# тест по молекулярной физике

geetest.ru generated

Список вопросов и ответов теста по молекулярной физике

Тест по молекулярной физике

система подготовки к тестам Gee Test

oldkyx.com

Список вопросов по молекулярной физике

1. Какова среднеквадратическая скорость молекул азота (м/с) при температуре 7°С? (М=28 г/моль, k = 1,38•10-23Дж/К)

1) [-]840

2) [+]500

3) [-]720

4) [-]900

2. Как изменится давление газа, если его объем уменьшится в 2 раза, а среднеквадратическая скорость его молекул уменьшится в √2 раз

1) [-]уменьшится в 8 раз

2) [+]не изменится

3) [-]увеличится в 4 раза

4) [-]уменьшится в 4 раза

3. Укажите, в каком из ответов наиболее полно представлены основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества?

1) [-]вещество состоит из элементарных частиц и они взаимно превращаются друг в друга

2) [-]вещество состоит из мельчайших частиц и между ними действуют силы

3) [+]вещество состоит из маленьких частей и они заполняют пространство

4) [-]все тела состоят из молекул или атомов, которые непрерывно и хаотически движутся, между молекулами и атомами действуют силы притяжения и отталкивания.

4. Какова масса одной молекулы воды (г), если ее молярная масса равна 18 г?

1) [-]10-23

2) [+]3•10-23

3) [-]3•10-24

4) [-]10-26

5. Определите отношение числа молекул в 36 г воды к числу молекул в 2 г водорода.

1) [-]0,5

2) [-]1

3) [+]2

4) [-]3

6. Оцените, во сколько примерно раз среднее расстояние между молекулами в газах при нормальных условиях больше размеров самих молекул газа.

1) [-]80-100

2) [-]800-1000

3) [-]8000-10000

4) [+]8-10

7. Число Авогадро:


1) равно 6,02•1023 моль-1;


2) это число атомов в 12 г углерода;


3) равно числу молекул в одном моле любого вещества;


4) равно числу молекул в 22,4 л любого газа, находящегося при нормальных условиях.

1) [-]1 и 2

2) [+]1, 2, 3 и 4

3) [-]1 и 4

4) [-]1, 2 и 3

8. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул:


1) зависит от температуры;


2) не зависит от температуры;


3) зависит от массы молекул;


4) не зависит от массы молекул;


5) зависит от агрегатного состояния вещества;


6) не зависит от агрегатного состояния вещества.

1) [-]2, 3 и5

2) [-]1, 3 и 5

3) [+]1, 4 и 6

4) [-]2, 3 и 6

9. Во сколько раз увеличится среднеквадратическая скорость молекул идеального газа при повышении абсолютной температуры в 2 раза?

1) [-]2√2

2) [+]√2

3) [-]2

4) [-]4

10. Какое количество вещества (ноль) содержится в 144 г воды? ?(Н)=1 а.е.м., ?(O)=16 а.е.м.

1) [-]6

2) [+]8

3) [-]4

4) [-]10

11. При какой температуре (К) среднеквадратическая скорость атомов гелия будет такой же, как и среднеквадратическая скорость молекул водорода при температуре 300 К?

1) [-]50

2) [-]400

3) [-]100

4) [+]600

12. Чему равна масса (кг) одной молекулы медного купороса CuSO4, если атомные массы меди, серы и кислорода равны соответственно 64, 32 и 16 а.е.м., а число Авогадро составляет 6•1023моль-1

1) [+]2,67•10-25

2) [-]2•10-22

3) [-]2•10-23

4) [-]26,7•10-23

13. Оцените среднеквадратическую скорость молекул водорода при температуре 80 К (м/с), к = 1,38•10-23Дж/К.

1) [-]500

2) [-]1200

3) [+]1000

4) [-]800

14. Какое количество вещества (моль) содержится в 98 г серной кислоты H2SO4? Относительные атомные массы водорода, серы и кислорода равны соответственно 1,32 и 16 а.е.м.

1) [-]0,5

2) [-]1,5

3) [-]2

4) [+]1

15. Плотность воздуха при нормальных условиях равна 1,29 кг/м3. Определите молярную массу воздуха (кг/моль):

1) [+]29•10-3

2) [-]0,29•10-3

3) [-]2,9•10-3

4) [-]29•10-2

16. От какой из приведенных ниже величин, характеризующих молекулы, зависит давление идеального газа?

1) [-]силы притяжения между молекулами

2) [+]кинетической энергии молекул

3) [-]силы отталкивания между молекулами

4) [-]потенциальной энергии взаимодействия молекул

17. Определите плотность воздуха (кг/м3) при температуре 17°С и давлении 100 кПа? Молярная масса воздуха 29 г/моль.

1) [-]1,7

2) [+]1,2

3) [-]2,9

4) [-]29

18. Какой процесс изображен на графике? Как изменится плотность газа при переходе из состояния 1 в состояние 2?


1) [-]изохорный; увеличится

2) [-]изохорный; уменьшится

3) [-]изотермический; не изменится

4) [+]изохорный; не изменится

19. Идеальный газ перешел из одного состояния в другое по закону P1/T1 = P2/T2. На каких рисунках правильно показан этот процесс?

1) [+]3 и 5

2) [-]3 и 4

3) [-]2 и 4

4) [-]2 и 3

20. При использовании газа, находящегося в металлическом баллоне его давление уменьшилось на 75%. Во сколько раз уменьшилась масса газа? Считать, что Т = const.

1) [+]4

2) [-]1,33

3) [-]14

4) [-]2

21. При нормальных условиях газ занимает объем 10 л. Какой объем (л) займет этот газ, если давление увеличить в 5 раз? Температура постоянна.

1) [+]2

2) [-]3

3) [-]4

4) [-]5

22. Во сколько раз увеличится давление идеального газа, находящегося в закрытом сосуде при температуре 27°С, если его нагреть до 627°С?

1) [-]2

2) [-]1,18

3) [+]3

4) [-]2,21

23. Сравните средние кинетические энергии атомов гелия (М=4 г/моль) при температуре T(E1) и неона (М=20 г/моль) при температуре 2,5Т(Е2).

1) [-]Е1=2,5Е2

2) [+]Е2=2,5Е1

3) [-]Е1=Е2

4) [-]Е2=5Е1

24. Какова масса воздуха (г), если он занимает объем 8,3 л при нормальном давлении и температуре 17°С? Рн=105Па, М=29 г/моль, R=8,3 Дж/моль•К.

1) [-]100

2) [-]50

3) [-]500

4) [+]10

25. В каких единицах измеряется абсолютная влажность воздуха в системе СИ?

1) [-]%

2) [-]безмерна

3) [-]K

4) [+]кг/м3

26. Идеальный газ перешел из состояния 1 в состояние 2. Сопоставьте давление газа в состояниях 1 и 2.


1) [-]возможно P1 > P2 или P2> P1

2) [-]P2>P1

3) [-]Р1 = P2

4) [+]Р1 > P2

27. Как изменится средняя кинетическая энергия теплового движения молекул идеального газа в некотором процессе, если концентрацию молекул уменьшить в 10 раз, а температуру увеличить в 2 раза?

1) [-]уменьшится в 10 раз

2) [+]увеличится в 2 раза

3) [-]уменьшится в 5 раз

4) [-]увеличится в 5 раз

28. Среди приведенных графиков укажите изотерму.


1) [-]1

2) [+]5

3) [-]2

4) [-]3

29. На рисунке приведены три изотермы для одной и той же массы газа. Какая изотерма соответствует наибольшей температуре?


1) [+]3

2) [-]2

3) [-]все изотермы соответствуют одной и той же температуре

4) [-]1

30. Как изменяется температура газа при его адиабатическом сжатии?

1) [-]может как уменьшаться, так и увеличиваться

2) [-]не изменяется

3) [-]понижается

4) [+]повышается

31. На рисунке приведены три изохоры для одной и той же массы газа. Какая изохора соответствует наибольшему объему?


1) [+]3

2) [-]1

3) [-]все изохоры соответствуют одному и тому же объему

4) [-]2

32. В идеальном газе пренебрегают:


1) размерами молекул;


2) массой молекул;


3) хаотическим движением молекул;


4) столкновениями молекул;


5) взаимодействием молекул на расстоянии.

