Тест по теме "Колебания и волны"

система подготовки к тестам Gee Test

oldkyx.com

Список вопросов по теме "Колебания и волны"

1. Математические маятники, отношение длин которых равно l_1/l_2 = 4, отклонили на одинаковый угол и отпустили. Каково соотношение их максимальных скоростей υ_1 и υ_2?

1) [+]υ_1 = 2υ_2

2) [-]υ_2 = 4υ_1

3) [-]υ_2 = 2υ_1

4) [-]υ_1 = 4υ_2

2. Пружину с грузом растянули на 10 см и отпустили. На каком расстоянии (см) от положения равновесия груза потенциальная и кинетическая энергии системы будут равны?

1) [+]7

2) [-]5

3) [-]2,5

4) [-]1,25

3. От чего зависит частота колебаний пружинного маятника:

1) от его массы;

2) от ускорения свободного падения;

3) от жесткости пружины;

4) от амплитуды колебаний?

1) [-]1, 2 и 4

2) [-]2 и 4

3) [+]1 и 3

4) [-]2, 3 и 4

4. Уравнение гармонических колебаний имеет вид х = 5cos2πt (м). Определите скорость колеблющейся точки (м/с) в момент времени, равный 0,5с от начала колебаний.

1) [-]5

2) [-]10π

3) [-]10

4) [+]0

5. Амплитуду гармонических колебаний некоторого тела уменьшили в 2 раза. Как изменился период его колебаний?

1) [-]уменьшился в 4 раза

2) [-]уменьшился в 2 раза

3) [-]уменьшился в √2 раз

4) [+]не изменился

6. Снайпер выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива, и услышал эхо через 1 с после выстрела. Определите скорость звука (м/с).

1) [-]510

2) [+]340

3) [-]170

4) [-]440

7. В течение какой части периода гармонических колебаний тело проходит вторую половину расстояния между положением равновесия и смещением, равным амплитуде?

1) [-]T/4

2) [-]T/3

3) [+]T/6

4) [-]T/12

8. К пружине жесткостью 100 Н/м подвешен груз массой 50 г. Определите период колебаний данного пружинного маятника (с).

1) [-]0,3

2) [-]0,7

3) [+]0,14

4) [-]0,96

9. Ускорение свободно падения на некоторой планете в 2 раза меньше, чем на Земле. Во сколько раз период колебаний маятника на этой планете отличается от периода его колебаний на Земле?

1) [-]в √2 раз меньше, чем на Земле

2) [+]в √2 раз больше, чем на Земле

3) [-]в 2 раза больше, чем на Земле

4) [-]в 2 раза меньше, чем на Земле

10. Пружинный маятник имеет период колебаний Т_0. Жесткость пружины увеличили в 5 раз. Чему стал равным период колебаний маятника?

1) [-]Т_0/5

2) [-]25Т_0

3) [-]5Т_0

4) [+]Т_0/√5

11. Маятник отвели в сторону и отпустили. При фазе π/3 его смещение оказалось равным 1 см. Найдите амплитуду его колебаний (см).

1) [+]2

2) [-]1

3) [-]√3

4) [-]√2

12. Материальная точка совершает колебания в соответствии с уравнением х=Asin?t. Каков сдвиг фаз между колебаниями ее скорости и ускорения?

1) [-]π/4

2) [-]0

3) [+]π/2

4) [-]π

13. Какие из следующих величин при колебательном движении меняются периодически:

1) координата;

2) циклическая частота;

3) ускорение;

4) амплитуда;

5) сила;

6) полная энергия?

1) [-]4, 5, 6

2) [-]2, 4, 6

3) [-]1, 2, 3

4) [+]1, 3, 5

14. Груз какой массы (г) надо повесить на пружине жесткостью 200 Н/м, чтобы частота вертикальных колебаний пружины была равной 5 Гц?

1) [+]200

2) [-]25

3) [-]400

4) [-]50

15. Циклическая частота численно равна…

1) [-]числу колебаний за π секунд

2) [-]времени одного колебания

3) [-]числу колебаний за 1 секунду

4) [+]числу колебаний за 2π секунд

16. Укажите все верные утверждения. Частота колебаний измеряется в:

1) секундах;

2) герцах;

3) радианах в секунду.

Циклическая частота измеряется в:

4) секундах;

5) герцах;

6) радианах в секунду.

1) [-]3 и 5

2) [-]3 и 4

3) [+]2 и 6

4) [-]1 и 5

17. Период колебаний маятника равен 6 с. За какое время маятник перемещается от положения равновесия на расстояние А/2? (А амплитуда колебаний).

1) [+]0,5

2) [-]0,4

3) [-]0,6

4) [-]0,3

18. Ультразвуковой сигнал, направленный с корабля ко дну моря, принят эхолокатором корабля через 1,4 с. Какова глубина моря (м)? Скорость звука в морской воде 1530 м/с.

1) [-]650

2) [-]3672

3) [-]655

4) [+]1071

19. Определите длину звуковой волны (м) с частотой 2000 Гц в воздухе, если скорость звука в воздухе равна 340 м/с.

1) [-]1,2

2) [-]0,06

3) [-]2,3

4) [+]0,17

20. Расстояние до преграды, отражающей звук, равно 68 м. Скорость звука в воздухе – 340 м/с. Через какое время (с) стрелок услышит эхо от выстрела?

1) [-]0,8

2) [+]0,4

3) [-]0,6

4) [-]0,2

21. Математический маятник колеблется с периодом 6,28 с. Какова его длина (м)? g=10 м/с^2

1) [-]3,14

2) [-]6,28

3) [+]10

4) [-]0,5

22. Как надо изменить длину математического маятника, чтобы период его колебаний на Луне был таким же, как и на Земле? На Луне ускорение свободного падения в 6 раз меньше, чем на Земле.

1) [-]увеличить в 6 раз

2) [+]уменьшить в 6 раз

3) [-]не надо изменять

4) [-]уменьшить в √6 раз

23. Как изменится период малых колебаний математического маятника при уменьшении амплитуды колебаний в 2 раза?

1) [-]увеличится в √2 раз

2) [+]не изменится

3) [-]увеличится в 2 раза

4) [-]уменьшится в √2 раз

24. Период колебаний пружинного маятника равен Т. Каким станет период его колебаний, если массу груза уменьшить в n раз?

1) [-]nТ

2) [-]√nТ

3) [-]n^2Т

4) [+]Т/√n

25. С каким ускорением проходит положение равновесия груз массой m, колеблющийся на пружине жесткостью k с амплитудой А?

1) [+]0

2) [-]

3) [-]

4) [-]

26. Наблюдатель, находящийся от станции на расстоянии 3000 м, услышал гудок поезда через 10 с после его испускания. Какова длина волны (см) звукового сигнала, если частота гудка 1 кГц?

1) [+]30

2) [-]120

3) [-]60

4) [-]15

27. Как изменится длина волны звука при переходе из стали в воздух? Скорость звука в воздухе равна 330 м/с, а в стали – 5100 м/с.

