам профилактики инфекционной заболеваемости, направленным на организм человека (хозяина инфекции), относится

1) [+]иммунизация

2) [-]использование антибактериальных препаратов

3) [-]дезинфекционные мероприятия

4) [-]дезинсекционные мероприятия

1670. к основному резервуару и фактору передачи эпидермального стафилококка относятся

1) [+]руки

2) [-]кровь и лимфа

3) [-]кишечник и почки

4) [-]дыхательные пути

1671. резистентные формы микроорганизмов могут возникать при неправильном применении

1) [+]антибиотиков, антисептиков и дезинфектантов

2) [-]только антибиотиков

3) [-]антибиотиков и антисептиков

4) [-]дезинфектантов и антисептиков

1672. асептикой называется

1) [+]комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану

2) [-]комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране

3) [-]уничтожение болезнетворных микробов

4) [-]уничтожение всего живого

1673. антисептикой называется

1) [+]комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме

2) [-]комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану

3) [-]уничтожение болезнетворных микробов

4) [-]мероприятия по обеззараживанию помещений

1674. вирусный гепатит «в» передается путем

1) [+]парентеральным

2) [-]воздушно-капельным

3) [-]контактно-бытовым

4) [-]воздушно-пылевым

1675. профессиональное заражение при контакте с вичинфицированным пациентом может произойти при

1) [+]уколе иглой

2) [-]попадании биологических жидкостей на кожные покровы

3) [-]попадании биологических жидкостей на одежду

4) [-]общении с пациентом

1676. одноразовые медицинские маски медицинский персонал меняет

1) [+]каждые 2 часа

2) [-]1 раз в смену

3) [-]каждые 6 часов

4) [-]после каждой манипуляции

1677. «золотым» стандартом кожных антисептиков являются

1) [+]спиртовые

2) [-]водные

3) [-]гелеобразные

4) [-]анионные

1678. целью социальной обработки рук медперсонала перед осмотром пациента является

1) [+]удаление бытового загрязнения

2) [-]обеспечение кратковременной стерильности

3) [-]создание кратковременной стерильности

4) [-]профилактика профессионального заражения

1679. социальную обработку рук проводят

1) [+]перед сменой постельного белья

2) [-]перед обработкой раны

3) [-]после снятия стерильных перчаток

4) [-]после инвазивной процедуры

1680. гигиеническую обработку рук проводят

1) [+]перед проведением инъекций

2) [-]перед и после приема пищи

3) [-]при бытовом загрязнении рук

4) [-]перед сменой постельного белья

1681. гигиеническая обработка рук предусматривает использование

1) [+]антисептиков (жидкого мыл

2) [+]

3) [-]туалетного мыла

4) [-]мыла, с повышенным содержанием глицерина

5) [-]специальных косметических средств

1682. уровни мытья рук зависят от

1) [+]характера манипуляции

2) [-]степени загрязнения

3) [-]вида используемых антисептиков (дезинфектанто

4) [-]

5) [-]наличия перчаток

1683. для мытья рук предпочтительно использовать

1) [+]жидкое мыло в дозаторе (диспенсер

2) [-]

3) [-]индивидуальное мыло

4) [-]мыльницу с решеткой

5) [-]губки с моющим раствором

1684. к факторам искусственного пути передачи и внутрибольничного инфицирования относят

1) [+]медицинские инструменты и оборудование

2) [-]продукты питания

3) [-]вода

4) [-]насекомые

1685. универсальные меры безопасности акцентируют внимание персонала на

1) [+]средствах индивидуальной защиты

2) [-]медикаментах и медицинском оборудовании

3) [-]пациентах

4) [-]средствах дезинфекции и стерилизации

1686. многоразовые медицинские изделия после инвазивных манипуляций подвергаются

1) [+]дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации

2) [-]только предстерилизационной очистке

3) [-]только дезинфекции

4) [-]только стерилизации

1687. для стерилизации белья используют стерилизатор

1) [+]паровой

2) [-]воздушный

3) [-]плазменный

4) [-]газовый

1688. для совмещения в один этап дезинфекции и предстерилизационной очистки можно использовать дезинфицирующие средства, обладающие

1) [+]дезинфицирующим и моющим действием

2) [-]только дезинфицирующим действием

3) [-]дезинфицирующим и стерилизующим действием

4) [-]дезинфицирующим и дезодорирующим действием

1689. контроль качества предстерилизационной очистки старшая медицинская сестра лечебного отделения проводит

1) [+]1 раз в неделю

2) [-]ежедневно

3) [-]1 раз в месяц

4) [-]1 раз в квартал

1690. фенолфталеиновая проба ставится с целью обнаружения остаточных количеств

1) [+]моющего средства

2) [-]крови

3) [-]жировых загрязнений

4) [-]лекарственных веществ

1691. рабочий раствор азопирама пригоден в течение

1) [+]1–2 часов

2) [-]1 суток

3) [-]30 минут

4) [-]12 часов

1692. пригодность рабочего раствора азопирама проверяют нанесением 2 – 3 капель раствора на

1) [+]кровяное пятно

2) [-]стерильный ватный шарик

3) [-]стерильный тампон

4) [-]стерильную салфетку

1693. при положительной азопирамовой пробе появляется окрашивание раствора

1) [+]фиолетовое, переходящее в розово – сиреневое

2) [-]зелѐное, переходящее в фиолетовое

3) [-]фиолетовое, переходящее в зелѐное

4) [-]синее, переходящее в фиолетовое

1694. для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

1) [+]ставят азопирамовую пробу

2) [-]используют термовременные индикаторы

3) [-]используют биотесты

4) [-]делают смывы с различных поверхностей

1695. количество инструментов для контроля качества предстерилизационной очистки при децентрализованной обработке

1) [+]1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц

2) [-]1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену

3) [-]3 инструмента каждого наименования

4) [-]5% от одновременно обработанной партии

1696. температурный режим сушки медицинского инструментария перед стерилизацией составляет