1) [-]2 и 3

2) [-]1 и 2

3) [+]1 и 5

4) [-]3 и 4

33. Среди приведенных ниже математических выражений укажите все записи основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа: 1) pV= (m/M)RT; 2) Е = (3/2)kT; 3) р = nkT; 4) р = (1/3)??[2]

1) [+]3 и 4

2) [-]1 и 2

3) [-]1 и 3

4) [-]2 и 4

34. Укажите все соотношения, справедливые для изобарного процесса 1) V/T= const; 2) VТ = const; 3) V1/V2=T1/T2; 4) р1/р2=Т1/Т2; 5) V1/T2 = V2/T1.

1) [-]2 и 4

2) [+]1 и 3

3) [-]2 и 5

4) [-]1, 4 и 5

35. Какое из приведенных выражений является уравнением изобарного процесса?

1) [-]P=2/3nEk

2) [-]P1V1=P2V2

3) [-]PV=m/?RT

4) [+]V1/T1=V2/T2

36. Одинаковые воздушные шары заполнены до одинаковых давлений первый – водородом, второй – азотом, третий – гелием. Какой из них имеет наименьшую подъемную силу? Наполненный…

1) [-]водородом

2) [-]гелием

3) [+]азотом

4) [-]все имеют одинаковую подъемную силу

37. Сосуд заполнен смесью водорода, азота и углекислого газа и герметично закрыт. У какого газа средняя квадратическая скорость молекул наибольшая?

1) [-]углекислого газа

2) [-]азота

3) [-]ответ зависит от объема сосуда

4) [+]водорода

38. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 24°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,96 кПа.

1) [-]48

2) [+]41

3) [-]30

4) [-]34

39. Какая точка на приведенной диаграмме соответствует минимальной температуре идеального газа (1-2 и 4-5 – изобары, 3-4 и 5-1 – изохоры, 2-3 – изотерма).


1) [+]5

2) [-]2

3) [-]3

4) [-]1

40. Неизвестный газ массой 0,5 г при температуре (-23°С) создает в баллоне давление 60 кПа. В этом же баллоне кислород массой 50 г при температуре 47°С создал бы давление 480 кПа. Найдите молярную массу неизвестного газа (г/моль).

1) [+]2

2) [-]4

3) [-]28

4) [-]18

41. Давление газа, заключенного в объеме 1 м3 при температуре 300 К равно 280 кПа. Оцените температуру этого газа (К) при давлении 160 кПа и объеме 2 м3.

1) [-]250

2) [-]300

3) [+]343

4) [-]450

42. На сколько градусов надо поднять температуру газа, находящегося в баллоне, чтобы его давление увеличилось в 2 раза? Начальная температура газа 127°С.

1) [+]400

2) [-]127

3) [-]327

4) [-]600

43. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 32°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,73 кПа.

1) [-]39

2) [+]30

3) [-]34

4) [-]36

44. Герметичный цилиндр длиной I разделен пополам тонким и невесомым поршнем, который может перемещаться без трения. Закрепив поршень в этом положении, обе половины цилиндра заполнили идеальным газом так, чтобы давление в одной половине было в два раза больше, чем в другой. На какое расстояние сместится поршень, если его освободить? Процесс считать изотермическим.

1) [-]I/4

2) [-]2I/5

3) [+]I/6

4) [-]I/3

45. В двух одинаковых по объему сосудах при одинаковой температуре находится по 1 молю двух разных газов, причем масса молекул m1> m2. Укажите правильные утверждения.


1) Средние кинетические энергии молекул обоих газов одинаковы.


2) Средние квадратичные скорости молекул обоих газов одинаковы.


3) Давления газов p1> р2.


4) Концентрации молекул n1= n2.

1) [+]1 и 4

2) [-]только 1

3) [-]только 2

4) [-]1, 2

46. Давление насыщенного при постоянной температуре пара зависит…

1) [+]от рода пара

2) [-]от давления воздуха

3) [-]от массы пара

4) [-]от объема, занимаемого паром

47. В трех сосудах одинакового объема содержатся по 6 молей Н2, O2 и СO2. Каково соотношение давлений газов, если они имеют одинаковую температуру?

1) [-]

2) [-]

3) [-]

4) [+]

48. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 22°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,62 кПа.

1) [-]51

2) [-]58

3) [+]45,5

4) [-]40

49. На рисунке в координатных осях p-V изображен график процесса изменения состояния идеального газа. Какой из графиков в координатных осях р-Т соответствует этому процессу?

1) [-]4

2) [-]2

3) [-]3

4) [+]1

50. При изотермическом процессе давление газа увеличилось в два раза. Как изменилась концентрация молекул газа в сосуде?

1) [-]уменьшилась в 2 раза

2) [-]уменьшилась в 4 раза

3) [+]увеличилась в 2 раза

4) [-]увеличилась в 4 раза

51. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 33°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 5,02 кПа.

1) [+]29

2) [-]40

3) [-]34

4) [-]26

52. Определите относительную влажность воздуха 9 (%) при температуре 31°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,45 кПа.

1) [-]24

2) [-]36

3) [-]49

4) [+]32

53. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 30°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,19 кПа.

1) [-]49

2) [-]40

3) [+]34

4) [-]30

54. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 29°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 3,95 кПа.

1) [+]36

2) [-]49

3) [-]30

4) [-]32

55. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 35°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,64 кПа.

1) [-]24

2) [-]28

3) [-]32

4) [+]18

56. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 23°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,78 кПа.

1) [-]48

2) [-]61

3) [+]43

4) [-]55,5

57. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 30°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,19 кПа.

1) [-]42

2) [-]31

3) [-]34

4) [+]24

58. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 31°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,45 кПа.

1) [-]32

2) [-]41

3) [-]29

4) [+]23

59. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 32°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,73 кПа.

1) [-]20

2) [-]26

3) [+]22

4) [-]16

60. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 34°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,32 кПа.

1) [+]20

2) [-]24

3) [-]32

4) [-]16

61. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 20°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,33 кПа.

1) [+]42

2) [-]37

3) [-]46

4) [-]30

62. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 21°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,46 кПа.

1) [-]35

2) [+]40

3) [-]30

4) [-]46

63. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 22°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,62 кПа.

1) [-]46

2) [-]30

3) [+]37

4) [-]42

64. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 33°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,02 кПа.

1) [-]26

2) [+]21

3) [-]32

4) [-]16

65. В каких единицах измеряется коэффициент поверхностного натяжения: 1) Н/м; 2) Н/м2; 3) Дж/м; 4) Дж/м2; 5) Вт/м2?

1) [-]2 и 3

2) [+]1 и 4

3) [-]1 и 5

4) [-]только 5

66. Стеклянный капилляр длиной 1 м диаметром 1 мм, открытый с обоих концов, заполнен водой и находится в состоянии свободного падения в вертикальном положении. Какова высота столба воды, оставшейся в капилляре (см)?

1) [-]1

2) [-]10

3) [-]50

4) [+]100

67. Определите коэффициент поверхностного натяжения жидкости (мН/м) плотностью 0,8 г/см3, если она поднимается по капилляру диаметром 2 мм на высоту 7,5 мм.

1) [-]73

2) [-]24

3) [-]40

4) [+]30

68. Может ли ртуть вытекать из тонкого стеклянного капилляра каплями и почему?

1) [+]нет, так как ртуть не смачивает стекло, она вытечет струей

2) [-]нет, так как ртуть смачивает стекло

3) [-]да, так как ртуть не смачивает стекло

4) [-]да, так как ртуть смачивает стекло

69. Вода налита в цилиндрический сосуд радиусом 10 см. Определите поверхностную энергию воды (мкДж), если ее коэффициент поверхностного натяжения равен 73 мН/м.

1) [+]2292

2) [-]20,6

3) [-]2,1

4) [-]206

70. На какую высоту (см) поднимается вода (у=73 мН/м) в смачиваемом капилляре диаметром 0,73 мм, один конец которого опущен в воду.

1) [-]8

2) [-]6

3) [+]4

4) [-]2

71. Укажите правильную зависимость жёсткости стержня (k) от его длины (I), площади поперечного сечения (S) и модуля упругости (Е) материала стержня.