1) [+]уменьшится в 15,5 раз

2) [-]уменьшится в 2,25 раза

3) [-]увеличится в 15,5 раз

4) [-]увеличится в 2,25 раза

28. При отсутствии ветра звук распространяется в воздухе со скоростью 330 м/с. С какой скоростью (м/с) относительно Земли будет распространяться звук против ветра, если скорость ветра 15 м/с?

1) [-]330

2) [-]335

3) [+]315

4) [-]325

29. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]3,1

2) [-]3,9

3) [-]2,9

4) [-]2,3

30. Математический маятник длиной 2,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]2,7

2) [-]2,9

3) [-]2,56

4) [-]3,9

31. Математический маятник длиной 2,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]2,7

2) [-]2,9

3) [-]3,9

4) [-]2,56

32. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]2,8

2) [-]2,4

3) [-]3,9

4) [-]2,56

33. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,9

2) [+]2,56

3) [-]3,9

4) [-]2,7

34. Математический маятник длиной 3 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]3

2) [-]3,6

3) [-]2,6

4) [-]2

35. Математический маятник длиной 1 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]1,9

2) [-]1,47

3) [-]1,7

4) [-]1,2

36. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,56

2) [+]2,35

3) [-]2,3

4) [-]2,7

37. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,65

2) [+]2,43

3) [-]2,1

4) [-]2,3

38. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,65

2) [+]2,3

3) [-]2,1

4) [-]2,43

39. Математический маятник длиной 1,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,3

2) [+]2,1

3) [-]2,75

4) [-]2,43

40. Два поселка Р и Q расположены вдоль прямой дороги на расстоянии s=5000 м друг от друга. Из поселка Р по направлению к Q выезжает автомобиль, который движется с постоянной скоростью υ_1=8 м/с. С задержкой ? =25 с из Q по направлению к Р начинает движение с постоянной скоростью υ_2 =12 м/с второй автомобиль. На каком расстоянии l_1 (м) от пункта Р они встретятся?

1) [-]1720

2) [-]2880

3) [+]2120

4) [-]3480

41. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,98

2) [-]2,43

3) [+]2,8

4) [-]2,3

42. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]2,98

2) [-]2,3

3) [-]2,6

4) [-]2,43

43. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]3,5

2) [+]3,14

3) [-]3,83

4) [-]3,68

44. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]3,83

2) [-]4,1

3) [+]4,25

4) [-]3,97

45. Математический маятник длиной 0,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]1,2

2) [-]1,47

3) [-]1,7

4) [-]1,9

46. Математический маятник длиной 0,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]1,47

2) [-]1,2

3) [-]1,9

4) [-]1,7

47. Математический маятник длиной 0,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]1,47

2) [+]1,7

3) [-]1,2

4) [-]1,9

48. Математический маятник длиной 1,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,8

2) [+]2,15

3) [-]2,0

4) [-]2,43

49. В каком из указанных идеальных контуров могут возникнуть электромагнитные колебания?

1) [-]1

2) [-]2

3) [-]3

4) [+]4

50. Как изменится частота свободных колебаний колебательного контура, если расстояние между пластинами воздушного конденсатора контура увеличить в 9 раз?

1) [-]уменьшится в 3 раза

2) [+]увеличится в 3 раза

3) [-]уменьшится в 9 раз

4) [-]увеличится в 9 раз

51. При вращении проволочной рамки площадью 50 см^2 в однородном магнитном поле магнитный поток, пронизывающий рамку, изменяется по закону Ф = 2,5•10-4cos6t (Вб). Найдите индукцию магнитного поля (Тл).

1) [+]0,05

2) [-]2

3) [-]1

4) [-]0,5

52. Уравнение колебаний тока в колебательном контуре имеет вид I=8π•10-3cos8πt. Укажите соответствующее ему уравнение колебаний заряда конденсатора.

1) [-]q=4•10-3sin8πt

2) [+]q=10-3sin8πt

3) [-]q=8π•10-3sin8πt

4) [-]q=4•10-3cos8πt

53. Закон изменения силы тока в колебательном контуре i = 0,5cos•10^7t (А). Определите минимальное значение заряда конденсатора (мкКл).

1) [+]0

2) [-]0,05

3) [-]0,5

4) [-]5

54. Неподвижный радиопередатчик излучает радиосигнал с частотой ?0 и длиной волны λ_0. Приемник приближается к передатчику с большой скоростью. Что можно утверждать относительно частоты ? и длины волны λ принимаемого радиосигнала?

1) [+]? > ?0, λ 0

2) [-]? = ?0, λ = λ_0

3) [-]? > ?0, λ > λ_0

4) [-]? 0, λ 0

55. Плотность электромагнитной энергии в двух волнах w_1=4w_2. Каково соотношение амплитуд колебаний индукции магнитного поля в этих волнах В_1 и В_2 при одинаковых частотах колебаний?

1) [+]B_1=2B_2

2) [-]B_1=4B_2

3) [-]B_2=2B_1

4) [-]B_1=B_2

56. Продолжительность импульса радиолокатора 0,2 мкс, а время между импульсами равно 3 мс. На каком наибольшем удалении (км) радиолокатор может уловить наличие объекта?

1) [-]180

2) [-]150

3) [+]450

4) [-]360

57. Сколько длин волн с частотой 90 МГц уложится в расстоянии 1 км?

1) [-]10

2) [-]1

3) [-]30

4) [+]300

58. Мощность излучения портативного УКВ-передатчика составляет 1 Вт. Оцените плотность потока электромагнитного излучения на расстоянии 3 км от передатчика (нВт/м^2с).

1) [-]320

2) [-]32

3) [-]0,88

4) [+]8,8

59. Мощность излучения точечного источника электромагнитных волн равна 10 кВт. Оцените плотность потока электромагнитного излучения на расстоянии 2 км от источника (мВт/м^2с).

1) [-]796

2) [-]79,6

3) [-]20

4) [+]0,2

60. Сигнал радиолокатора возвращается от цели через 1 мс после отправления. На каком расстоянии (км) находится цель?

1) [-]750

2) [-]75

3) [-]50

4) [+]150

61. Какие из перечисленных ниже волн являются поперечными?

1) волны на поверхности воды;

2) радиоволны;

3) световые волны

4) звуковые волны в газах;

5) ультразвуковые волны в жидкостях;

1) [-]3, 5

2) [-]2, 4

3) [-]1, 3, 5

4) [+]1, 2, 3

62. "Сотовый" телефон работает на частоте 300 МГц. Какова его рабочая длина волны (м)?

1) [-]15

2) [+]1

3) [-]0,75

4) [-]3

63. Направление распространения электромагнитных волн определяется следующим образом:

1) [-]Если буравчик вращается от B к E, то поступательное движение буравчика покажет направление распространения волны.