1) [+]80 – 85 0c

2) [-]60 – 65 0c

3) [-]70 – 75 0c

4) [-]90 – 95 0c

1697. полное уничтожение микроорганизмов и их спор происходит при

1) [+]стерилизации

2) [-]дезинфекции

3) [-]дезинсекции

4) [-]дератизации

1698. физический контроль режима стерилизации предусматривает

1) [+]контроль работы приборов стерилизатора

2) [-]использование индикаторов

3) [-]использование биотестов

4) [-]контроль влажности обработанных изделий

1699. время стерилизации инструментария в сухожаровом шкафу при температуре 180 0с, составляет ___минут

1) [+]60

2) [-]20

3) [-]30

4) [-]40

1700. оценка качества стерилизации путем применения индикаторов проводится при использовании методов контроля

1) [+]химических

2) [-]механических

3) [-]биологических

4) [-]физических

1701. самым надежным методом контроля качества стерилизации является

1) [+]биологический

2) [-]химический

3) [-]физический

4) [-]механический

1702. режим стерилизации изделий из стекла и металла в воздушном стерилизаторе составляет

1) [+]180 0с – 60 минут

2) [-]1,1 атм. – 120 0с – 45 минут

3) [-]2 атм. – 132 0с – 20 минут

4) [-]160 0с – 120 минут

1703. режим стерилизации металлических предметов при автоклавировании составляет

1) [+]2 атм. – 132 0с – 20 минут

2) [-]1,1 атм. – 120 0с – 45 минут

3) [-]160 0с – 120 минут

4) [-]180 0с – 60 минут

1704. режим стерилизации перевязочного материала при автоклавировании составляет

1) [+]2 атм. – 132 0с – 20 минут

2) [-]1,1 атм. – 120 0с – 45 минут

3) [-]160 0с – 120 минут

4) [-]180 0с – 60 минут

1705. срок сохранения стерильности изделий зависит от

1) [+]упаковки

2) [-]метода стерилизации

3) [-]вида изделия медицинского назначения

4) [-]характера манипуляции

1706. временное хранение грязного белья в отделениях допускается не более

1) [+]12 часов

2) [-]1 недели

3) [-]3 суток

4) [-]24 часов

1707. использование одной и той же пары перчаток для ухода за двумя и более пациентами

1) [+]не допускается

2) [-]допускается во всех случаях

3) [-]допускается по решению главной медицинской сестры

4) [-]отдается на усмотрение персонала

1708. гигиеническая обработка пациентов в условиях стационара (при отсутствии медицинских противопоказаний) должна осуществляться

1) [+]не реже 1 раза в 7 дней

2) [-]не чаще 1 раза в 2 дня

3) [-]не реже 1 раза в 3 дня

4) [-]ежедневно

1709. смена белья пациентам в отделениях терапевтического профиля должна проводиться

1) [+]не реже 1 раза в 7 дней

2) [-]не реже 1 раза в 2 дня

3) [-]не реже 1 раза в 3 дня

4) [-]ежедневно

1710. использованный уборочный инвентарь подлежит

1) [+]дезинфекции

2) [-]стерилизации

3) [-]проветриванию

4) [-]промыванию

1711. хранение уборочного инвентаря необходимо осуществлять

1) [+]в специально выделенном помещении или шкафу

2) [-]в помещениях рабочих кабинетов

3) [-]на батареях

4) [-]в вѐдрах

1712. при работе с дезинфицирующими средствами необходимо

1) [+]применять средства индивидуальной защиты

2) [-]соблюдать личную гигиену

3) [-]делать 15 минутные перерывы

4) [-]выходить на свежий воздух

1713. кушетку, которую используют для осмотра пациента, необходимо дезинфицировать

1) [+]двукратным протиранием с интервалом 15 минут после каждого пациента

2) [-]протиранием после каждого пациента с интервалом 5 минут после каждого пациента

3) [-]в конце смены

4) [-]протиранием после каждого пациента

1714. после выписки (смерти) пациента постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеял

1) [+]подвергают

2) [+]камерной дезинфекции

3) [-]стерилизации

4) [-]профилактической дезинфекции

5) [-]очаговой дезинфекции

1715. чехлы матрасов из полимерной пленки и клеенки после выписки (смерти) пациента дезинфицируют способом

1) [+]протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства

2) [-]погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой

3) [-]двукратного протирания с интервалом 15 минут

4) [-]камерной дезинфекции

1716. медицинские термометры дезинфицируют способом

1) [+]погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой

2) [-]протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства

3) [-]двукратного протирания с интервалом 15 минут

4) [-]камерной дезинфекции

1717. наконечники для клизм дезинфицируют способом

1) [+]погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой

2) [-]протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства

3) [-]двукратного протирания с интервалом 15 минут

4) [-]камерной дезинфекции

1718. режим дезинфекции определяется

1) [+]концентрацией дезинфицирующего средства и временем экспозиции

2) [-]временем экспозиции в дезинфицирующем средстве

3) [-]временем экспозиции и температурой дезинфицирующего средства

4) [-]видом изделия медицинского назначения

1719. воздушным методом можно стерилизовать

1) [+]металлические инструменты

2) [-]эндоскопы

3) [-]перевязочный материал

4) [-]текстиль

1720. факторами передачи вирусного гепатита «в» являются

1) [+]препараты крови

2) [-]руки

3) [-]пылевые частицы

4) [-]предметы обихода

1721. к путям передачи вич - инфекции относится

1) [+]половой

2) [-]алимитарный

3) [-]воздушно-капельный

4) [-]трансмиссивный

1722. медицинской сестре при попадании биологической жидкости в глаза необходимо промыть глаза

1) [+]проточной водой

2) [-]0,05% раствором калия перманганата

3) [-]0,02% раствором риванола

4) [-]2% раствором соды

1723. к гигиеническому уровеню мытья рук относится

1) [+]мытье рук под проточной водой с мылом с последующим нанесением антисептика

2) [-]мытье рук до достижения стерильности кистей рук на определенное время

3) [-]мытье рук под проточной водой с мылом с последующим надеванием перчаток

4) [-]нанесение антисептика на руки без предварительного мытья рук

1724. уничтожение в окружающей человека среде возбудителей инфекционных заболеваний называется

1) [+]дезинфекцией

2) [-]дезинсекцией

3) [-]дератизацией

4) [-]стерилизацией

1725. облучение ультрафиолетовыми излучателями для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях относится к_______________методу дезинфекции