1) [-]Е = IS/k

2) [-]k = EI/S

3) [-]Е = kS/I

4) [+]k = ES/I

72. Как изменится масса капли воды, вытекающей из пипетки с диаметром отверстия 2 мм, по сравнению, с состоянием покоя, если пипетка будет двигаться вниз с ускорением 5 м/с2?

1) [-]увеличится в 5 раз

2) [-]увеличится в 4 раза

3) [-]не изменится

4) [+]увеличится в 2 раза

73. Стеклянная капиллярная трубка диаметром 1 мм, открытая с обоих концов, заполнена водой (у=73 мН/м) и закреплена на штативе вертикально. Какой высоты столб воды останется в трубке (см)?

1) [-]2,9

2) [-]292

3) [-]29,2

4) [+]5,8

74. При подвешивании груза проволока удлинилась на 9 мм. На сколько мм удлинится такая же проволока вдвое большей длины под тем же грузом?

1) [-]4,5

2) [-]36

3) [+]18

4) [-]9

75. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67 °С.

1) [-]10

2) [-]3,4

3) [-]4,5

4) [+]7,5

76. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67 °С.

1) [+]4,5

2) [-]10

3) [-]7,5

4) [-]3,4

77. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1) [-]4

2) [-]7

3) [+]9,96

4) [-]5,3

78. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1) [-]4

2) [-]5,3

3) [+]7

4) [-]9,9

79. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37 °С.

1) [-]9,9

2) [+]7,4

3) [-]5,3

4) [-]4

80. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37 °С.

1) [-]5,8

2) [-]10

3) [+]7,3

4) [-]2,4

81. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули – 37 °С.

1) [+]5,3

2) [-]10

3) [-]2,4

4) [-]8,7

82. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 50% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1) [+]6,4

2) [-]10

3) [-]8,7

4) [-]5,8

83. Необходимо нагреть 3 кг льда от 0°С до 40°С. Удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг, удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг•К. Какое количество теплоты (кДж) для этого требуется?

1) [-]996

2) [-]952

3) [-]978

4) [+]1494

84. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1) [-]9,9

2) [+]4

3) [-]7

4) [-]5,3

85. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1) [-]7,5

2) [-]10

3) [+]3,4

4) [-]4,5

86. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1) [+]7,8

2) [-]6,4

3) [-]9,8

4) [-]3

87. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1) [-]8,9

2) [-]2,9

3) [-]9,4

4) [+]6,4

88. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1) [+]9,4

2) [-]7,9

3) [-]6,4

4) [-]2,9

89. Температура нагревателя реальной тепловой машины равна 427°С, температура холодильника 127° С. Тепловая машина за один цикл получает от нагревателя тепловую энергию 600 Дж и отдает холодильнику 400 Дж. Какую часть от КПД идеальной машины составляет КПД данной реальной машины?

1) [+]7/9

2) [-]6/7

3) [-]1/2

4) [-]7/8

90. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37 °С.

1) [+]2,9

2) [-]8,9

3) [-]9,4

4) [-]6,4

91. Количество теплоты, которое нужно передать трем молям идеального одноатомного газа, чтобы увеличить при постоянном давлении его температуру Т0 в 2 раза, равно (R – универсальная газовая постоянная):

1) [+]5RT0

2) [-]15RT0 / 2

3) [-]3RT0 /2

4) [-]2RT0

92. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37 °С.

1) [-]6,4

2) [-]5,4

3) [-]2,9

4) [+]8,9

93. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37 °С.

1) [-]8,4

2) [+]5,9

3) [-]2,4

4) [-]4,4

94. Газ расширяется от объема V1 до V2:


1) изобарно;


2) изотермически;


3) адиабатно.


В каком случае совершаемая работа будет наибольшей?

1) [-]3

2) [+]1

3) [-]2

4) [-]1 и 2

95. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 27 °С.

1) [-]6,9

2) [+]2,4

3) [-]5,4

4) [-]8,4

96. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67 °С.

1) [+]10

2) [-]3,4

3) [-]7,5

4) [-]4,5

97. На сколько джоулей увеличится внутренняя энергия одноатомного идеального газа, находящегося в цилиндрическом сосуде со свободным поршнем, при сообщении газу количества теплоты 500 Дж?

1) [-]100

2) [-]180

3) [-]250

4) [+]300

98. Сколько килограммов солярки затрачивает за 3 часа дизельный двигатель мощностью 42 кВт, если КПД его равен 20%? Удельная теплота сгорания солярки 42 МДж/кг

1) [+]54

2) [-]36

3) [-]21

4) [-]28

99. Во сколько раз температура нагревателя (К), должна быть выше температуры холодильника идеальной тепловой машины, чтобы ее КПД был 50%?

1) [-]5

2) [-]4

3) [-]3

4) [+]2

100. Температура нагревателя идеальной тепловой машины 600К, холодильника - 300К и за один цикл рабочее тело получает от нагревателя 2400 Дж энергии. Определите работу, совершаемую газом за один цикл.

1) [-]300

2) [-]1500

3) [+]1200

4) [-]3000

101. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1) [+]7,9

2) [-]8,7

3) [-]2,4

4) [-]10

102. Какая масса воды (кг) должна пройти через плотину высотой 18 м, чтобы обеспечить "горение" лампочки мощностью 100 Вт в течение 15 минут при КПД 50%?

1) [+]1000

2) [-]3600

3) [-]1800

4) [-]2000

103. На рисунке в координатах V-T приведена кривая перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2. Как изменяется давление газа?


1) [-]не изменяется

2) [-]повышается

3) [+]понижается

4) [-]такой процесс невозможен

104. Какая доля количества теплоты Q, передаваемой при изобарическом нагревании одноатомному идеальному газу, идет на совершение газом работы?

1) [-]0,3Q

2) [+]0,4Q

3) [-]0,2Q

4) [-]0,5Q

105. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 50% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67 °С.

1) [-]6,9

2) [+]5,2

3) [-]0,1

4) [-]1,6

106. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 40% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67 °С.

1) [-]1,6

2) [-]0,1

3) [-]6,9

4) [+]3,3

107. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1) [-]6,4

2) [+]8,4

3) [-]3

4) [-]9,8

108. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1) [-]3

2) [-]9,8

3) [+]8,5

4) [-]9,2

109. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 50% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1) [-]9,8

2) [-]9,2

3) [+]6,96

4) [-]3

110. При нагревании в котле 4000 л воды сожгли 42 кг каменного угля. До какой температуры (°С) нагрелась вода, если ее начальная температура была 0°С, а тепловая отдача топки 60%? Удельная теплоемкость воды 4,2•103Дж/кг•К, удельная теплота сгорания каменного угля 30 МДж/кг.

1) [+]45

2) [-]50

3) [-]60

4) [-]70

111. Ионизатор создает ежесекундно 1014 положительных ионов и столько же электронов. Чему равен ток насыщения (мкА) газового промежутка?

1) [-]10

2) [-]1,6

3) [+]16

4) [-]100

112. Определите массу (г) четырех молей поваренной соли (NaCl). Относительные атомные массы входящих в нее элементов равны: mA(Nа)=23 а.е.м., mA(Cl)=35,5 а.е.м.

1) [-]117

2) [-]58,5

3) [-]289,5

4) [+]234

113. Какова относительная влажность (%) при 20°С, если точка росы равна 9°С? Давление насыщенных паров воды при 9 и 20°С равны соответственно 1,15 и 2,33 кПа

1) [-]54

2) [+]51

3) [-]49

4) [-]58

114. Оцените порядок диаметра атома водорода (м)

1) [-]10-8

2) [-]10-6

3) [+]10-10

4) [-]10-1

115. Как называется единица количества вещества?

1) [-]кубический метр

2) [+]моль

3) [-]килограмм

4) [-]атомная единица массы

116. Молекулярная масса кислорода равна 32 а.е.м. Концентрация молекул кислорода в баллоне равна 1020 см-3. 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг. Определите плотность кислорода в данном состоянии (кг/м3).