2) [-]по правилу левой руки

3) [-]Если буравчик вращается от E по часовой стрелке, то поступательное движение буравчика покажет направление распространения волны.

4) [+]Если буравчик вращается от E к B. то поступательное движение буравчика покажет направление распространения волны.

64. Определите длину световой волны (нм) частотой 4•10^14Гц, распространяющейся в некоторой среде со скоростью 1,6•10^8м/с.

1) [-]160

2) [+]400

3) [-]200

4) [-]320

65. Какова длина волны (м), излучаемой радиопередатчиком, если закон изменения заряда на конденсаторе колебательного контура приемника имеет вид q = 2•10-9sin5•10^5πt (Кп)?

1) [-]200

2) [-]2000

3) [+]1200

4) [-]1000

66. Укажите, какие из перечисленных ниже волн являются продольными:

1) звуковые волны в газах;

2) ультразвуковые волны в жидкостях;

3) волны на поверхности воды;

4)радиоволны;

5) световые волны в прозрачных кристаллах?

1) [-]2, 3

2) [+]1, 2

3) [-]2, 4

4) [-]3, 4

67. Чему равна частота (Гц) электромагнитной волны длиной 300 см в вакууме?

1) [-]10^9

2) [-]1,5•10^9

3) [-]3•10^9

4) [+]10^8

68. Какие из радиоволн наиболее эффективно отражаются от ионосферы?

1) [-]средние (λ∼100- 1000)

2) [-]длинные (λ∼1000- 10000 м)

3) [+]короткие (λ∼10 -100)

4) [-]ультракороткие (λ∼1 -10)

69. Сколько длин волн с частотой 3 МГц уложится в расстоянии 2 км?

1) [+]20

2) [-]10

3) [-]30

4) [-]40

70. Сопоставьте скорости распространения в вакууме длинных (λ~ 1000 м), средних (λ~ 100 м), коротких (λ~ 10 м) и ультракоротких (λ~ 1 м) радиоволн.

1) [-]υ_12 34

2) [-]υ_1 > υ_2 > υ_3>υ_4

3) [+]υ_1 = υ_2 = υ_3=υ_4

4) [-]υ_1 = υ_23=υ_4

71. Радиолокатор посылает 2000 импульсов в секунду. Определите радиус действия радиолокатора (км)

1) [-]100

2) [+]75

3) [-]150

4) [-]200

72. Как изменится длина волны электромагнитного излучения, испускаемого открытым колебательным контуром, если емкость конденсатора увеличить в 5 раз, а индуктивность катушки уменьшить в 5 раз?

1) [-]увеличится в 5 раз

2) [+]не изменится

3) [-]уменьшится в 5 раз

4) [-]уменьшится в √5 раз

73. Какое число длин волн с частотой 6 МГц помещается на расстоянии 50 км в направлении распространения волны?

1) [-]2500

2) [-]2000

3) [-]1500

4) [+]1000

74. Радиопередатчик космического корабля работает на частоте 300 МГц. Какова длина излучаемых им радиоволн (м)?

1) [-]2

2) [-]3

3) [+]1

4) [-]5

75. Какие из перечисленных ниже волн не являются поперечными?

1) [+]звуковые волны в жидкостях

2) [-]волны на поверхности воды

3) [-]инфракрасное излучение

4) [-]радиоволны

76. Определите частоту световой волны (Гц) с длиной волны 0,6 мкм в вакууме.

1) [-]4•10^14

2) [-]4•10^15

3) [+]5•10^14

4) [-]5•10^15

77. Математический маятник совершает колебания в лифте, который движется вниз:

1) равноускоренно;

2) равномерно;

3) равнозамедленно.

Сопоставьте периоды колебаний маятника в этих трех случаях.

1) [-]Т_1 = Т_23

2) [+]Т_1 > Т_2 > Т_3

3) [-]Т_1 = Т_2 = Т_3

4) [-]T_12 3

78. На рисунке приведен график зависимости изменения напряженности электрического поля световой волны, распространяющейся в среде с показателем преломления 1,5 от времени. Определите длину волны (м) в этой среде.

1) [-]5•10-6

2) [-]6•10-7

3) [+]4•10-7

4) [-]3•10-7

79. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]22

2) [-]16

3) [-]18

4) [+]27

80. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с^2, Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,1

2) [-]2,65

3) [-]2,3

4) [+]2,43

81. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]6,4

2) [-]8,0

3) [-]5,1

4) [+]4,0

82. Математический маятник длиной 1 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]1,7

2) [-]1,47

3) [-]1,2

4) [+]1,9

83. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]12

2) [-]8

3) [-]6

4) [+]16

84. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]4,0

2) [+]1,0

3) [-]2,0

4) [-]3,0

85. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [+]0,4

2) [-]1,5

3) [-]0,48

4) [-]1,1

86. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]6,4

2) [+]7,7

3) [-]10,1

4) [-]13,5

87. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]2,5

2) [+]3,0

3) [-]1,5

4) [-]2,0

88. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [+]0,48

2) [-]0,40

3) [-]1,1

4) [-]0,16

89. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]18

2) [+]22

3) [-]16

4) [-]27

90. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]8

2) [+]10

3) [-]12

4) [-]16

91. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]2,5

2) [+]2,0

3) [-]3,0

4) [-]4,0

92. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]2,0

2) [-]1,5

3) [-]1,0

4) [+]2,5

93. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [+]10

2) [-]8

3) [-]12

4) [-]16

94. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]16,4

2) [+]13,5

3) [-]7,7

4) [-]18,6

95. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]10

2) [-]8,0

3) [+]6,0

4) [-]12

96. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]1,5

2) [-]2,6

3) [+]3,8

4) [-]5,1

97. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]1,0

2) [+]1,5

3) [-]2,0

4) [-]3,0

98. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]0,40

2) [-]1,1

3) [-]0,48

4) [+]0,24

99. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]27

2) [-]36

3) [-]16

4) [+]18

100. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]3,8

2) [-]7,7

3) [-]5,1

4) [+]6,4

101. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,2 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]10

2) [-]25

3) [+]20

4) [-]15

102. Математический маятник длиной 0,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с)

1) [-]1,2

2) [-]1,47

3) [+]1,7

4) [-]1,9

103. Математический маятник длиной 0,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]1,47

2) [-]1,9

3) [-]1,7

4) [-]1,2

104. Математический маятник длиной 0,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]1,2

2) [-]1,7

3) [-]1,47

4) [-]1,9

105. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]1,264

2) [-]0,632

3) [-]0,948

4) [+]1,58

106. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]0,632

2) [-]0,316

3) [+]1,264

4) [-]0,948

107. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]1,1

2) [-]1,5

3) [+]0,64

4) [-]0,48

108. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]0,632

2) [-]1,264

3) [+]0,948

4) [-]0,316

109. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]6,32

2) [-]4,74

3) [-]1,58

4) [+]3,16

110. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [+]0,632

2) [-]1,264

3) [-]0,948

4) [-]0,316

111. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,1с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]40

