Колебания и волны
Author: GeeTest
Date: 2025-11-03T13:03:28.211893+00:00

Тест по теме "Колебания и волны"

1. Математические маятники, отношение длин которых равно l1/l2 = 4, отклонили на одинаковый угол и отпустили. Каково соотношение их максимальных скоростей υ1 и υ2?

1)+

υ1 = 2υ2

2)

υ2 = 4υ1

3)

υ2 = 2υ1

4)

υ1 = 4υ2

2. Пружину с грузом растянули на 10 см и отпустили. На каком расстоянии (см) от положения равновесия груза потенциальная и кинетическая энергии системы будут равны?

1)+

7

2)

5

3)

2,5

4)

1,25

3. От чего зависит частота колебаний пружинного маятника:
1) от его массы;
2) от ускорения свободного падения;
3) от жесткости пружины;
4) от амплитуды колебаний?

1)

1, 2 и 4

2)

2 и 4

3)+

1 и 3

4)

2, 3 и 4

4. Уравнение гармонических колебаний имеет вид х = 5cos2πt (м). Определите скорость колеблющейся точки (м/с) в момент времени, равный 0,5с от начала колебаний.

1)

5

2)

10π

3)

10

4)+

0

5. Амплитуду гармонических колебаний некоторого тела уменьшили в 2 раза. Как изменился период его колебаний?

1)

уменьшился в 4 раза

2)

уменьшился в 2 раза

3)

уменьшился в √2 раз

4)+

не изменился

6. Снайпер выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива, и услышал эхо через 1 с после выстрела. Определите скорость звука (м/с).

1)

510

2)+

340

3)

170

4)

440

7. В течение какой части периода гармонических колебаний тело проходит вторую половину расстояния между положением равновесия и смещением, равным амплитуде?

1)

T/4

2)

T/3

3)+

T/6

4)

T/12

8. К пружине жесткостью 100 Н/м подвешен груз массой 50 г. Определите период колебаний данного пружинного маятника (с).

1)

0,3

2)

0,7

3)+

0,14

4)

0,96

9. Ускорение свободно падения на некоторой планете в 2 раза меньше, чем на Земле. Во сколько раз период колебаний маятника на этой планете отличается от периода его колебаний на Земле?

1)

в √2 раз меньше, чем на Земле

2)+

в √2 раз больше, чем на Земле

3)

в 2 раза больше, чем на Земле

4)

в 2 раза меньше, чем на Земле

10. Пружинный маятник имеет период колебаний Т0. Жесткость пружины увеличили в 5 раз. Чему стал равным период колебаний маятника?

1)

Т0/5

2)

25Т0

3)

5Т0

4)+

Т0/√5

11. Маятник отвели в сторону и отпустили. При фазе π/3 его смещение оказалось равным 1 см. Найдите амплитуду его колебаний (см).

1)+

2

2)

1

3)

√3

4)

√2

12. Материальная точка совершает колебания в соответствии с уравнением х=Asin?t. Каков сдвиг фаз между колебаниями ее скорости и ускорения?

1)

π/4

2)

0

3)+

π/2

4)

π

13. Какие из следующих величин при колебательном движении меняются периодически:
1) координата;
2) циклическая частота;
3) ускорение;
4) амплитуда;
5) сила;
6) полная энергия?

1)

4, 5, 6

2)

2, 4, 6

3)

1, 2, 3

4)+

1, 3, 5

14. Груз какой массы (г) надо повесить на пружине жесткостью 200 Н/м, чтобы частота вертикальных колебаний пружины была равной 5 Гц?

1)+

200

2)

25

3)

400

4)

50

15. Циклическая частота численно равна…

1)

числу колебаний за π секунд

2)

времени одного колебания

3)

числу колебаний за 1 секунду

4)+

числу колебаний за 2π секунд

16. Укажите все верные утверждения. Частота колебаний измеряется в:
1) секундах;
2) герцах;
3) радианах в секунду.
Циклическая частота измеряется в:
4) секундах;
5) герцах;
6) радианах в секунду.

1)

3 и 5

2)

3 и 4

3)+

2 и 6

4)

1 и 5

17. Период колебаний маятника равен 6 с. За какое время маятник перемещается от положения равновесия на расстояние А/2? (А амплитуда колебаний).

1)+

0,5

2)

0,4

3)

0,6

4)

0,3

18. Ультразвуковой сигнал, направленный с корабля ко дну моря, принят эхолокатором корабля через 1,4 с. Какова глубина моря (м)? Скорость звука в морской воде 1530 м/с.

1)

650

2)

3672

3)

655

4)+

1071

19. Определите длину звуковой волны (м) с частотой 2000 Гц в воздухе, если скорость звука в воздухе равна 340 м/с.

1)

1,2

2)

0,06

3)

2,3

4)+

0,17

20. Расстояние до преграды, отражающей звук, равно 68 м. Скорость звука в воздухе – 340 м/с. Через какое время (с) стрелок услышит эхо от выстрела?

1)

0,8

2)+

0,4

3)

0,6

4)

0,2

21. Математический маятник колеблется с периодом 6,28 с. Какова его длина (м)? g=10 м/с2

1)

3,14

2)

6,28

3)+

10

4)

0,5

22. Как надо изменить длину математического маятника, чтобы период его колебаний на Луне был таким же, как и на Земле? На Луне ускорение свободного падения в 6 раз меньше, чем на Земле.