1) [-]9,2

2) [+]5,3

3) [-]6,9

4) [-]2,8

117. Воду, находящуюся в замкнутом сосуде, нагрели таким образом, что плотность образовавшегося водяного пара стала равной 1 кг/м3. Оцените, во сколько раз среднее расстояние между соседними молекулами воды в водяном паре больше среднего расстояния между ними в воде.

1) [-]3

2) [+]10

3) [-]100

4) [-]10000

118. Сопоставьте среднеквадратичные скорости молекул льда (v1), воды (v2) и водяного пара (v3) при температуре 0°С.

1) [-]?123

2) [+]?1=?2=?3

3) [-]?12=?3

4) [-]?1>?2>?3

119. Число Авогадро … 1) равно 6,02•1023 моль-1; 2) это число атомов в 12 г углерода; 3) равно числу молекул в одном моле любого вещества; 4) равно числу молекул в 22,4 л любого газа, находящегося при нормальных условиях.

1) [-]1, 2 и 3

2) [+]1, 2, 3 и 4

3) [-]1 и 4

4) [-]1 и 2

120. Оцените, во сколько примерно раз среднее расстояние между молекулами в газах при нормальных условиях больше размеров самих молекул газа

1) [-]8000-10000

2) [+]8-10

3) [-]80-100

4) [-]800-1000

121. Определите отношение числа молекул в 36 г воды к числу молекул в 2 г водорода.

1) [-]0,5

2) [-]3

3) [+]2

4) [-]1

122. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул … 1) зависит от температуры; 2) не зависит от температуры; 3) зависит от массы молекул; 4) не зависит от массы молекул; 5) зависит от агрегатного состояния вещества; 6) не зависит от агрегатного состояния вещества.

1) [-]2,3 и 5

2) [+]1, 4 и 6

3) [-]2, 3 и 6

4) [-]1, 3 и 5

123. Три газа: водород, азот и кислород заключены в сосуды одинакового объёма, причём давления газов и их температура одинаковы. В каком из сосудов содержится больше всего молекул?

1) [+]во всех сосудах содержится одинаковое число молекул

2) [-]в сосуде с азотом

3) [-]в сосуде с кислородом

4) [-]в сосуде с водородом

124. Какое количество вещества (моль) содержится в 144 г воды? ?(Н)=1 а.е.м., ?(O)=16 а.е.м

1) [-]10

2) [-]6

3) [+]8

4) [-]4

125. Какова масса одной молекулы воды (г), если её молярная масса равна 18 г?

1) [-]10-26

2) [+]3•10-23

3) [-]3•10-24

4) [-]10-23

126. Относительная атомная масса углерода составляет 12 а.е.м., кислорода – 16 а.е.м. Определите молярную массу (г) углекислого газа CO2.

1) [-]32

2) [-]24

3) [-]60

4) [+]44

127. Сколько молекул воды содержится в стакане объёмом 180 мл. У воды ?=1000 кг/м3, ?=18 г/моль.

1) [-]18•1023

2) [+]6•1024

3) [-]1024

4) [-]6•1025

128. Атомная масса углерода mA(С)=12 а.е.м., водорода mA(Н)=1 а.е.м., число Авогадро NA=6•1023 моль-1, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг. Определите массу (г) пяти молей метана (СН4).

1) [-]32

2) [+]80

3) [-]40

4) [-]160

129. Оцените, сколько атомов золота (mA =197 а.е.м.) содержится в одном грамме золота? NA=6•1023 моль-1, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг.

1) [-]6•1021

2) [-]6•1023

3) [-]3•1019

4) [+]3•1021

130. Атомная масса кислорода mA(O)=16 а.е.м., меди mA(Cu)=64 а.е.м., серы mA(S)=64 а.е.м., число Авогадро NA=6•1023 моль-1, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг. Определите массу (г) трех молей купороса (CuSO4).

1) [+]480

2) [-]240

3) [-]160

4) [-]540

131. Атомная масса углерода mA(С)=12 а.е.м., кислорода mA(O)=16 а.е.м., число Авогадро NA=6•1023 моль-1, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг. Определите массу (г) двух молей углекислого газа CO2 (г).

1) [+]88

2) [-]44

3) [-]132

4) [-]66

132. Определите среднее расстояние между соседними молекулами кислорода (см), который находится в баллоне при температуре 0°С и давлении 200 кПа. NA=6•1023 моль-1.

1) [-]3,3•10-9

2) [-]2,7•10-9

3) [+]2,6•10-7

4) [-]3,3•10-6

133. Атомная масса водорода равна 1 а.е.м., а кислорода – 16 а.е.м. Зная значение одной атомной единицы массы (1,66•10-27 кг), определите массу одной молекулы воды (Н2O) в граммах.

1) [-]18•10-27

2) [+]3•10-23

3) [-]3•10-22

4) [-]3•10-26

134. Атомная масса урана равна 238 а.е.м. Определите массу одного атома урана в граммах, если 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг.

1) [+]3,95•10-22

2) [-]3,95•10-23

3) [-]3,95•10-26

4) [-]238•10-24

135. Атомная масса кислорода равна 16 а.е.м. Определите молярную массу кислорода (г/моль).

1) [-]16

2) [+]32

3) [-]48

4) [-]64

136. Зная атомную массу углерода (12 а.е.м.) и значение атомной единицы массы (1,66•10-27 кг), определите массу десяти атомов углерода (г).

1) [-]12•10-26

2) [-]1,99•10-23

3) [-]12•10-27

4) [+]1,99•10-22

137. Атомная масса кислорода mA(O)=16 а.е.м., водорода mA(H)=1 а.е.м., серы mA(S)=32 а.е.м., число Авогадро NA=6•1023 моль-1, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг. Определите массу (г) четырех молей серной кислоты (H2SO4).

1) [+]392

2) [-]444

3) [-]224

4) [-]576

138. Сколько молекул содержится в 1 г воды?

1) [-]3,3•1020

2) [+]3,3•1022

3) [-]1023

4) [-]1021

139. Укажите все верные утверждения. Броуновское движение – это…


1) хаотическое тепловое движение молекул вещества;


2) беспорядочное движение микроорганизмов;


3) движение взвешенных частиц микронных размеров под ударами молекул;


4) химическая реакция, если её наблюдать в микроскоп;


5) тоже самое, что и диффузия;


6) проникновение молекул одного вещества в промежутки между молекулами другого вещества.

1) [-]2 и 4

2) [+]только 3

3) [-]1 и 3

4) [-]5 и 6

140. Какова масса одного атома гелия (г), если его молярная масса равна 4 г?

1) [+]6,7•10-24

2) [-]6,7•10-25

3) [-]6,7•10-23

4) [-]6,7•10-26

141. Укажите все верные утверждения. Молекулярно-кинетическая теория строения вещества объясняет…


1) все газовые законы;


2) не все газовые законы;


3) все механические свойства твердых тел;


4) не все механические свойства твердых тел;


5) все тепловые свойства жидкостей;


6) не все тепловые свойства жидкостей.

1) [-]1, 4 и 5

2) [-]2, 4 и 6

3) [+]1, 3 и 5

4) [-]2, 3 и 6

142. Относительная атомная масса водорода равна 1 а.е.м., углерода – 12 а.е.м. Чему равна масса (г) двух молей метана (СН4)?

1) [-]20

2) [-]8

3) [-]14

4) [+]28

143. Оцените, сколько атомов железа (mA=56 а.е.м.) содержится в 1 дм3 железа. Плотность железа ?=7800 кг/м3, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг.

1) [-]6•1023

2) [-]6•1025

3) [-]8,4•1027

4) [+]8,4•1025

144. Зная молярную массу меди (64 г/моль) и её плотность (8900 кг/м3), определите средний объём, приходящийся в слитке меди на одну молекулу (см3). NA=6•1023 моль-1.

1) [-]1,2•10-20

2) [-]2,4•10-23

3) [-]3•10-26

4) [+]1,2•10-23

145. Зная молярную массу меди (64 г/моль) и её плотность (8900 кг/м3), оцените среднее расстояние между соседними атомами (см) в слитке меди. NA=6•1023 моль-1.