2) [-]90

3) [+]80

4) [-]60

112. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,0lcos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [+]0,316

2) [-]0,632

3) [-]1,264

4) [-]0,948

113. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,5 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]2,4

2) [+]4,8

3) [-]1,9

4) [-]3,3

114. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]4,74

2) [-]3,16

3) [+]6,32

4) [-]1,58

115. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]1,58

2) [-]3,16

3) [+]4,74

4) [-]6,32

116. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]3,16

2) [+]9,48

3) [-]12,64

4) [-]6,32

117. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 1 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]1,2

2) [-]1,5

3) [-]1,9

4) [-]2,4

118. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]18

2) [-]27

3) [-]22

4) [+]36

119. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]4,74

2) [-]6,32

3) [-]3,16

4) [+]7,9

120. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,4 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]10

2) [-]15

3) [-]5,0

4) [+]7,5

121. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,6 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]2,4

2) [-]1,9

3) [+]3,3

4) [-]4,8

122. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 1 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]0,40

2) [-]0,62

3) [-]0,28

4) [-]0,16

123. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,7 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]1,9

2) [+]2,4

3) [-]3,3

4) [-]4,8

124. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,8 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]1,9

2) [-]4,8

3) [-]3,3

4) [-]2,4

125. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,9 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]1,5

2) [-]1,2

3) [-]1,9

4) [-]2,4

126. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]1,25•10-6

2) [-]10-6

3) [-]75•10-8

4) [+]5•10-7

127. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [+]75•10-8

2) [-]1,25•10-6

3) [-]5•10-7

4) [-]10-6

128. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]1,25•10-6

2) [-]5•10-7

3) [-]75•10-8

4) [+]10-6

129. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [+]1,25•10-6

2) [-]75•10-8

3) [-]10-6

4) [-]5•10-7

130. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]75•10-8

2) [-]1,25•10-6

3) [+]1,5•10-6

4) [-]10-6

131. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]2,25•10-6

2) [+]1,1•10-6

3) [-]1,7•10-6

4) [-]2,8•10-6

132. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 3 В?

1) [-]6

2) [+]9

3) [-]12

4) [-]18

133. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 120 нФ и 150 нФ переменному току частотой 700 Гц.

1) [-]2,8

2) [-]4,3

3) [+]3,4

4) [-]5,1

134. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 13 В?

1) [+]26

2) [-]6

3) [-]18

4) [-]12

135. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]1,2•10-5

2) [+]8•10-6

3) [-]1,6•10-5

4) [-]2•10-5

136. Чему равна длина электромагнитной волны в вакууме (мм), если период электромагнитных колебаний в ней равен 3•10-12 с?

1) [-]0,3

2) [+]0,9

3) [-]3

4) [-]9

137. Радиопередатчик космического корабля работает на частоте 300 МГц. Какова длина излучаемых им радиоволн (м)?

1) [+]1

2) [-]3

3) [-]2

4) [-]5

138. Антенна УКВ-передатчика вертикальна. В каком направлении интенсивность излучаемых электромагнитных волн наименьшая?

1) [-]западном и восточном

2) [+]вертикальном

3) [-]северном и южном

4) [-]такого направления нет; интенсивность излучения во всех направлениях одинакова

139. Какие из перечисленных процессов происходят в радиопередатчике: 1) генерация электромагнитных колебаний; 2) модуляция; 3) детектирование; 4) излучение электромагнитных волн?

1) [+]1, 2 и 4

2) [-]1 и 3

3) [-]1, 3 и 4

4) [-]1 и 2

140. Какие из перечисленных процессов происходят в радиоприёмнике:

1) настройка колебательного контура;

2) усиление радиосигнала;

3) модуляция;

4) детектирование?

1) [-]3 и 4

2) [-]1, 3 и 4

3) [-]1 и 3

4) [+]1, 2 и 4

141. Сопоставьте скорости распространения ультракоротких электромагнитных волн (с длиной волны 1÷10 м) в воздухе (c_1), стекле (c_2) и железе (c_3).

1) [-]c_123

2) [-]c_1>c_2>c_3

3) [-]c_1=c_2=c_3

4) [+]c_1>c_2, а в железе электромагнитные волны не распространяются

142. Ёмкость конденсатора колебательного контура радиоприёмника 1000 пФ, а индуктивность катушки – 1 мГн. На какую длину волны он настроен (м)?

1) [-]18,8

2) [+]1884

3) [-]1,9

4) [-]188,4

143. Колебательный контур радиоприёмника настроен на длину волны 200 м. Как нужно изменить ёмкость конденсатора контура, чтобы настроить его на длину волны 100 м?

1) [+]уменьшить в 4 раза

2) [-]увеличить в 4 раза

3) [-]уменьшить в 2 раза

4) [-]увеличить в 2 раза

144. Сигнал радиолокатора возвращается от цели через 0,5 мс после отправления. На каком расстоянии от радиолокатора находится цель (км)?

1) [+]75

2) [-]50

3) [-]100

4) [-]150

145. Наложение друг на друга электромагнитных колебаний с частотами, во много раз отличающимися друг от друга, называется …

1) [-]дисперсией

2) [-]интерференцией

3) [-]дифракцией

4) [+]модуляцией

146. Сколько длин волн с периодом колебаний 10-7 с уложится в расстоянии 3 км?

1) [-]500

2) [+]100

3) [-]50

4) [-]1000

147. Изменение тока в антенне передатчика происходит по закону i= 0,3sin3,14•10^6t (А). Определите длину излучаемой волны (м).

1) [-]200

2) [-]400

3) [-]100

4) [+]600

148. На пути потока электромагнитных волн размещены пластины из алюминия, меди, стекла и пластмассы. Через какие из этих пластин пройдут электромагнитные волны?

1) [-]ни через одну

2) [+]из стекла и пластмассы

3) [-]из алюминия и меди

4) [-]через все

149. Радиоприёмник настроен на радиоволны длиной 50 м. Какова частота электромагнитных колебаний (МГц), совершающихся в его входном колебательном контуре?

1) [-]10

2) [+]6

3) [-]4

4) [-]2

150. Как изменится длина волны электромагнитного излучения радиопередатчика, если электроёмкость конденсатора его колебательного контура уменьшить в 10 раз, а индуктивность катушки увеличить в такое же число раз?

1) [-]увеличится в 100 раз

2) [-]увеличится в 10 раз

3) [-]уменьшится в 10 раз

4) [+]не изменится

151. Какую частоту (Гц) имеет электромагнитное излучение, если на расстоянии 1 м в вакууме размещается два миллиона длин волн?

1) [-]3•10^15

2) [-]10^15

3) [-]6•10^15

4) [+]6•10^14

152. Ёмкость колебательного контура радиопередатчика уменьшили с 1000 до 250 пФ. Как при этом изменилась длина излучаемых электромагнитных волн?