1) [+]физическому

2) [-]механическому

3) [-]химическому

4) [-]комбинированному

1726. пузырь для льда, грелка дезинфицируются методом

1) [+]двукратного протирания

2) [-]полного погружения

3) [-]однократного протирания

4) [-]орошения

1727. предстерилизационная очистка проводится с целью

1) [+]удаления с использованных инструментов белковых, жировых и иных загрязнений, остатков лекарственных препаратов

2) [-]дезинфекции использованных инструментов

3) [-]удаления белковых загрязнений с инструментов

4) [-]нейтрализации лекарственных средств

1728. контрольной пробой на наличие крови на инструментах является

1) [+]азопирамовая

2) [-]амидопириновая

3) [-]с суданом-3

4) [-]с суданом-4

1729. при положительной азопирамовой пробе появляется

1) [+]розово-фиолетовое окрашивание

2) [-]сине-зеленое окрашивание

3) [-]желто-оранжевое окрашивание

4) [-]черное окрашивание

1730. клизменные наконечники после использования подлежат

1) [+]дезинфекции

2) [-]протиранию салфеткой

3) [-]обработке спиртом

4) [-]мытью под проточной водой

1731. обработка кожи при попадании на нее биологической жидкости проводится

1) [+]70о спиртом

2) [-]3% раствором перекиси водорода

3) [-]6% раствором перекиси водорода

4) [-]96о спиртом

1732. наиболее надежным методом контроля стерилизации является

1) [+]биологический

2) [-]механический

3) [-]химический

4) [-]физический

1733. к субъективному методу сестринского обследования относится

1) [+]расспрос пациента

2) [-]измерение артериального давления

3) [-]определение скрытых отеков

4) [-]знакомство с данными медицинской карты стационарного больного

1734. появление у лихорадящего пациента резкой слабости, обильного холодного пота, бледности кожных покровов, нитевидного пульса и снижения артериального давления наиболее вероятно при

1) [+]критическом снижении температуры

2) [-]быстром и значительном повышении температуры

3) [-]литическом снижении высокой температуры

4) [-]субфебрилитете

1735. привлекая пациента и его семью к обучению приемам ухода, медицинская сестра должна

1) [+]определить, что пациент и его семья должны знать и уметь

2) [-]получить разрешение у врача

3) [-]предупредить старшую медицинскую сестру

4) [-]получить разрешение у старшей медсестры

1736. к рентгенологическим методам исследования органов дыхания относятся

1) [+]бронхография, томография, флюорография

2) [-]холецистография, ирригоскопия, гастроскопия

3) [-]спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия

4) [-]узи, бронхоскопия

1737. для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулёза используется

1) [+]лосьон «ниттифор»

2) [-]раствор глюкозы

3) [-]порошок гидрокарбоната натрия

4) [-]раствор фурацилина

1738. к частичной санобработке относится

1) [+]мытье головы

2) [-]гигиенический душ

3) [-]гигиеническая ванна

4) [-]обтирание

1739. генеральная уборка перевязочного кабинета проводится

1) [+]1 раз в неделю

2) [-]1 раз в день

3) [-]2 раза в месяц

4) [-]1 раз в месяц

1740. целью дезинфекции рук персонала после инфекционного контакта является

1) [+]профилактика профессионального заражения

2) [-]обеспечение кратковременной стерильности

3) [-]создание продолжительной стерильности

4) [-]удаление бытового загрязнения

1741. к методу стерилизации эндоскопической аппаратуры относится

1) [+]химический

2) [-]физический

3) [-]паровой

4) [-]воздушный

1742. ведущим методом стерилизации металлических хирургических инструментов по осту является

1) [+]сухой жар

2) [-]текучий пар

3) [-]пар под давлением

4) [-]гипербария

1743. спецодежду медперсонала в хирургических отделениях следует менять

1) [+]ежедневно и при загрязнении

2) [-]1 раз в 2 дня и при загрязнении

3) [-]1 раз в неделю и при загрязнении

4) [-]2 раза в неделю и при загрязнении

1744. спецодежду медперсонала в акушерских отделениях следует менять

1) [+]ежедневно и при загрязнении

2) [-]1 раз в 2 дня и при загрязнении

3) [-]1 раз в неделю и при загрязнении

4) [-]2 раза в неделю и при загрязнении

1745. спецодежду медперсонала в реанимационных отделениях следует менять

1) [+]ежедневно и при загрязнении

2) [-]1 раз в 2 дня и при загрязнении

3) [-]1 раз в неделю и при загрязнении

4) [-]2 раза в неделю и при загрязнении

1746. генеральная уборка операционного блока проводится

1) [+]1 раз в неделю

2) [-]2 раза в месяц

3) [-]2 раза в неделю

4) [-]1 раз в месяц

1747. генеральная уборка палат в терапевтическом отделении проводится

1) [+]1 раз в месяц

2) [-]1 раз в день

3) [-]1 раз в неделю

4) [-]2 раза в месяц

1748. действующим нормативным документом для выполнения санитарно-противоэпидемического режима медицинской организации является

1) [+]санпин 2.1.3 2630-2010

2) [-]трудовой кодекс рф

3) [-]конституция рф

4) [-]этический кодекс медицинской сестры россии

1749. к самостоятельной эксплуатации медицинского оборудования допускается персонал

1) [+]специально обученный, имеющий удостоверение о прохождении специализации, знающий устройство и назначение медицинской аппаратуры, после вводного инструктажа по эксплуатации медицинского оборудования на рабочем месте

2) [-]после самостоятельного изучения инструкции по эксплуатации медицинского оборудования с разрешения старшей медицинской сестры

3) [-]самостоятельно изучивший инструкции по эксплуатации

4) [-]только имеющий специальное техническое образование

1750. наличие на рабочем месте инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции по эксплуатации медицинского оборудования

1) [+]обязательно

2) [-]не обязательно

3) [-]желательно

4) [-]возможно

1751. инвентаризация имущества производится

1) [+]по его местонахождению в присутствии материально-ответственного лица

2) [-]по его местонахождению, допускается без присутствия материальноответственного лица