1) [-]1,2•10-8

2) [-]2,3•10-10

3) [-]1,8•10-10

4) [+]2,3•10-8

146. Сколько молекул углекислого газа находится при нормальных условиях (?=100 кПа, t=0°C) в одном литре этого газа? NA=6•1023 моль-1.

1) [-]2,7•1025

2) [+]2,7•1022

3) [-]1,8•1020

4) [-]6•1023

147. Определите средний объём (см3), приходящийся на один атом гелия, если известно, что температура гелия равна 0°С, а давление – 100 кПа. NA=6•1023 моль-1.

1) [-]3,7•10-26

2) [+]3,7•10-20

3) [-]3,7•10-18

4) [-]6•10-23

148. Сравните средние кинетические энергии атомов гелия (М=4 г/моль) при температуре Т(Е1) и неона (М=20 г/моль) при температуре 2,5 Т(Е2)

1) [-]E1=E2

2) [-]E1=2,5E2

3) [+]E2=2,5E1

4) [-]E2=5E1

149. Укажите все соотношения справедливые для изохорного процесса 1) V/T = const, 2) р/Т = const, 3) рТ = const, 4) V Т = const, 5) V1/V2 = Т1/Т2.

1) [-]3 и 4

2) [-]1 и 3

3) [+]2 и 5

4) [-]1 и 2

150. Сравните среднеквадратичные скорости молекул азота (М=28 г/моль) и кислорода (М=32 г/моль) при температуре 0°С

1) [+]

2) [-]

3) [-]?a=(7/8)?к

4) [-]?a=(8/7)?к

151. Какому значению по шкале Кельвина соответствует температура 150°С?

1) [+]+423

2) [-]-123

3) [-]+123

4) [-]-423

152. Среди приведённых ниже математических выражений укажите все записи основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа:


1) pV = (m/M)RT;


2) Е = (3/2)kТ;


3) р = nkT;


4) р = (1/3)рv2

1) [-]1 и 2

2) [+]3 и 4

3) [-]2 и 4

4) [-]1 и 3

153. На рисунке приведены три изобары для одной и той же массы газа. Какая изобара соответствует наибольшему давлению?


1) [-]все изобары соответствуют одному и тому же давлению

2) [-]2

3) [+]3

4) [-]1

154. Укажите все соотношения, справедливые для изобарного процесса


1) V/T = consT1


2) V Т = consT1


3) V1/V2 = T1/T2,


4) P1/P2= T1/T2,


5) V1/T2 = V2/T1

1) [+]1 и 3

2) [-]1, 4 и 5

3) [-]2 и 5

4) [-]2 и 4

155. На рисунке приведены три изотермы для одной и той же массы газа. Какая изотерма соответствует наибольшей температуре?


1) [-]2

2) [-]все изотермы соответствуют одной и той же температуре

3) [-]1

4) [+]3

156. На рисунке приведены три изохоры для одной и той же массы газа. Какая изохора соответствует наибольшему объёму?


1) [+]3

2) [-]1

3) [-]2

4) [-]все изохоры соответствуют одному и тому же объему

157. Какие из приведённых ниже газовых законов можно объяснить, исходя из молекулярно-кинетической теории идеального газа: 1) Бойля-Мариотта; 2) Гей-Люссака; 3) Шарля; 4) Дальтона; 5) объединённый газовый закон; 6) уравнение Менделеева-Клапейрона.

1) [-]1, 2, 3 и 5

2) [-]1, 3 и 4

3) [-]1, 2 и 3

4) [+]все

158. В идеальном газе пренебрегают: 1) размерами молекул; 2) массой молекул; 3) хаотическим движением молекул; 4) столкновениями молекул; 5) взаимодействием молекул на расстоянии.

1) [-]1 и 2

2) [+]1 и 5

3) [-]2 и 3

4) [-]3 и 4

159. Газ сжимают в соответствии с уравнением p/√V=const. Как изменяется при этом температура газа?

1) [-]повышается

2) [+]понижается

3) [-]не изменяется

4) [-]ответ зависит от значения константы

160. Укажите все соотношения, справедливые для изотермического процесса:


1) p1/p2 = V2/V1,


2) p1/p2= V1/V2,


3) p1V1 = p2V2,


4) p1V2 = p2V1,


5) p1/V1 = p2/V2

1) [-]2 и 5

2) [+]1 и 3

3) [-]2 и 4

4) [-]1 и 4

161. Давление газа увеличивается в соответствии с уравнением р2/Т =const. Как при этом изменяется объём газа?

1) [-]не изменяется

2) [-]уменьшается

3) [+]увеличивается

4) [-]ответ зависит от значения константы

162. Газ расширяется в соответствии с уравнением p/√V=const. Как изменяется при этом температура газа?

1) [-]не изменяется

2) [-]понижается

3) [-]ответ зависит от значения константы

4) [+]повышается

163. Газ нагревают в соответствии с уравнением V/√T=const. Как изменяется при этом его давление?

1) [-]уменьшается

2) [-]ответ зависит от значения константы

3) [-]не изменяется

4) [+]увеличивается

164. Газ охлаждают в соответствии с уравнением V/√T=const. Как изменяется при этом его давление?

1) [-]ответ зависит от значения константы

2) [+]уменьшается

3) [-]не изменяется

4) [-]увеличивается

165. Давление газа увеличивается в соответствии с уравнением √р/Т=const. Как при этом изменяется объём газа?

1) [+]уменьшается

2) [-]не изменяется

3) [-]ответ зависит от значения константы

4) [-]увеличивается

166. Давление газа уменьшается в соответствии с уравнением √p/T=const. Как при этом изменяется объём газа?

1) [-]уменьшается

2) [+]увеличивается

3) [-]ответ зависит от значения константы

4) [-]не изменяется

167. Газ нагревают в соответствии с уравнением V/T2=const. Как изменяется при этом его давление?

1) [-]возрастает

2) [+]уменьшается

3) [-]не изменяется

4) [-]ответ зависит от значения константы

168. Газ сжимают в соответствии с уравнением pV2=const. Как изменяется при этом температура газа?

1) [-]понижается

2) [-]не изменяется

3) [-]ответ зависит от значения константы

4) [+]повышается

169. Газ расширяется в соответствии с уравнением pV2=const. Как изменяется при этом температура?

1) [+]понижается

2) [-]повышается

3) [-]не изменяется

4) [-]ответ зависит от значения константы

170. В одном кубометре воздуха, взятого из некоторого помещения при 25°С, оказалось 9,2 г водяных паров. Определите относительную влажность (%) в этом помещении, если плотность насыщенного водяного пара при 25°С равна 23 г/м3.

1) [-]50

2) [+]40

3) [-]60

4) [-]30

171. Точка росы равна 10°С. Определите относительную влажность воздуха (%) при 20°С, если давление насыщенных паров воды при 10°С равно 1,1 кПа, а при 20°С – 2,3 кПа.

1) [-]45

2) [-]55

3) [+]50

4) [-]60

172. Газ охлаждается в соответствии с уравнением V/T2=const. Как изменяется при этом его давление?

1) [-]уменьшается

2) [-]не изменяется

3) [-]ответ зависит от значения константы

4) [+]увеличивается

173. Давление газа уменьшается в соответствии с уравнением p2/T=const. Как при этом изменяется объём газа?

1) [+]уменьшается

2) [-]увеличивается

3) [-]не изменяется

4) [-]ответ зависит от значения константы

174. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,3 м3?

1) [+]-60

2) [-]0

3) [-]-40

4) [-]-20

175. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,6 м3?

1) [+]180

2) [-]140

3) [-]260

4) [-]340

176. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,7 м3?

1) [+]260

2) [-]140

3) [-]340

4) [-]180

177. Два сосуда объемами 4 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 80 кПа, а во втором – кислород под давлением 50 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]16,7

2) [-]25

3) [-]71,25

4) [+]62

178. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,8 м3?

1) [-]180

2) [-]260

3) [+]340

4) [-]420

179. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,9 м3?

1) [-]580

2) [+]420

3) [-]340

4) [-]500

180. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 1 м3?

1) [-]660

2) [+]500

3) [-]580

4) [-]420

181. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,45 м3?

1) [-]80

2) [+]60

3) [-]100

4) [-]120

182. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,35 м3?