1) [-]уменьшилась в 4 раза

2) [-]увеличилась в 4 раза

3) [-]не изменилась

4) [+]уменьшилась в 2 раза

153. Какова длина радиоволн (м), излучаемых космическим кораблём на частоте 30 МГц?

1) [-]30

2) [+]10

3) [-]20

4) [-]5

154. Продолжительность импульса радиолокатора равна 0,4 мкс, а промежуток времени между импульсами – 3 мс. На каком наибольшем удалении (км) радиолокатор может уловить наличие объекта?

1) [+]450

2) [-]150

3) [-]300

4) [-]600

155. Укажите все верные утверждения. Электромагнитные волны излучаются зарядом, который…

1) находится в состоянии покоя и взаимодействует с другими зарядами;

2) движется прямолинейно и равномерно;

3) движется прямолинейно и равноускоренно;

4) движется прямолинейно и равнозамедленно;

5) движется равномерно по окружности;

6) совершает гармонические колебания;

7) совершает негармонические колебания.

1) [-]2, 3 и 4

2) [-]6 и 7

3) [+]3, 4, 5, 6 и 7

4) [-]1 и 6

156. Как изменится длина волны электромагнитного излучения, испускаемого открытым колебательным контуром, если ёмкость конденсатора увеличить в 5 раз, а индуктивность катушки уменьшить в 5 раз?

1) [-]увеличится в 5 раз

2) [-]не изменится

3) [+]уменьшится в √5 раз

4) [-]уменьшится в 5 раз

157. Изменение тока в антенне радиопередатчика происходит в соответствии с уравнением I=0,3sin3,14•10^6t (А). Определите длину излучаемой электромагнитной волны (м).

1) [-]3140

2) [-]314

3) [+]600

4) [-]6000

158. Радиолокатор посылает 3000 импульсов в секунду. Определите дальность действия (км), на которую рассчитан радиолокатор.

1) [-]150

2) [-]200

3) [+]50

4) [-]100

159. Сигнал радиолокатора возвращается после отражения от цели через 0,5 мс после отправления. На каком расстоянии (км) от радиолокатора находится цель?

1) [-]50

2) [-]150

3) [-]750

4) [+]75

160. При увеличении расстояния r от точечного источника электромагнитных волн плотность потока электромагнитного излучения уменьшается прямо пропорционально…

1) [+]r-2

2) [-]r-3

3) [-]r-1

4) [-]r-4

161. Мощность излучения точечного источника электромагнитных волн равна 1 кВт. Какова плотность потока электромагнитного излучения на расстоянии 1 км от источника (мВт/м^2)?

1) [-]0,80

2) [+]0,08

3) [-]80

4) [-]8,0

162. Сколько длин волн с частотой 3 МГц уложится в расстоянии 2 км?

1) [+]20

2) [-]40

3) [-]30

4) [-]10

163. Плотность потока электромагнитного излучения (I) связана с плотностью электромагнитной энергии (w) соотношением (с - скорость света в вакууме)

1) [-]I = wc

2) [-]I = w/c

3) [-]I = wc^2

4) [+]эти две величины между собой никак не связаны

164. От чего зависит частота колебаний пружинного маятника: 1) от его массы; 2) от ускорения свободного падения; 3) от жёсткости пружины; 4) от амплитуды колебаний?

1) [-]1, 2 и 4

2) [-]2 и 4

3) [-]2, 3 и 4

4) [+]1 и 3

165. Амплитуду гармонических колебаний некоторого тела уменьшили в 2 раза. Как изменился период его колебаний?

1) [-]уменьшился в 2 раза

2) [+]не изменился

3) [-]уменьшился в 4 раза

4) [-]уменьшился в √2 раз

166. Ультразвуковой сигнал, направленный с корабля ко дну моря, принят эхолокатором корабля через 1,4 с. Какова глубина моря (м)? Скорость звука в морской воде 1530 м/с.

1) [+]1071

2) [-]3672

3) [-]650

4) [-]655

167. Определите длину звуковой волны (м) с частотой 2000 Гц в воздухе, если скорость звука в воздухе равна 340 м/с.

1) [+]0,17

2) [-]0,06

3) [-]1,2

4) [-]2,3

168. Расстояние до преграды, отражающей звук, равно 68 м. Скорость звука в воздухе – 340 м/с. Через какое время (с) стрелок услышит эхо от выстрела?

1) [-]0,2

2) [+]0,4

3) [-]0,6

4) [-]0.8

169. Наименьшее расстояние вдоль направления распространения волны между двумя точками среды, колеблющимися со сдвигом фаз 2π/3, равно 2 м. Чему равна длина волны (м)?

1) [-]8

2) [-]2

3) [+]6

4) [-]4

170. Уравнение колебаний материальной точки в СИ имеет вид х=0,1 cos6,28т. Чему равно смещение точки из положения равновесия (см) через 1/6 секунды после начала колебаний?

1) [-]2

2) [-]0,5

3) [+]5

4) [-]8

171. Расстояние между первым и третьим гребнями поперечной волны равно 24 см. Какова длина волны (см).

1) [-]48

2) [+]12

3) [-]24

4) [-]6

172. От чего не зависит период колебаний математического маятника 1) от его массы, 2) от его длины, 3) от ускорения свободного падения, 4) от начальной фазы колебаний?

1) [+]1 и 4

2) [-]2 и 3

3) [-]1 и 3

4) [-]2 и 4

173. Тело совершает колебания в соответствии с уравнением х = Acos(2π?t+φ_0). Что в этом выражении является фазой колебаний?

1) [-]А

2) [-]φ_0

3) [-]2π?t

4) [+](2π?t+φ_0)

174. Какие из следующих величин в процессе гармонических колебаний остаются неизменными: 1) скорость; 2) частота; 3) фаза; 4) период; 5) потенциальная энергия; 6) полная энергия.

1) [-]4, 5 и 6

2) [-]1, 3 и 5

3) [+]2, 4 и 6

4) [-]1, 2 и 3

175. Укажите все верные утверждения.

1) Механические колебания могут быть свободными и вынужденными.

Свободные колебания могут происходить …

2) только в колебательной системе;

3) не только в колебательной системе.

Вынужденные колебания могут происходить;

4) только в колебательной системе;

5) не только в колебательной системе;

6) не могут происходить в колебательной системе.

1) [-]1, 3 и 6

2) [-]2 и 4

3) [-]1, 3 и 4

4) [+]1, 2 и 5

176. Сопоставьте длины звуковых волн одной и той же частоты, возбуждённых в воздухе (λ_1), воде (λ_2) и стали (λ_3).

1) [-]λ_1 = λ_32

2) [-]λ_1 > λ_2> λ_3

3) [+]λ_123

4) [-]λ_1 = λ_2= λ_3

177. От каких из перечисленных ниже параметров зависит период колебаний математического маятника: 1) массы маятника; 2) длины нити; 3) ускорения свободного падения в месте нахождения маятника; 4) амплитуды колебаний?