3) [-]по документации, представленной материально-ответственным лицом

4) [-]по документации в присутствии руководителя медицинской организации

1752. до начала инвентаризации основных средств рекомендуется проверить

1) [+]наличие описей, наличие и состояние технических паспортов и другой технической документации

2) [-]стоимость аппаратуры

3) [-]стоимость аппаратуры, наличие и состояние технических паспортов и другой технической документации

4) [-]наличие описей и стоимость аппаратуры

1753. правовое регулирование проявляется в государственном воздействии на тот или иной процесс с использованием

1) [+]норм права

2) [-]норм морали

3) [-]религиозных норм

4) [-]социальных норм

1754. не является дисциплинарным взысканием

1) [+]предупреждение

2) [-]замечание

3) [-]выговор

4) [-]увольнение

1755. ответственность за вред, причиненный здоровью пациента при оказании медицинской помощи несет

1) [+]медицинская организация

2) [-]лечащий врач

3) [-]заведующий отделением

4) [-]министерство здравоохранения субъекта рф

1756. внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальный документ образует

1) [+]служебный подлог

2) [-]халатность

3) [-]превышение должностных полномочий

4) [-]соучастие

1757. оставление в опасности предполагает

1) [+]оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению

2) [-]оказание доврачебной помощи без специальной подготовки

3) [-]неоказание помощи находившимися вблизи медицинскими работниками в условиях, исключающих возможность обращения в медицинскую организацию

4) [-]неоказание медицинской помощи лицом, обязанным ее оказывать

1758. основным отличительным признаком профессиональной этики медицинской сестры является

1) [+]осознанный выбор моральных принципов и правил поведения

2) [-]право на отклоняющееся поведение

3) [-]уголовная ответственность за несоблюдение профессиональных этических норм

4) [-]безусловная необходимость подчинять личные интересы корпоративным

1759. медицинские сестры и младший медицинский персонал по отношению друг к другу должны соблюдать принцип

1) [+]взаимоуважения

2) [-]высокомерия

3) [-]грубости

4) [-]снисхождения

1760. медицинская сестра контролирует деятельность младшего медицинского персонала

1) [+]тактично

2) [-]безразлично

3) [-]унизительно

4) [-]высокомерно

1761. в отношениях медицинской сестры и младшего медицинского персонала недопустима

1) [+]фамильярность

2) [-]уважение

3) [-]спокойствие

4) [-]тактичность

1762. медицинской сестре недопустимо делать замечание младшему медицинскому персоналу в присутствии

1) [+]третьих лиц

2) [-]старшей медицинской сестры

3) [-]пациентов и посетителей

4) [-]сестры-хозяйки

1763. термин «деловая субординация» означает

1) [+]распоряжения старшего по должности являются обязательными для подчиненных

2) [-]демократизм в отношении коллег

3) [-]подчинение коллегам

4) [-]неподчинение старшему по должности

1764. этической основой профессиональной деятельности медицинской сестры является

1) [+]гуманность и милосердие

2) [-]всесторонний уход за пациентом

3) [-]восстановление здоровья пациента

4) [-]предупреждение заболеваний

1765. основным условием сестринской деятельности является

1) [+]профессиональная компетентность

2) [-]гуманное отношение к пациенту

3) [-]уважение человеческого достоинства

4) [-]восстановление здоровья пациента

1766. требования этического кодекса медицинских сестер российской федерации обязательны для

1) [+]всех медицинских сестер

2) [-]врачей и медицинских сестер

3) [-]всех медицинских работников

4) [-]студентов медицинских колледжей и вузов

1767. разглашение врачебной тайны возможно в случае

1) [+]опасности распространения некоторых инфекционных заболеваний

2) [-]некоторых генетических дефектов у одного из супругов

3) [-]по просьбе руководителя

4) [-]по просьбе ближних родственников

1768. в обязанности медицинского работника входит

1) [+]уважение прав пациента

2) [-]здоровая окружающая среда

3) [-]милосердие и терпение

4) [-]независимость и достоинство

1769. под неразглашением сведений о пациенте понимают

1) [+]врачебную тайну

2) [-]эмпатию

3) [-]соррогению

4) [-]эгрогогению

1770. врачебную тайну составляет информация

1) [+]вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина

2) [-]о диагнозе и лечении

3) [-]об обращении и заболевании

4) [-]о прогнозе и исходе болезни

1771. к ятрогенным относятся заболевания, обусловленные

1) [+]неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников

2) [-]вредными факторами производства

3) [-]вредными факторами внешней среды

4) [-]наследственными факторами

1772. одним из основных принципов охраны здоровья, согласно фз рф от 2 1.1 1.2011 n 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации», является

1) [+]приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи

2) [-]медицинское страхование граждан

3) [-]государственное управление здравоохранением

4) [-]муниципальное управление здравоохранением

1773. одним из основных принципов охраны здоровья, согласно фз рф от 2 1.1 1.2011 n 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации», является

1) [+]социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья

2) [-]медицинское страхование граждан

3) [-]государственное управление здравоохранением

4) [-]муниципальное управление здравоохранением

1774. согласно фз рф от 2 1.1 1.2011 n 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации» одним из основных принципов охраны здоровья является

1) [+]доступность и качество медицинской помощи

2) [-]медицинское страхование граждан

3) [-]государственное управление здравоохранением

4) [-]муниципальное управление здравоохранением

1775. к основным принципам охраны здоровья, согласно фз рф от 2 1.1 1.2011 n 323-фз «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации», относится

1) [+]недопустимость отказа в оказании медицинской помощи

2) [-]медицинское страхование граждан

3) [-]государственное управление здравоохранением

4) [-]муниципальное управление здравоохранением

1776. обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи в российской федерации предусматривает

1) [+]возможность выбора врача

2) [-]функционирование частной системы здравоохранения

3) [-]государственное управление здравоохранением

4) [-]возможность выбора медицинской сестры

1777. медицинская помощь в экстренной форме должна оказываться медицинской организацией

1) [+]безотлагательно и бесплатно

2) [-]только при наличии медицинского полиса

3) [-]по решению главного врача

4) [-]по решению дежурного врача

1778. предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия пациента не допускается