1) [-]0

2) [-]-40

3) [-]20

4) [+]-20

183. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 3,0 м3?

1) [-]225

2) [-]244

3) [+]262

4) [-]280

184. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,4 м3?

1) [-]169

2) [+]150

3) [-]131

4) [-]187

185. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,4 м3?

1) [-]10

2) [-]-10

3) [+]20

4) [-]-20

186. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 2,0 м3?

1) [-]650

2) [-]555

3) [+]600

4) [-]700

187. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,4 м3?

1) [-]420

2) [+]330

3) [-]285

4) [-]375

188. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,3 м3?

1) [-]330

2) [-]420

3) [-]375

4) [+]285

189. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,2 м3?

1) [-]200

2) [+]240

3) [-]280

4) [-]320

190. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,1 м3?

1) [-]140

2) [-]180

3) [-]165

4) [+]195

191. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,6 м3?

1) [-]510

2) [+]420

3) [-]465

4) [-]375

192. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,7 м3?

1) [-]555

2) [-]510

3) [+]465

4) [-]600

193. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,6 м3?

1) [-]169

2) [+]187

3) [-]150

4) [-]206

194. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,9 м3?

1) [-]465

2) [-]420

3) [-]510

4) [+]555

195. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,9 м3?

1) [-]206

2) [-]187

3) [+]244

4) [-]225

196. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,1 м3?

1) [-]112

2) [+]93,8

3) [-]150

4) [-]131

197. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,2 м3?

1) [-]94

2) [-]72

3) [+]112

4) [-]131

198. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,3 м3?

1) [+]131

2) [-]94

3) [-]112

4) [-]72

199. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,5 м3?

1) [-]330

2) [-]285

3) [+]375

4) [-]420

200. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,5 м3?

1) [-]187

2) [+]169

3) [-]206

4) [-]225

201. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,7 м3?

1) [+]206

2) [-]244

3) [-]225

4) [-]187

202. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,8 м3?

1) [-]280

2) [-]262

3) [-]244

4) [+]225

203. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,8 м3?

1) [-]465

2) [-]555

3) [-]420

4) [+]510

204. Два сосуда объемами 4 л и 5 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 60 кПа, а во втором – кислород под давлением 40 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [+]48,9

2) [-]39,1

3) [-]68

4) [-]58,6

205. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1) [-]1,3

2) [+]1,5

3) [-]1,9

4) [-]1,1

206. Определите относительную влажность воздуха? (%) при температуре 23°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,78 кПа.

1) [-]27

2) [-]46

3) [+]35

4) [-]40

207. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 22°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,62 кПа.

1) [-]30

2) [-]46

3) [+]37

4) [-]42

208. Два сосуда объемами 6 л и 8 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 110 кПа, а во втором - кислород под давлением 80 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]31,25

2) [+]92,9

3) [-]22

4) [-]82,5

209. Два сосуда объемами 5 л и 7 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 100 кПа, а во втором – кислород под давлением 70 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]22

2) [+]82,5

3) [-]92,9

4) [-]31,25

210. Два сосуда объемами 4 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 40 кПа, а во втором - кислород под давлением 10 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]52,2

2) [-]40

3) [-]31,25

4) [+]22

211. Два сосуда объемами 3 л и 5 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 50 кПа, а во втором - кислород под давлением 20 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]22

2) [-]40

3) [+]31,25

4) [-]52,5

212. Два сосуда объемами 2 л и 4 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 60 кПа, а во втором – кислород под давлением 30 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]22

2) [-]52,2

3) [-]31,25

4) [+]40

213. Два сосуда объемами 5 л и 7 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 70 кПа, а во втором - кислород под давлением 40 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]40

2) [-]31,25

3) [+]52,5

4) [-]22

214. Два сосуда объемами 3 л и 5 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 90 кПа, а во втором - кислород под давлением 60 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]25

2) [-]62

3) [+]71,25

4) [-]16,7

215. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 25°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 3,17 кПа.

1) [-]32

2) [+]44

3) [-]40

4) [-]48

216. Два сосуда объемами 5 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 50 кПа, а во втором - кислород под давлением 30 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]68

2) [-]58,6

3) [-]48,9

4) [+]39,1

217. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 27°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 3,52 кПа.

1) [-]44

2) [-]32

3) [-]48

4) [+]40

218. Два сосуда объемами 3 л и 4 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 70 кПа, а во втором - кислород под давлением 50 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]39,1

2) [+]58,6

3) [-]48,9

4) [-]68

219. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 6,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1) [-]9/7

2) [-]8/7

3) [-]11/7

4) [+]13/7

220. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 6 раз, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1) [-]10/7

2) [+]12/7

3) [-]13/7

4) [-]8/7

221. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1) [-]9/7

2) [+]11/7

3) [-]13/7

4) [-]8/7

222. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5 раз, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1) [-]9/7

2) [-]8/7

3) [-]12/7

4) [+]10/7

223. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1) [-]13/7

2) [+]9/7

3) [-]11/7

4) [-]8/7

224. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4 раза, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1) [-]13/7

2) [-]9/7

3) [-]11/7

4) [+]8/7

225. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 6,9 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1) [-]1,2

2) [-]1,9

3) [-]1,5

4) [+]2,3

226. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 6,3 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1) [+]2,1

2) [-]2,4

3) [-]1,6

4) [-]1,2

227. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5,7 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1) [+]1,9

2) [-]1,6

3) [-]1,3

4) [-]1,1

228. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5,1 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1) [+]1,7

2) [-]1,3

3) [-]2,0

4) [-]2,4

229. Два сосуда объемами 1 л и 3 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 40 кПа, а во втором - кислород под давлением 20 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [+]25

2) [-]62

3) [-]16,7

4) [-]71,25

230. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 32°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,73 кПа.

1) [+]22

2) [-]20

3) [-]16

4) [-]26

231. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 20°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,33 кПа.

1) [-]58

2) [-]45,5

3) [+]51

4) [-]40

232. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 21°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,46 кПа.

1) [-]55,5

2) [-]61

3) [-]43

4) [+]48

233. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 22°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,62 кПа.

1) [-]40

2) [+]45,5

3) [-]51

4) [-]58

234. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 23°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,78 кПа.

1) [-]61

2) [-]55,5

3) [-]48

4) [+]43

235. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 24°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,96 кПа.

1) [-]30

2) [+]41

3) [-]34

4) [-]48

236. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 25°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 3,17 кПа.

1) [-]30

2) [-]44

3) [-]34

4) [+]38

237. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 26°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 3,32 кПа.

1) [-]30

2) [+]36

3) [-]34

4) [-]41

238. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 27°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 3,52 кПа.

1) [-]38

2) [+]34

3) [-]41

4) [-]30

239. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 28°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 3,74 кПа.

1) [-]24

2) [-]41

3) [-]20

4) [+]32

240. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 29°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 3,95 кПа.

1) [+]31

2) [-]36

3) [-]24

4) [-]20

241. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 24°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 2,96 кПа.

1) [-]40

2) [+]48

3) [-]32

4) [-]44

242. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 31°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,45 кПа.

1) [+]23

2) [-]29

3) [-]32

4) [-]41

243. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 26°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 3,32 кПа.

1) [-]48

2) [-]34

3) [+]42

4) [-]30

244. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 33°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,02 кПа.

1) [-]16

2) [-]26

3) [+]21

4) [-]32

245. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 34°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,32 кПа.

1) [+]20

2) [-]32

3) [-]24

4) [-]16

246. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 35°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,64 кПа.

1) [+]18

2) [-]28

3) [-]24

4) [-]32

247. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 20°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,33 кПа.

1) [-]46

2) [-]37

3) [+]42

4) [-]30

248. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 21°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,46 кПа.

1) [-]46

2) [+]40

3) [-]30

4) [-]35

249. Два сосуда объемами 2 л и 4 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 30 кПа, а во втором - кислород под давлением 10 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]62

2) [-]71,25

3) [+]16,7

4) [-]25

250. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,25 м3?

1) [-]-80

2) [-]-60

3) [+]-100

4) [-]-40

251. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 33°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 5,02 кПа.

1) [+]29

2) [-]34

3) [-]26

4) [-]40

252. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 32°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,73 кПа.