1) [-]1 и 4

2) [-]1 и 3

3) [-]1 и 2

4) [+]2 и 3

178. Какие из следующих величин при колебательном движении меняются периодически: 1) координата; 2) циклическая частота; 3) ускорение; 4) амплитуда; 5) сила; 6) полная энергия?

1) [-]2, 4, 6

2) [+]1, 3, 5

3) [-]1, 2, 3

4) [-]4, 5, 6

179. Укажите все верные утверждения. Частота колебаний измеряется в: 1) секундах; 2) герцах; 3) радианах в секунду. Циклическая частота измеряется в: 4) секундах; 5) герцах; 6) радианах в секунду.

1) [-]3 и 5

2) [-]1 и 5

3) [-]3 и 4

4) [+]2 и 6

180. Материальная точка совершает колебания в соответствии с уравнением х = Asin?t. Каков сдвиг фаз между колебаниями её скорости и ускорения?

1) [-]0

2) [+]π/2

3) [-]π

4) [-]π/4

181. Маятник отвели в сторону и отпустили. При фазе π/3 его смещение оказалось равным 1 см. Найдите амплитуду его колебаний (см).

1) [-]√2

2) [+]2

3) [-]√3

4) [-]1

182. Рыбак заметил, что расстояние между гребнями волн, образованных проплывшей лодкой, равно 6 м, а скорость их перемещения 2 м/с. Каков период колебаний поплавка его удочки на этих волнах (с)?

1) [+]3

2) [-]2

3) [-]1

4) [-]4

183. Какую часть пружины нужно отрезать, чтобы период колебаний пружинного маятника уменьшился в 2 раза?

1) [-]1/2

2) [+]3/4

3) [-]1/4

4) [-]1/3

184. Как нужно изменить массу груза в пружинном маятнике, чтобы период его колебаний увеличился в 1,41 раза?

1) [-]увеличить в 1,41 раза

2) [+]увеличить в 2 раза

3) [-]уменьшить в 1,41 раза

4) [-]уменьшить в 2 раза

185. Как нужно изменить длину математического маятника, чтобы частота его колебаний увеличилась в 2 раза?

1) [-]увеличить в 4 раза

2) [-]уменьшить в 2 раза

3) [+]уменьшить в 4 раза

4) [-]увеличить в 2 раза

186. Математический маятник перенесли с Земли на Луну, где ускорение свободного падения равно 1,6 м/с^2. Как изменился при этом период колебаний математического маятника?

1) [-]не изменился

2) [+]увеличился в √6 раз

3) [-]уменьшился в √6 раз

4) [-]увеличился в 1,6 раза

187. Укажите правильную запись в СИ уравнения гармонических колебаний, амплитуда которых равна 5 см, период – 0,5 с, а начальная фаза равна нулю. Тело начинает колебания из крайнего положения.

1) [-]х = 5cos0,5πt

2) [+]х = 0,05cos4πt

3) [-]х = 0,05sin4πt

4) [-]х = 5sin0,5πt

188. Материальная точка совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением

х = 0,04sin12,56t, записанным в СИ. Чему равен период колебаний этого тела (с)?

1) [-]0,8

2) [+]0,5

3) [-]0,6

4) [-]1

189. От каких из перечисленных ниже параметров зависит период колебаний пружинного маятника:

1) массы маятника;

2) длины пружины;

3) коэффициента жесткости пружины;

4) амплитуды колебаний;

5) ускорения свободного падения в месте нахождения маятника?

1) [+]1 и 3

2) [-]1 и 4

3) [-]2 и 4

4) [-]2 и 3

190. Груз подвешен на пружине, прикреплённой к потолку лифта. Сопоставьте периоды колебаний этого пружинного маятника при движении лифта вниз 1) равноускоренно (Т_1), 2) равномерно (Т_2) и 3) равнозамедленно (Т_3).

1) [-]Т_1 = Т_23

2) [-]Т_1 > Т_2 > Т_3

3) [+]T_1 = T_2 = T_3

4) [-]Т_12 3

191. За какую часть периода гармонически колеблющееся тело пройдет половину расстояния от положения равновесия до крайнего положения?

1) [-]1/8

2) [-]1/6

3) [-]1/4

4) [+]1/12

192. Укажите все верные утверждения. Кинетическая энергия гармонически колеблющегося тела…

1) также совершает гармонические колебания;

2) колебаний не совершает;

3) частота колебаний кинетической энергии равна частоте колебаний тела;

4) частота колебаний кинетической энергии равна удвоенной частоте колебаний тела.

1) [-]2 и 3

2) [+]1 и 4

3) [-]2 и 4

4) [-]1 и 3

193. Уравнение колебаний малого тела в СИ имеет вид х = 0,01sin 31,4t. Через какое минимальное время после начала колебаний (с) смещение тела из положения равновесия достигнет 5 мм?

1) [+]1/60

2) [-]1/30

3) [-]1/20

4) [-]1/15

194. Укажите все верные утверждения. Ускорение гармонически колеблющегося тела…

1) также совершает гармонические колебания;

2) колебаний не совершает;

3) колеблется в противофазе со смещением;

4) опережает колебания смещения на π/2;

5) опережает колебания скорости на π/2;

6) отстаёт от колебаний скорости на π/2.

1) [-]2, 4 и 5

2) [-]2, 4 и 6

3) [-]1, 4 и 6

4) [+]1, 3 и 5

195. На невесомой и нерастяжимой нити длиной 1,6 м подвешен шарик массой 20 г. Определите период колебаний данного математического маятника на Луне, где ускорение свободного падения равно 1,6 м/с^2.

1) [-]1

2) [-]3,14

3) [+]6,28

4) [-]1,6

196. Пружинный маятник перенесли с Земли на Луну, где ускорение свободного падения равно 1,6 м/с^2. Как изменился при этом период его колебаний?

1) [+]не изменился

2) [-]увеличился в √6 раз

3) [-]увеличился в 1,6 раза

4) [-]уменьшился в √6 раз

197. По шнуру распространяются волны с частотой 4 Гц и скоростью 8 м/с. Определите длину волны (м).

1) [-]0,5

2) [-]1

3) [+]2

4) [-]4

198. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [+]3,95

2) [-]1,58

3) [-]2,37

4) [-]3,16

199. Укажите все верные утверждения. Скорость гармонически колеблющегося тела…

1) также совершает гармонические колебания;

2) колебаний не совершает;

3) опережает колебания смещения по фазе на π/2;

4) колеблется в одинаковых фазах с колебаниями смещения;

5) отстаёт по фазе от колебаний смещения на π/2;

6) частота колебаний скорости равна частоте колебаний тела;

7) частота колебаний скорости равна удвоенной частоте колебаний тела.

1) [-]3, 5 и 7

2) [-]1, 2 и 4

3) [+]1, 3 и 6

4) [-]2, 4 и 7

200. Малое тело совершает колебания в соответствии с уравнением х=0,03sin15,7t, записанным в СИ. Какова его максимальная скорость (м/с)?