1) [+]по запросу работодателя пациента

2) [-]при угрозе распространения инфекционных заболеваний

3) [-]при угрозе распространения массовых отравлений

4) [-]по запросу органов дознания и следствия

1779. искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится

1) [+]на сроке до 12 недель

2) [-]на сроке до 6 недель

3) [-]до 22 недель

4) [-]независимо от срока беременности

1780. в российской федерации применение суррогатного материнства

1) [+]разрешено при соблюдении определенных условий

2) [-]разрешено без ограничений

3) [-]запрещено

4) [-]разрешено только при диагностике бесплодия

1781. в соответствии с законодательством российской федерации эвтаназия

1) [+]запрещена во всех медицинских организациях

2) [-]разрешена в медицинских организациях государственной системы здравоохранения

3) [-]разрешена в медицинских организациях частной системы здравоохранения

4) [-]разрешена только при наличии специальной лицензии

1782. в российской федерации трансплантация может проводиться без согласия донора, если донор

1) [+]умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов

2) [-]особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение

3) [-]гражданин иностранного государства

4) [-]психически неполноценный человек

1783. трансплантация органов и тканей человека от живого донора или трупа применяется

1) [+]в случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни

2) [-]по решению главного врача

3) [-]по решению лечащего врача

4) [-]по желанию пациента

1784. при выявлении вич у пациента необходимо

1) [+]сохранить врачебную тайну

2) [-]предупредить всех людей, имевших с ним контакт

3) [-]назначить принудительное лечение

4) [-]сообщить в правоохранительные органы

1785. медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие вич-инфекции в обязательном порядке должны проходить

1) [+]доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей

2) [-]все сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность

3) [-]весь медицинский персонал

4) [-]лица любой профессии перед трудоустройством

1786. основоположницей системы ухода за пациентами является

1) [+]флоренс найтингейл

2) [-]доротея орем

3) [-]екатерина бакунина

4) [-]дарья севастопольская

1787. иерархия основных человеческих потребностей предложена американским психологом

1) [+]а. маслоу

2) [-]д. орэм

3) [-]к. рой

4) [-]в. хендерсен

1788. при транспортировке пациента в кресле-каталке представляет опасность нахождения рук

1) [+]за пределами подлокотников

2) [-]на животе

3) [-]в скрещенном состоянии на груди

4) [-]на подлокотниках

1789. наиболее часто гепарин вводят в подкожную клетчатку

1) [+]живота

2) [-]плеча

3) [-]предплечья

4) [-]ягодицы

1790. при применении сердечных гликозидов следует следить за

1) [+]частотой пульса

2) [-]температурой тела

3) [-]цветом мочи

4) [-]качеством сна

1791. для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента каждые (в часах)

1) [+]2

2) [-]6

3) [-]12

4) [-]24

1792. основным признаком i периода лихорадки является

1) [+]озноб

2) [-]жажда

3) [-]чувство жара

4) [-]рвота

1793. вид транспортировки пациента определяет

1) [+]врач в соответствии с состоянием пациента

2) [-]медицинская сестра в соответствии с состоянием пациента

3) [-]медицинская сестра в соответствии с самочувствием пациента

4) [-]врач с учетом мнения пациента

1794. при поступлении тяжелобольного в приемное отделение стационара медицинская сестра должна

1) [+]срочно вызвать дежурного врача

2) [-]транспортировать пациента в реанимационное отделение

3) [-]оформить необходимую медицинскую документацию

4) [-]начать оказание медицинской помощи

1795. санпропускник служит для

1) [+]санитарной обработки пациента

2) [-]оказания экстренной помощи

3) [-]регистрации пациентов

4) [-]приготовления дезинфицирующих растворов

1796. с целью удаления корочек из носовых ходов используется

1) [+]вазелиновое масло

2) [-]3% раствор перекиси водорода

3) [-]10% раствор камфорного спирта

4) [-]70о этиловый спирт

1797. стерилизацией называется

1) [+]комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов на изделиях медицинского назначения

2) [-]система мероприятий, направленных на уничтожение патогенной микрофлоры в окружающей среде

3) [-]свод мероприятий, направленный на удаление белковых загрязнений

4) [-]блок мероприятий, направленный на удаление всех лекарственных загрязнений

1798. стерилизация с применением автоклавов относится к____методу

1) [+]паровому

2) [-]воздушному

3) [-]химическому

4) [-]газовому

1799. положением «симса» называется

1) [+]промежуточное положение между «лѐжа на спине» и «лѐжа на боку»

2) [-]положение «лѐжа на спине»

3) [-]положение «лѐжа на боку»

4) [-]положение полусидя

1800. вынужденное положение в постели пациент принимает с целью

1) [+]облегчения своего состояния

2) [-]облегчения медперсоналу выполнения функций по уходу

3) [-]более удобного приѐма пищи

4) [-]уменьшения опасности возникновения пролежней

1801. в зависимости от состояния пациента санитарная обработка может быть

1) [+]полной или частичной

2) [-]только полной

3) [-]только частичной

4) [-]местной и общей

1802. противопоказанием к постановке очистительной клизмы является

1) [+]кишечное кровотечение

2) [-]метеоризм

3) [-]подготовка к родам

4) [-]отсутствие стула более двух суток (запор)

1803. кровь на биохимические анализы берется

1) [+]утром натощак

2) [-]после завтрака

3) [-]в любое время суток

4) [-]перед обедом

1804. для промывания желудка при пищевом отравлении применяется зонд

1) [+]толстый

2) [-]тонкий

3) [-]дуоденальный

4) [-]эндоскопический

1805. на гигиеническом уровне обработку рук проводят

1) [+]перед проведением инъекций

2) [-]перед и после приема пищи

3) [-]при бытовом загрязнении рук

4) [-]после посещения туалета

1806. к правилам хранения термометров относится размещение

1) [+]после дезинфекции в сухом виде

2) [-]в 3% растворе перекиси водорода

3) [-]в 0,5% растворе сайдекса

4) [-]в дистиллированной воде

1807. антибиотики чаще всего вводятся

1) [+]внутримышечно

2) [-]подкожно

3) [-]внутривенно

4) [-]внутрикожно

1808. тяжелой формой аллергической реакции пациента на введение лекарственного препарата является