1) [+]30

2) [-]39

3) [-]34

4) [-]36

253. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 31°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,45 кПа.

1) [-]36

2) [-]49

3) [-]24

4) [+]32

254. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 30°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,19 кПа.

1) [-]40

2) [-]49

3) [+]34

4) [-]30

255. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 30°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,19 кПа.

1) [-]42

2) [-]34

3) [-]31

4) [+]24

256. Два сосуда объемами 6 л и 5 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 70 кПа, а во втором - кислород под давлением 80 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]79

2) [-]69,3

3) [+]74,5

4) [-]64,6

257. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 1,8 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1) [-]2,4

2) [-]1,5

3) [+]1,2

4) [-]2,1

258. Два сосуда объемами 2 л и 3 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 80 кПа, а во втором - кислород под давлением 60 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]58,6

2) [+]68

3) [-]48,9

4) [-]39,1

259. Два сосуда объемами 1 л и 2 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 90 кПа, а во втором - кислород под давлением 70 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [+]76,7

2) [-]89,3

3) [-]94

4) [-]83,3

260. Два сосуда объемами 9 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 90 кПа, а во втором - кислород под давлением 100 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [+]94

2) [-]83,3

3) [-]89,3

4) [-]76,7

261. Два сосуда объемами 5 л и 2 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 30 кПа, а во втором - кислород под давлением 40 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]24,4

2) [-]28,75

3) [+]32,9

4) [-]36,7

262. Два сосуда объемами 5 л и 4 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 20 кПа, а во втором - кислород под давлением 30 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]28,75

2) [+]24,4

3) [-]32,9

4) [-]36,7

263. Два сосуда объемами 8 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 85 кПа, а во втором - кислород под давлением 95 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]94

2) [-]76,7

3) [-]83,3

4) [+]89,3

264. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 2 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1) [-]7/3

2) [-]8/3

3) [+]4/3

4) [-]5/3

265. Два сосуда объемами 3 л и 2 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 75 кПа, а во втором - кислород под давлением 85 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]69,3

2) [-]74,5

3) [-]64,6

4) [+]79

266. Два сосуда объемами 5 л и 3 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 25 кПа, а во втором - кислород под давлением 35 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [+]28,75

2) [-]24,4

3) [-]32,9

4) [-]36,7

267. Два сосуда объемами 4 л и 3 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 65 кПа, а во втором - кислород под давлением 75 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]74,5

2) [-]64,6

3) [+]69,3

4) [-]79

268. Два сосуда объемами 7 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 60 кПа, а во втором - кислород под давлением 70 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]79

2) [-]69,3

3) [-]74,5

4) [+]64,6

269. Два сосуда объемами 7 л и 5 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 55 кПа, а во втором - кислород под давлением 65 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]48

2) [+]59,2

3) [-]53,6

4) [-]42,2

270. Два сосуда объемами 7 л и 4 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 50 кПа, а во втором - кислород под давлением 60 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [+]53,6

2) [-]48

3) [-]42,2

4) [-]59,2

271. Два сосуда объемами 7 л и 2 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 40 кПа, а во втором - кислород под давлением 50 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]59,2

2) [-]48

3) [-]53,6

4) [+]42,2

272. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 29°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 3,95 кПа.

1) [+]36

2) [-]49

3) [-]30

4) [-]32

273. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4,2 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1) [-]2,2

2) [-]1,8

3) [+]1,4

4) [-]1,1

274. Два сосуда объемами 2 л и 1 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 80 кПа, а во втором - кислород под давлением 90 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]76,7

2) [-]89,3

3) [-]94

4) [+]83,3

275. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 3,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1) [+]1,4

2) [-]1,8

3) [-]1,2

4) [-]2,3

276. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 6 раз, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1) [+]2,4

2) [-]2,2

3) [-]1,8

4) [-]1,4

277. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1) [-]1,4

2) [-]2,4

3) [+]2,2

4) [-]1,8

278. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5 раз, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1) [-]1,6

2) [-]1,3

3) [+]2,0

4) [-]1,1

279. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1) [-]1,6

2) [+]1,8

3) [-]2,1

4) [-]2,4

280. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4 раза, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1) [-]1,8

2) [-]2,1

3) [-]2,4

4) [+]1,6

281. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 2,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1) [-]4/3

2) [+]5/3

3) [-]7/3

4) [-]8/3

282. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1) [-]1,3

2) [-]1,1

3) [-]1,6

4) [+]2,0

283. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 3,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1) [+]1,75

2) [-]1,4

3) [-]1,1

4) [-]2,2

284. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 3 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1) [+]1,5

2) [-]1,2

3) [-]1,3

4) [-]1,1

285. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 2,6 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1) [-]1,9

2) [-]1,6

3) [-]1,1

4) [+]1,3

286. Два сосуда объемами 7 л и 3 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 45 кПа, а во втором - кислород под давлением 55 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]42,2

2) [-]53,6

3) [+]48

4) [-]59,2

287. Два сосуда объемами 5 л и 1 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 35 кПа, а во втором - кислород под давлением 45 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1) [-]28,75

2) [-]24,4

3) [-]32,9

4) [+]36,7

288. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 3 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1) [-]1,1

2) [-]1,4

3) [-]1,7

4) [+]2,0

289. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 2,2 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1) [-]1,8

2) [-]1,4

3) [+]1,1

4) [-]1,05

290. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1) [-]7/3

2) [+]8/3

3) [-]5/3

4) [-]4/3

291. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 3,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1) [+]7/3

2) [-]4/3

3) [-]5/3

4) [-]8/3

292. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 2,4 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1) [+]1,2

2) [-]1,9

3) [-]1,5

4) [-]1,1

293. На рисунке для одного и того же идеального газа приведены три изохоры. При каких условиях они могут соответствовать одному и тому же объёму?


1) [+]m123

2) [-]ни при каких условиях не могут соответствовать

3) [-]m1=m2=m3

4) [-]m1>m2>m3

294. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изохоры. Какая из них соответствует наименьшему объёму?


1) [+]3

2) [-]2

3) [-]1

4) [-]объем во всех трех случаях одинаков

295. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изохоры. Какая из них соответствует наибольшему объёму?


1) [+]1

2) [-]3

3) [-]2

4) [-]объём во всех трёх случаях одинаков

296. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изобары. Какая из них соответствует наибольшему давлению?


1) [+]1

2) [-]3

3) [-]2

4) [-]все изобары соответствуют одинаковому давлению

297. На рисунке для одного и того же идеального газа приведены три изобары. При каких условиях они могут соответствовать одному и тому же давлению?


1) [+]m123

2) [-]m1>m2>m3

3) [-]m1=m2=m3

4) [-]ни при каких условиях не могут соответствовать

298. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изобары. Какая из них соответствует наименьшему давлению?


1) [-]2

2) [-]1

3) [+]3

4) [-]все изобары соответствуют одинаковому давлению

299. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изотермы. Какая из них соответствует самой высокой температуре?


1) [-]температуры всех изотерм одинаковы

2) [-]1

3) [+]3

4) [-]2

300. На рисунке для одного и того же идеального газа приведены три изотермы. При каких условиях они могут соответствовать одной и той же температуре?


1) [-]m1>m2>m3

2) [-]ни при каких условиях не могут соответствовать

3) [+]m123

4) [-]m1=m2=m3

301. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изотермы. Какая из них соответствует самой низкой температуре?


1) [-]2

2) [+]1

3) [-]3

4) [-]температуры всех изотерм одинаковы

302. Укажите все верные утверждения: 1) кристаллы изотропны; 2) кристаллы анизотропны; 3) аморфные тела изотропны; 4) аморфные тела анизотропны.

1) [-]1 и 3

2) [-]2 и 4

3) [+]2 и 3

4) [-]1 и 4

303. Укажите все верные утверждения: 1) расположение молекул жидкости полностью хаотическое; 2) в расположении молекул жидкости есть ближний порядок, но нет дальнего порядка; 3) в расположении молекул жидкости есть и ближний, и дальний порядок; 4) поверхностный слой жидкости находится в натянутом состоянии.