1) [-]0,25

2) [-]0,63

3) [-]0,96

4) [+]0,47

201. Через какое минимальное время (с) после начала колебаний скорость материальной точки, совершающей колебания в соответствии с уравнением х=0,02cos15,7t достигнет максимального значения?

1) [-]0,2

2) [-]0,3

3) [+]0,1

4) [-]0.4

202. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,6 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]2,2

2) [-]1,6

3) [-]3,2

4) [-]5,0

203. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,7 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]0,8

2) [-]1,2

3) [-]2,2

4) [+]1,6

204. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,8 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]1,2

2) [-]2,2

3) [-]1,6

4) [-]3,2

205. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,0lcos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [+]0,79

2) [-]3,16

3) [-]2,37

4) [-]1,58

206. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]0,79

2) [-]6,16

3) [-]2,37

4) [+]1,58

207. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]1,58

2) [-]0,79

3) [-]2,37

4) [+]3,16

208. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,3 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]5,0

2) [-]3,2

3) [-]7,5

4) [+]8,9

209. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,0lcos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]9,48

2) [+]2,37

3) [-]4,74

4) [-]7,11

210. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]2,37

2) [-]7,11

3) [-]9,48

4) [+]4,74

211. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]4,74

2) [-]2,37

3) [+]7,11

4) [-]9,48

212. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]7,11

2) [-]4,74

3) [-]2,37

4) [+]9,48

213. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]9,48

2) [+]11,85

3) [-]4,74

4) [-]7,11

214. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]1,58

2) [-]3,16

3) [+]2,37

4) [-]0,79

215. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,4 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]2,2

2) [-]3,2

3) [+]5,0

4) [-]8,9

216. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,9 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]0,80

2) [-]0,40

3) [+]0,99

4) [-]1,6

217. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,1 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]100

2) [+]120

3) [-]150

4) [-]80

218. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,2 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]30

2) [-]40

3) [-]50

4) [-]60

219. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,3 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]20,0

2) [-]10,0

3) [+]13,3

4) [-]7,5

220. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]3,1

2) [-]2,3

3) [-]2,8

4) [-]3,9

221. Математический маятник длиной 3 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,6

2) [-]3,6

3) [+]3

4) [-]2

222. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,56

2) [-]2,7

3) [-]2,3

4) [+]2,9

223. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,56

2) [-]2,4

3) [+]2,8

4) [-]3,9

224. Математический маятник длиной 2,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,56

2) [+]2,7

3) [-]2,9

4) [-]3,9

225. Математический маятник длиной 2,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,56

2) [+]2,7

3) [-]3,9

4) [-]2,9

226. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]3,9

2) [+]2,56

3) [-]2,9

4) [-]2,7

227. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]2,3

2) [-]2,1

3) [-]2,65

4) [-]2,43

228. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 10 Гц. Какая, максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [+]12

2) [-]10

3) [-]16

4) [-]8

229. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,5 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]2,2

2) [-]1,6

3) [-]1,2

4) [+]3,2

230. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,8 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]0,62

2) [-]0,49

3) [-]0,40

4) [-]0,82

231. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,01cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]9,48

2) [-]6,32

3) [+]3,16

4) [-]12,64

232. Математический маятник длиной 2,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]3,68

2) [-]3,83

3) [+]3,3

4) [-]3,00

233. Математический маятник длиной 2,4 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]3,14

2) [-]3,3

3) [+]3,68

4) [-]3,83

234. Математический маятник длиной 2,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]3,3

2) [-]3,68

3) [+]3,83

4) [-]3,14

235. Математический маятник длиной 2,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]4,25

2) [-]4,1

3) [+]3,97

4) [-]3,83

236. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,6

2) [-]2,43

3) [-]2,3

4) [+]2,98

237. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]3,97

2) [-]3,83

3) [-]4,1

4) [+]4,25

238. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,43

2) [-]2,3

3) [+]2,8

4) [-]2,98

239. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,9 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]0,49

2) [-]0,32

3) [-]0,40

4) [-]0,24

240. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]6,32

2) [-]3,16

3) [+]12,64

4) [-]9,48

241. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [+]15,8

2) [-]3,16

3) [-]6,32

4) [-]9,48

242. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,01cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]0,632

2) [-]0,474

3) [+]0,158

4) [-]0,316

243. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0; 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]0,158

2) [+]0,316

3) [-]0,474

4) [-]0,632

244. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [+]0,474

2) [-]0,316

3) [-]0,158

4) [-]0,632

245. Математический маятник длиной 3 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с^2. Определите его период колебаний (с)

1) [-]3,83

2) [-]3,97

3) [+]4,1

4) [-]4,25

246. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,6 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]1,1

2) [-]0,82

3) [-]0,62

4) [-]1,6

247. Математический маятник длиной 1,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,8

2) [+]2,15

3) [-]2,0

4) [-]2,43

248. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 1 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]1,6

2) [+]0,80

3) [-]0,99

4) [-]0,40

249. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,1 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]20

2) [+]40

3) [-]10

4) [-]80

250. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,2 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]7,5

2) [+]10

3) [-]2,5

4) [-]4,4

251. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,3 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]4,4

2) [-]5,0

3) [-]7,5

4) [-]10

252. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с^2. Определите его период колебаний (с)

1) [-]3,68

2) [-]3,83

3) [-]3,5

4) [+]3,14

253. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,5 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [+]1,6

2) [-]1,1

3) [-]2,5

4) [-]4,4

254. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]12,64

2) [+]6,32

3) [-]3,16

4) [-]9,48

255. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,7 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]0,40

2) [-]0,49

3) [-]0,62

4) [+]0,82

256. Математический маятник длиной 0,4 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]2,1

2) [-]1,62

3) [-]1,87

4) [+]1,32

257. Математический маятник длиной 0,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]1,32

2) [+]1,62

3) [-]2,1

4) [-]1,87

258. Математический маятник длиной 0,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]1,32

2) [-]1,62

3) [+]1,87

4) [-]2,1

259. Математический маятник длиной 1 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [-]1,32

2) [-]1,87

3) [+]2,1

4) [-]1,62

260. Математический маятник длиной 1,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с^2. Определите его период колебаний (с).

1) [+]2,3

2) [-]2,8

3) [-]2,43

4) [-]2,98

261. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,4 с. Определите ее ускорение (м/с^2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π^2=10.

1) [-]1,6

2) [-]1,1

3) [+]2,5

4) [-]4,4

262. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [+]0,16

2) [-]0,40

3) [-]1,1

4) [-]2,2

263. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,01cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [+]1,58

2) [-]6,32

3) [-]4,74

4) [-]3,16

264. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]0,48

2) [+]0,4

3) [-]1,1

4) [-]0,16

265. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]16

2) [-]12

3) [+]9,0

4) [-]6,0

266. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]8,0

2) [-]10

3) [+]4,0

4) [-]6,0

267. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [+]2,6

2) [-]1,5

3) [-]0,5

4) [-]3,8

268. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [+]5,1

2) [-]6,4

3) [-]3,8

4) [-]2,6

269. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [-]0,158

2) [-]0,316

3) [-]0,474

4) [+]0,632

270. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π^2=10.