1) [+]анафилактический шок

2) [-]повышение температуры тела

3) [-]крапивница

4) [-]покраснение

1809. при постановке очистительной клизмы наконечник вводят в прямую кишку на глубину ____ см

1) [+]10-12

2) [-]2-4

3) [-]20

4) [-]40

1810. соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется

1) [+]водный баланс

2) [-]суточный диурез

3) [-]анурез

4) [-]дневной диурез

1811. для промывания желудка взрослому следует приготовить чистую воду (в л)

1) [+]10

2) [-]0,5

3) [-]1

4) [-]3

1812. шприц жане применяется для

1) [+]промывания полостей

2) [-]подкожных инъекций

3) [-]внутримышечных инъекций

4) [-]внутривенных инъекций

1813. к профилактике развития пролежней относится

1) [+]смена положения тела каждые два часа

2) [-]умывание

3) [-]лечебная физкультура

4) [-]смена положения тела 3 раза в день

1814. к термическому методу дезинфекции относится

1) [+]кипячение

2) [-]ультрафиолетовое облучение

3) [-]двукратное протирание дезинфицирующим раствором

4) [-]погружение в моющий раствор

1815. уборка процедурного кабинета, которая проводится в конце рабочего дня называется

1) [+]заключительная

2) [-]текущая

3) [-]генеральная

4) [-]предварительная

1816. в первом периоде лихорадки возможно применение

1) [+]грелки

2) [-]влажного обертывания

3) [-]холодного компресса

4) [-]пузыря со льдом

1817. внутримышечные инъекции выполняют в

1) [+]верхненаружный квадрант ягодицы

2) [-]верхневнутренний квадрант ягодицы

3) [-]нижненаружный квадрант ягодицы

4) [-]нижневнутренний квадрант ягодицы

1818. угол наклона иглы при внутрикожной инъекции (в градусах)

1) [+]5

2) [-]45

3) [-]90

4) [-]не имеет значения

1819. при внутрикожной инъекции игла вводится на глубину

1) [+]среза иглы

2) [-]двух третей иглы

3) [-]в зависимости от расположения сосуда

4) [-]всей длины иглы

1820. местом введения внутрикожной инъекции является

1) [+]внутренняя поверхность предплечья

2) [-]бедро

3) [-]передняя брюшная стенка

4) [-]наружная поверхность плеча

1821. внутрикожно вводится

1) [+]туберкулин

2) [-]клофеллин

3) [-]ампициллин

4) [-]кордиамин

1822. объем раствора, одномоментно вводимого подкожно, не должен превышать

1) [+]2 мл

2) [-]1 мл

3) [-]3 мл

4) [-]5 мл

1823. к осложнениям, связанным с нарушением правил асептики и антисептики при проведении инъекций относятся

1) [+]постинъекционные инфильтраты и абсцессы

2) [-]воздушные эмболии

3) [-]аллергические реакции

4) [-]жировые эмболии

1824. о задержке стула можно говорить, если он отсутствует в течение

1) [+]24 часов

2) [-]36 часов

3) [-]48 часов

4) [-]72 часов

1825. эластичность и тургор кожи определяют

1) [+]собрав кожу в складку

2) [-]прикоснувшись к коже пациента тыльной поверхностью пальцев

3) [-]слегка надавив на кожу

4) [-]по специальным лабораторным показателям

1826. гиперемией называется

1) [+]покраснение

2) [-]желтушность

3) [-]синюшность

4) [-]бледность

1827. цианозом называется

1) [+]синюшность

2) [-]желтушность

3) [-]покраснение

4) [-]бледность

1828. иктеричностью называется

1) [+]желтушность

2) [-]покраснение

3) [-]синюшность

4) [-]бледность

1829. систолическим давлением называется

1) [+]артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца

2) [-]давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тонусу во время расслабления желудочков сердца

3) [-]разница между систолическим и диастолическим давлением

4) [-]сумма систолического и диастолического давления

1830. диастолическим давлением называется

1) [+]давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тонусу во время расслабления желудочков сердца

2) [-]артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца

3) [-]разница между систолическим и диастолическим давлением

4) [-]сумма систолического и диастолического давления

1831. пульсовым давлением называется

1) [+]разница между систолическим и диастолическим давлением

2) [-]артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца

3) [-]давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тонусу во время расслабления желудочков сердца

4) [-]сумма систолического и диастолического давления

1832. систолическое давление в норме у взрослого человека составляет _______мм рт. ст.

1) [+]100 –120

2) [-]60 – 80

3) [-]100 – 120

4) [-]20 – 40

1833. диастолическое давление в норме у взрослого человека составляет _______мм рт. ст.

1) [+]60 – 80

2) [-]20 – 40

3) [-]100 – 120

4) [-]140 – 160

1834. диастолическим давлением называется

1) [+]величина, соответствующая полному исчезновению звуков (тонов коротков

2) [+]

3) [-]показатель шкалы манометра при появлении первых звуков (тонов коротков

4) [+]

5) [-]вычисляется как сумма пульсового и систолического давления

6) [-]вычисляется как разница систолического и пульсового давления

1835. систолическим давлением называется

1) [+]показатель шкалы манометра при появлении первых звуков (тонов коротков

2) [+]

3) [-]величина, соответствующая полному исчезновению звуков (тонов коротков

4) [+]

5) [-]рассчитывается как сумма пульсового и систолического давления

6) [-]рассчитывается как разница систолического и пульсового давления

1836. температура воды для очистительной клизмы при атоническом запоре составляет (в °с)

1) [+]15-20

2) [-]5-10

3) [-]25-30

4) [-]38-42

1837. температура воды для очистительной клизмы при спастическом запоре составляет (в °с)