1) [+]2 и 4

2) [-]1 и 4

3) [-]3 и 4

4) [-]только 1

304. Три стеклянные капиллярные трубки, открытые с обоих концов, опущены в одну и ту же смачивающую их жидкость. Диаметр первой трубки равен 0,5 мм, второй - 1 мм и третьей - 1,5 мм. Сопоставьте высоты подъема жидкости в этих капиллярах.

1) [+]h1=2h2=3h3

2) [-]h1=h2=h3

3) [-]h1=4h2=9h3

4) [-]3h1=2h2=h3

305. В каких единицах измеряется коэффициент поверхностного натяжения: 1) Н/м; 2) Н/м2; 3) Дж/м; 4) Дж/м2; 5) Вт/м2?

1) [-]только 5

2) [-]1 и 5

3) [+]1 и 4

4) [-]2 и 3

306. На поверхности Земли высота подъема смачивающей жидкости в капилляре равна 2 см. Какой будет эта высота (см) на поверхности планеты, на которой ускорение свободного падения равно 5 м/с2? g3=10 м/с2

1) [-]8

2) [-]2

3) [+]4

4) [-]1

307. Стеклянный капилляр длиной 1 м диаметром 1 мм, открытый с обоих концов, заполнен водой и находится в состоянии свободного падения в вертикальном положении. Какова высота столба воды, оставшейся в капилляре (см)?

1) [+]100

2) [-]50

3) [-]10

4) [-]1

308. Какую площадь поперечного сечения должен иметь металлический стержень (см2), чтобы под нагрузкой 30 кН в нём возникло механическое напряжение 6•107 Па?

1) [-]0,5

2) [-]3

3) [-]1

4) [+]5

309. Укажите все верные утверждения, относящиеся к плавлению и кристаллизации. 1) в процессе плавления кристаллического тела температура остаётся постоянной; 2) в процессе плавления кристаллического тела температура постепенно увеличивается; 3) в процессе нагревания аморфное тело постепенно размягчается; 4) аморфные тела не имеют определённой температуры плавления; 5) у кристаллического тела температура плавления равна температуре кристаллизации.

1) [+]1, 3, 4, 5

2) [-]2, 3 и 4

3) [-]2, 4 и 5

4) [-]1, 4 и 5

310. Как изменяется температура в процессе перехода аморфного тела из твердого состояния в жидкое?

1) [+]постепенно возрастает

2) [-]сначала снижается, а затем не меняется

3) [-]постепенно снижается

4) [-]остаётся постоянной

311. На круглой металлической пластине начерчен равносторонний треугольник, вершина которого совпадает с центром пластинки. Как изменится форма этого треугольника при нагревании пластины?

1) [-]стороны треугольника станут кривыми линиями

2) [-]треугольник станет равнобедренным, причём боковые стороны меньше основания

3) [+]останется равносторонним

4) [-]треугольник станет равнобедренным, причём боковые стороны больше основания

312. Деформацию какого типа испытывают зубья пилы в процессе распиливания?

1) [+]сдвига

2) [-]изгиба

3) [-]кручения

4) [-]сжатия

313. На какую высоту (см) поднимается вода (?=73 мН/м) в смачиваемом капилляре диаметром 0,73 мм, один конец которого опущен в воду.

1) [-]8

2) [-]2

3) [-]6

4) [+]4

314. На какую высоту (см) опустится ртуть (?=470 мН/м, ?=13,6 т/м3) в капиллярной трубке диаметром 1 мм из не смачиваемого ртутью материала, одним концом опущенной в ртуть?

1) [-]3,6

2) [-]2,2

3) [+]1,4

4) [-]5,1

315. На Земле некоторая жидкость поднялась в капилляре на высоту 24 мм. На какую высоту (см) она поднимется в том же капилляре на Луне? gn=1,6 м/с2.

1) [+]14,4

2) [-]9,6

3) [-]7,2

4) [-]2,4

316. Укажите все верные утверждения. Аморфные тела:


1) имеют определенную температуру плавления;


2) не имеют определенной температуры плавления (размягчаются постепенно). Кристаллические тела:


3) имеют определенную температуру плавления;


4) не имеют определенной температуры плавления (размягчаются постепенно).


5) Есть аморфные тела, имеющие определенную температуру плавления, и есть кристаллические тела, которые при нагревании размягчаются постепенно.

1) [-]только 5

2) [-]1 и 4

3) [+]2 и 3

4) [-]1 и 3

317. Три одинаковые капиллярные трубки опущены одним концом в смачивающие их жидкости с коэффициентами поверхностного натяжения ?, 2? и 3?. Каково соотношение высот подъёма жидкости в этих капиллярах?

1) [-]h1=h2=h3

2) [+]определить невозможно, так как не даны плотности жидкостей

3) [-]h1=h2/2=h3/3

4) [-]h1=2h2=3h3

318. На стальной проволоке (модуль упругости стали Е=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен некоторый груз. Определите минимальную массу груза (кг), при которой проволока порвётся, если предел прочности стали равен 500 МПа.

1) [+]25

2) [-]10

3) [-]40

4) [-]50

319. На стальной проволоке (модуль упругости стали Е=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Оцените относительное удлинение проволоки.

1) [-]5•10-3

2) [-]5•10-2

3) [+]5•10-4

4) [-]5•10-5

320. Капиллярная трубка, открытая с обеих сторон, одним концом опущена в смачивающую жидкость, которая поднялась на некоторую высоту. Как изменится эта высота, если данный прибор начнёт свободно падать в вертикальном положении?

1) [+]жидкость заполнит весь капилляр

2) [-]жидкость полностью вытечет из капилляра

3) [-]высота увеличится в 2 раза

4) [-]высота уменьшится в 2 раза

321. Оцените массу капли воды (мг), которая капает из пипетки с диаметром отверстия 1 мм Коэффициент поверхностного натяжения воды равен 73 мН/м.

1) [-]230

2) [+]23

3) [-]2,3

4) [-]460

322. В космическом корабле (в состоянии невесомости) находятся мыльный пузырь и шар из мыльной воды такого же радиуса. Сопоставьте поверхностные энергии пузыря (W1) и шара (W2).

1) [-]W2=2W1

2) [+]W1=2W2

3) [-]W1=W2

4) [-]W1=4W2

323. На стальной проволоке (модуль упругости стали E=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Определите механическое напряжение, возникшее в проволоке (Па).

1) [-]106

2) [-]107

3) [+]108

4) [-]109

324. На стальной проволоке (модуль упругости стали E=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Оцените абсолютное удлинение проволоки (мм).

1) [-]1

2) [-]20

3) [-]60

4) [+]4

325. На стальной проволоке (модуль упругости стали E=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Оцените коэффициент жесткости данной проволоки (кН/м).

1) [+]13

2) [-]50

3) [-]1,3

4) [-]5

326. На проволочной П-образной рамке с перемычкой длиной 4 см (см. рис.) образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите силу поверхностного натяжения (мН), действующую на перемычку.


1) [+]3,2

2) [-]1,6

3) [-]4,8

4) [-]6,4

327. На проволочной П-образной рамке с невесомой перемычкой длиной 4 см (см. рис.), которая может без трения скользить вдоль рамки, образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите, насколько микроджоулей уменьшится поверхностная энергия пленки, если перемычка передвинется вверх на 2 см.


1) [+]64

2) [-]32

3) [-]16

4) [-]128

328. На проволочной П-образной рамке с невесомой перемычкой длиной 4 см (см. рис.), которая может без трения скользить вдоль рамки, образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите работу (мкДж), которую нужно совершить, чтобы передвинуть перемычку на 4 см.


1) [-]512

2) [-]256

3) [+]128

4) [-]64

329. На проволочной П-образной рамке с невесомой перемычкой длиной 4 см (см. рис.), которая может без трения скользить вдоль рамки, образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите массу гирьки (мг), подвешенной к перемычке, которая уравновешивает силу поверхностного натяжения, действующую на перемычку.


1) [-]160

2) [+]320

3) [-]480

4) [-]640

330. Нагревается металлическое кольцо с зазором (см. рис.). Как изменяется при этом ширина зазора?


1) [-]уменьшается

2) [-]ответ зависит от материала кольца

3) [-]не изменяется

4) [+]увеличивается