1) [-]4,0

2) [-]6,0

3) [+]8,0

4) [-]2,0

271. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) [+]0,79

2) [-]0,316

3) [-]0,474

4) [-]0,632

272. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 10 В?

1) [-]40

2) [-]50

3) [-]20

4) [+]30

273. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 22 В?

1) [+]44

2) [-]32

3) [-]60

4) [-]74

274. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 16 В?

1) [-]24

2) [-]16

3) [-]8

4) [+]32

275. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 12 В?

1) [-]32

2) [-]16

3) [+]24

4) [-]8

276. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 8 В?

1) [+]16

2) [-]4

3) [-]12

4) [-]8

277. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 4 В?

1) [-]24

2) [-]16

3) [+]8

4) [-]32

278. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 25 В?

1) [-]60

2) [-]30

3) [-]45

4) [+]75

279. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=8cos600t (мкКл)?

1) [-]3,0

2) [-]3,8

3) [+]3,4

4) [-]4,2

280. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 15 В?

1) [-]30

2) [+]45

3) [-]15

4) [-]60

281. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=9cos600t (мкКл)?

1) [-]2,1

2) [-]2,8

3) [-]3,4

4) [+]3,8

282. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 5 В?

1) [-]30

2) [-]10

3) [+]15

4) [-]45

283. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 25 В?

1) [+]50

2) [-]75

3) [-]30

4) [-]40

284. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 20 В?

1) [-]20

2) [-]30

3) [+]40

4) [-]50

285. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 15 В?

1) [-]10

2) [-]20

3) [+]30

4) [-]40

286. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 10 В?

1) [-]30

2) [-]10

3) [+]20

4) [-]6

287. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 5 В?

1) [+]10

2) [-]20

3) [-]6

4) [-]30

288. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=cos300t (мкКл)?

1) [+]0,21

2) [-]0,35

3) [-]0,64

4) [-]0,85

289. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 1200 нФ и 1500 нФ переменному току частотой 700 Гц.

1) [-]0,43

2) [+]0,34

3) [-]0,28

4) [-]0,51

290. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 20 В?

1) [-]75

2) [-]90

3) [+]60

4) [-]45

291. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [+]9,4•10-6

2) [-]4,7•10-6

3) [-]6,2•10-6

4) [-]7,8•10-6

292. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]1,6•10-5

2) [-]1,2•10-5

3) [-]2•10-5

4) [+]2,4•10-5

293. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]1,7•10-6

2) [+]3,4•10-6

3) [-]2,25•10-6

4) [-]2,8•10-6

294. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]4•10-6

2) [-]5•10-6

3) [+]2•10-6

4) [-]3•10-6

295. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]5•10-6

2) [-]2•10-6

3) [-]4•10-6

4) [+]3•10-6

296. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]5•10-6

2) [+]4•10-6

3) [-]3•10-6

4) [-]2•10-6

297. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]3•10-6

2) [-]4•10-6

3) [+]5•10-6

4) [-]2•10-6

298. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]4•10-6

2) [-]3•10-6

3) [+]6•10-6

4) [-]5•10-6

299. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [+]3,1•10-6

2) [-]4,7•10-6

3) [-]6,2•10-6

4) [-]7,8•10-6

300. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [+]4,7•10-6

2) [-]3,1•10-6

3) [-]6,2•10-6

4) [-]7,8•10-6

301. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]1,7•10-6

2) [-]1,1•10-6

3) [+]2,25•10-6

4) [-]2,8•10-6

302. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [+]7,8•10-6

2) [-]6,2•10-6

3) [-]4,7•10-6

4) [-]3,1•10-6

303. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [+]1,7•10-6

2) [-]2,8•10-6

3) [-]2,25•10-6

4) [-]1,1•10-6

304. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [+]4,5•10-6

2) [-]11,25•10-6

3) [-]6,75•10-6

4) [-]9•10-6

305. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]6,75•10-6

2) [+]9•10-6

3) [-]11,25•10-6

4) [-]4,5•10-6

306. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]11,25•10-6

2) [+]9•10-6

3) [-]6,75•10-6

4) [-]4,5•10-6

307. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [+]11,25•10-6

2) [-]6,75•10-6

3) [-]9•10-6

4) [-]4,5•10-6

308. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]6,75•10-6

2) [+]1,35•10-6

3) [-]11,25•10-6

4) [-]9•10-6

309. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 40 нФ и 60 нФ переменному току частотой 300 Гц.

1) [-]16

2) [-]12

3) [-]29

4) [+]22

310. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [+]1,2•10-5

2) [-]8•10-6

3) [-]1,6•10-5

4) [-]2•10-5

311. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=7cos300t (мкКл)?

1) [+]1,48

2) [-]1,06

3) [-]1,77

4) [-]2,12

312. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]1,2•10-5

2) [-]1,6•10-5

3) [-]8•10-6

4) [+]2•10-5

313. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]4,7•10-6

2) [-]7,8•10-6

3) [+]6,2•10-6

4) [-]3,1•10-6

314. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 9 В?

1) [-]18

2) [+]27

3) [-]36

4) [-]54

315. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 9 В?

1) [-]36

2) [-]26

3) [+]18

4) [-]54

316. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 6 В?

1) [-]6

2) [+]12

3) [-]36

4) [-]18

317. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 18 В?

1) [+]36

2) [-]18

3) [-]26

4) [-]12

318. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 5 В?

1) [+]20

2) [-]30

3) [-]15

4) [-]10

319. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 10 В?

1) [+]40

2) [-]10

3) [-]20

4) [-]30

320. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 15 В?

1) [-]30

2) [+]60

3) [-]50

4) [-]40

321. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 3 В?

1) [-]12

2) [+]6

3) [-]18

4) [-]3

322. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 20 В?

1) [-]100

2) [+]80

3) [-]60

4) [-]40

323. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 25 В?

1) [-]80

2) [-]120

3) [+]100

4) [-]60

324. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]1,7•10-6

2) [-]1,1•10-6

3) [-]2,25•10-6

4) [+]2,8•10-6

325. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 7 В?

1) [-]16

2) [+]21

3) [-]12

4) [-]6

326. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) [-]1,2•10-5

2) [-]8•10-6

3) [+]1,6•10-5

4) [-]2•10-5

327. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 11 В?

1) [+]33

2) [-]11

3) [-]22

4) [-]44

328. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 13 В?

1) [-]21

2) [-]33

3) [-]27

4) [+]39

329. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 15 нФ и 20 нФ переменному току частотой 50 Гц.

1) [-]73

2) [+]370

3) [-]130

4) [-]47

Table of Contents

Введение

список вопросов