1) [+]38-42

2) [-]5-10

3) [-]15-20

4) [-]25-30

1838. кружку эсмарха применяют для постановки

1) [+]очистительной клизмы

2) [-]сифонной клизмы

3) [-]лекарственной клизмы

4) [-]масляной клизмы

1839. для постановки клизмы пациента укладывают на

1) [+]левый бок

2) [-]правый бок

3) [-]спину

4) [-]живот

1840. для очистительной клизмы необходимо приготовить

1) [+]1-1,5 л воды комнатной температуры

2) [-]100 мл 10% раствора хлорида натрия

3) [-]10-12 л воды комнатной температуры

4) [-]100-200 мл масляного раствора

1841. оснащение для очистительной клизмы включает

1) [+]кружка эсмарха, вазелин, судно, вода 1-1,5 л

2) [-]кружка эсмарха, вазелин, судно, вода 5-6 л

3) [-]2 толстых зонда, воронка, вазелин, вода 10-15 л

4) [-]газоотводная трубка, грушевидный баллон с наконечником, вода 500 мл

1842. при постановке сифонной клизмы зонд вводят в кишечник на глубину ___см

1) [+]30-40

2) [-]5-10

3) [-]10-15

4) [-]40-60

1843. после масляной клизмы опорожнение кишечника наступает через

1) [+]10-12 часов

2) [-]10-15 минут

3) [-]1 час

4) [-]6 часов

1844. при постановке гипертонической клизмы необходимо приготовить 50-100 мл раствора хлорида натрия

1) [+]10%

2) [-]0,9%

3) [-]2%

4) [-]20%

1845. за 20-30 минут до постановки лекарственной клизмы пациенту ставится

1) [+]очистительная клизма

2) [-]газоотводная трубка

3) [-]сифонная клизма

4) [-]гипертоническая клизма

1846. для постановки сифонной клизмы используется

1) [+]система из 2-х желудочных толстых зондов

2) [-]шприц жане

3) [-]грушевидный баллон с наконечником

4) [-]кружка эсмарха

1847. для гипертонической клизмы применяют 10% раствор хлорида натрия в объеме

1) [+]100-200 мл

2) [-]10-50 мл

3) [-]200-400 мл

4) [-]800-1000 мл

1848. к послабляющим клизмам относятся

1) [+]масляная

2) [-]сифонная

3) [-]очистительная

4) [-]лекарственная

1849. показанием для сифонной клизмы является

1) [+]выведение из кишечника токсических веществ

2) [-]появление отеков

3) [-]подготовка к родам

4) [-]проведение рентгенологического исследования брюшной полости

1850. объем воды для сифонной клизмы составляет

1) [+]10-12 л

2) [-]1-1,5 л

3) [-]5-6 л

4) [-]18-20 л

1851. кратность промывания кишечника при сифонной клизме предполагается

1) [+]до чистых промывных вод

2) [-]1 раз

3) [-]3 раза

4) [-]5 раз

1852. противопоказанием для постановки очистительной клизмы является

1) [+]кишечное кровотечение

2) [-]атонические запоры

3) [-]спастические запоры

4) [-]подготовка к операции

1853. гипертоническая клизма

1) [+]вызывает транссудацию жидкости

2) [-]усиливает желудочную секрецию

3) [-]обволакивает и размягчает каловые массы

4) [-]расслабляет кишечную мускулатуру

1854. для снятия массивных отеков применяют

1) [+]гипертоническую клизму

2) [-]микроклизму

3) [-]масляную клизму

4) [-]очистительную клизму

1855. при постановке масляной клизмы газоотводную трубку вводят на

1) [+]15-20 см

2) [-]5-10 см

3) [-]20-30 см

4) [-]30-40 см

1856. субфебрильной температурой тела называется (в ° с)

1) [+]37,1-38

2) [-]39-39,5

3) [-]38-38,5

4) [-]38,1-38,2

1857. для лихорадки второго периода характерно появление

1) [+]чувства жара

2) [-]слабости

3) [-]обильного потоотделения

4) [-]сонливости

1858. пробой зимницкого, в моче определяется

1) [+]плотность и диурез

2) [-]количество сахара, ацетона

3) [-]количество форменных элементов, бактерий

4) [-]наличие уробилина, желчных пигментов

1859. в подготовку пациента к ректороманоскопии входит

1) [+]очистительная клизма утром и вечером

2) [-]премедикация

3) [-]измерение температуры в прямой кишке

4) [-]введение контрастного вещества

1860. за три дня до проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости из рациона питания пациента необходимо исключить

1) [+]молоко, овощи, фрукты, черный хлеб

2) [-]гречневую кашу, помидоры, гранаты

3) [-]яйца, белый хлеб, сладости

4) [-]мясо, рыбу, консервы

1861. для промывания желудка взрослому следует приготовить чистую воду в количестве (в литрах)

1) [+]10

2) [-]3

3) [-]1

4) [-]0,5

1862. элементом сестринского ухода при рвоте является

1) [+]обработка полости рта

2) [-]промывание желудка

3) [-]обильное щелочное питье

4) [-]применение пузыря со льдом на эпигастральную область

1863. гастростомой называется искусственный наружный свищ

1) [+]желудка

2) [-]кишечника

3) [-]трахеи

4) [-]мочевого пузыря

1864. илеостомой называется искусственный наружный свищ

1) [+]тонкого кишечника

2) [-]толстого кишечника

3) [-]желудка

4) [-]почки

1865. колостомой называется искусственный наружный свищ

1) [+]толстого кишечника

2) [-]тонкого кишечника

3) [-]желудка

4) [-]мочевого пузыря

1866. цистостомой называется искусственный наружный свищ

1) [+]мочевого пузыря

2) [-]толстого кишечника

3) [-]тонкого кишечника

4) [-]желудка

1867. калоприемник следует опорожнять

1) [+]по заполнении каловыми массами и газами на ½ или 1/3 объема

2) [-]по заполнении каловыми массами и газами на ¾ объема

3) [-]1 раз в сутки

4) [-]на ночь, перед сном

1868. защитным препаратом для обработки кожи вокруг стомы является

1) [+]паста лассара

2) [-]линимент вишневского

3) [-]мазь флеминга

4) [-]мазь левомеколь

1869. для проведения катетеризации используются перчатки

1) [+]стерильные

2) [-]нестерильные

3) [-]нестерильные, обработанные спиртом

4) [-]кольчужные

1870. уретральный катетер перед введением обрабатывают

1) [+]стерильным глицерином

2) [-]антисептическим раствором

3) [-]3% раствором перекиси водорода

4) [-]700 этиловым спиртом

1871. наиболее частым осложнением катетеризации является

1) [+]повреждение слизистой оболочки мочеиспускательного канала

2) [-]недержание мочи

3) [-]инфицирование мочевыводящих путей

4) [-]задержка мочи

1872. положение фаулера пациент занимает

1) [+]лежа на спине с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-600с

2) [-]промежуточное между положением лежа на животе и на боку

3) [-]лежа горизонтально на спине, без подушки, с приподнятыми ногами

4) [-]лежа на боку с приведенными к груди ногами

1873. пациенту при строгом постельном режиме разрешается

1) [+]только поворачиваться в постели

2) [-]сидеть на кровати, свесив ноги

3) [-]ходить в столовую

4) [-]свободно ходить по коридору, посещать туалет

1874. подписывать согласие на медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетнего, имеют право

1) [+]один из родителей ребенка

2) [-]любой близкий родственник

3) [-]только мама ребенка

4) [-]любое лицо, на основании нотариальной доверенности

1875. информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство оформляется

1) [+]перед медицинским вмешательством

2) [-]после первичного осмотра врачом

3) [-]после медицинского вмешательства

4) [-]перед постановкой диагноза

1876. дезинфекция, проводимая в очаге в присутствии источника инфекции, называется

1) [+]текущей

2) [-]заключительной

3) [-]физической

4) [-]профилактической

1877. к инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи, относят

1) [+]любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое поражает пациента в результате его поступления в больницу или медработников, вследствие их работы в медицинских учреждениях

2) [-]любое инфекционное заболевание

3) [-]любое клинически распознаваемое заболевание, с которым пациент поступил в стационар

4) [-]инфекции, передающиеся половым путем

1878. медицинский персонал меняет одноразовые медицинские маски

1) [+]каждые 2 часа

2) [-]после каждой манипуляции

3) [-]раз в 6 часов

4) [-]1 раз в смену

1879. медицинский персонал меняет одноразовые медицинские перчатки

1) [+]после каждой манипуляции

2) [-]при нарушении их целостности

3) [-]не меняются, двукратно протираются спиртом

4) [-]не меняются, однократно протираются спиртом

1880. к признакам клинической смерти не относится

1) [+]появление трупных пятен

2) [-]отсутствие сознания

3) [-]отсутствие дыхания

4) [-]отсутствие сердцебиение

1881. к достоверным признакам биологической смерти не относится

1) [+]расширение зрачков и утрата их реакции на свет

2) [-]появление трупных пятен

3) [-]появление трупного окоченения

4) [-]симптом «кошачьего глаза»

1882. санитарная обработка пациента, поступающего в стационар проводится

1) [+]после врачебного осмотра

2) [-]до врачебного осмотра

3) [-]до регистрации пациента

4) [-]после регистрации пациента

1883. препарат «медифокс» применяют в случае возникновения

1) [+]педикулеза

2) [-]чесотки

3) [-]аллергии на йод

4) [-]наружного кровотечения

1884. температура воздуха в помещения при принятии ванны составляет (0с)

1) [+]25

2) [-]20

3) [-]30

4) [-]35

1885. температура воды для проведения гигиенической ванны составляет (0с)

1) [+]36 – 37

2) [-]23 – 25

3) [-]34 – 36

4) [-]39 – 41

1886. все пациенты, находящиеся на лечении, осматриваются на педикулез каждые_____дней

1) [+]7

2) [-]10

3) [-]14

4) [-]3

1887. в случае обнаружения педикулеза отметка «р» ставится

1) [+]на титульном листе медицинской карты стационарного больного

2) [-]в температурном листе

3) [-]на экстренном извещении

4) [-]в листе назначения

1888. одноразовые медицинские изделия перед утилизацией подвергаются

1) [+]дезинфекции

2) [-]ополаскиванию проточной водой

3) [-]предстерилизационной очистке

4) [-]стерилизации

1889. наибольшее значение для профилактики обострений хронического гастрита имеет

1) [+]адекватное питание

2) [-]нормализация массы тела

3) [-]устранение гиподинамии

4) [-]закаливание

1890. наиболее серьезной нежелательной реакцией на введение опиоидных анальгетиков является

1) [+]угнетение дыхания

2) [-]судороги конечностей

3) [-]эндогенная депрессия

4) [-]понижение температуры

1891. критическое снижение температуры тела может привести к развитию

1) [+]коллапса

2) [-]кишечной непроходимости

3) [-]острого коронарного синдрома

4) [-]острой дыхательной недостаточности

1892. биологическая жидкость, содержащая вич в наибольшей концентрации

1) [+]кровь

2) [-]спинномозговая жидкость

3) [-]слюна

4) [-]слезная жидкость

1893. при подготовке пациента к анализу кала на скрытую кровь необходимо

1) [+]исключить из пищи железосодержащие продукты, не чистить зубы при кровоточивости десен в течение 3-х дней до исследования

2) [-]исключить специальную подготовку

3) [-]накануне исследования съесть легкий ужин

4) [-]накануне исследования съесть легкий ужин, утром сделать очистительную клизму

1894. к инструментальному методу исследования, позволяющему диагностировать варикозно расширенные геморроидальные вены, относится

1) [+]ректороманоскопия

2) [-]фиброгастродуоденоскопия

3) [-]ирригоскопия

4) [-]ангиография

1895. обучение правилам инфекционной безопасности пациентов и их родственников в отделении – это задача

1) [+]постовой медсестры

2) [-]главной медсестры

3) [-]диетсестры

4) [-]главного врача

1896. использование медицинских масок во всех отделениях стационара обязательно

1) [+]в период эпидемиологического неблагополучия

2) [-]на усмотрение администрации

3) [-]на усмотрение эпидемиолога

4) [-]постоянно

1897. при обработке глаз, ресницы и веки протирают по направлению

1) [+]от наружного края к внутреннему

2) [-]круговыми движениями

3) [-]произвольно

4) [-]от внутреннего угла к наружному

1898. в норме оценка по шкале апгар доношенного здорового новорожденного составляет

1) [+]8-10 баллов

2) [-]4-6 баллов

3) [-]6-7 баллов

4) [-]10-12 баллов