1)

увеличить в 6 раз

2)+

уменьшить в 6 раз

3)

не надо изменять

4)

уменьшить в √6 раз

23. Как изменится период малых колебаний математического маятника при уменьшении амплитуды колебаний в 2 раза?

1)

увеличится в √2 раз

2)+

не изменится

3)

увеличится в 2 раза

4)

уменьшится в √2 раз

24. Период колебаний пружинного маятника равен Т. Каким станет период его колебаний, если массу груза уменьшить в n раз?

1)

nТ

2)

√nТ

3)

n2Т

4)+

Т/√n

25. С каким ускорением проходит положение равновесия груз массой m, колеблющийся на пружине жесткостью k с амплитудой А?

1)+

0

2)

3)

4)

26. Наблюдатель, находящийся от станции на расстоянии 3000 м, услышал гудок поезда через 10 с после его испускания. Какова длина волны (см) звукового сигнала, если частота гудка 1 кГц?

1)+

30

2)

120

3)

60

4)

15

27. Как изменится длина волны звука при переходе из стали в воздух? Скорость звука в воздухе равна 330 м/с, а в стали – 5100 м/с.

1)+

уменьшится в 15,5 раз

2)

уменьшится в 2,25 раза

3)

увеличится в 15,5 раз

4)

увеличится в 2,25 раза

28. При отсутствии ветра звук распространяется в воздухе со скоростью 330 м/с. С какой скоростью (м/с) относительно Земли будет распространяться звук против ветра, если скорость ветра 15 м/с?

1)

330

2)

335

3)+

315

4)

325

29. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

3,1

2)

3,9

3)

2,9

4)

2,3

30. Математический маятник длиной 2,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

2,7

2)

2,9

3)

2,56

4)

3,9

31. Математический маятник длиной 2,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

2,7

2)

2,9

3)

3,9

4)

2,56

32. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

2,8

2)

2,4

3)

3,9

4)

2,56

33. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,9

2)+

2,56

3)

3,9

4)

2,7

34. Математический маятник длиной 3 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

3

2)

3,6

3)

2,6

4)

2

35. Математический маятник длиной 1 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

1,9

2)

1,47

3)

1,7

4)

1,2

36. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,56

2)+

2,35

3)

2,3

4)

2,7

37. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,65

2)+

2,43

3)

2,1

4)

2,3

38. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,65

2)+

2,3

3)

2,1

4)

2,43

39. Математический маятник длиной 1,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,3

2)+

2,1

3)

2,75

4)

2,43

40. Два поселка Р и Q расположены вдоль прямой дороги на расстоянии s=5000 м друг от друга. Из поселка Р по направлению к Q выезжает автомобиль, который движется с постоянной скоростью υ1=8 м/с. С задержкой ? =25 с из Q по направлению к Р начинает движение с постоянной скоростью υ2 =12 м/с второй автомобиль. На каком расстоянии l1 (м) от пункта Р они встретятся?

1)

1720

2)

2880

3)+

2120

4)

3480

41. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,98

2)

2,43

3)+

2,8

4)

2,3

42. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

2,98

2)

2,3

3)

2,6

4)

2,43

43. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

3,5

2)+

3,14

3)

3,83

4)

3,68

44. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

3,83

2)

4,1

3)+

4,25

4)

3,97

45. Математический маятник длиной 0,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

1,2

2)

1,47

3)

1,7

4)

1,9

46. Математический маятник длиной 0,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

1,47

2)

1,2

3)

1,9

4)

1,7

47. Математический маятник длиной 0,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

1,47

2)+

1,7

3)

1,2

4)

1,9

48. Математический маятник длиной 1,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,8

2)+

2,15

3)

2,0

4)

2,43

49. В каком из указанных идеальных контуров могут возникнуть электромагнитные колебания?

1)

1

2)

2

3)

3

4)+

4

50. Как изменится частота свободных колебаний колебательного контура, если расстояние между пластинами воздушного конденсатора контура увеличить в 9 раз?

1)

уменьшится в 3 раза

2)+

увеличится в 3 раза

3)

уменьшится в 9 раз

4)

увеличится в 9 раз

51. При вращении проволочной рамки площадью 50 см2 в однородном магнитном поле магнитный поток, пронизывающий рамку, изменяется по закону Ф = 2,5•10-4cos6t (Вб). Найдите индукцию магнитного поля (Тл).

1)+

0,05

2)

2

3)

1

4)

0,5

52. Уравнение колебаний тока в колебательном контуре имеет вид I=8π•10-3cos8πt. Укажите соответствующее ему уравнение колебаний заряда конденсатора.

1)

q=4•10-3sin8πt

2)+

q=10-3sin8πt

3)

q=8π•10-3sin8πt

4)

q=4•10-3cos8πt

53. Закон изменения силы тока в колебательном контуре i = 0,5cos•107t (А). Определите минимальное значение заряда конденсатора (мкКл).

1)+

0

2)

0,05

3)

0,5

4)

5

54. Неподвижный радиопередатчик излучает радиосигнал с частотой ?0 и длиной волны λ0. Приемник приближается к передатчику с большой скоростью. Что можно утверждать относительно частоты ? и длины волны λ принимаемого радиосигнала?

1)+

? > ?0, λ < λ0

2)

? = ?0, λ = λ0

3)

? > ?0, λ > λ0

4)

? < ?0, λ < λ0

55. Плотность электромагнитной энергии в двух волнах w1=4w2. Каково соотношение амплитуд колебаний индукции магнитного поля в этих волнах В1 и В2 при одинаковых частотах колебаний?

1)+

B1=2B2

2)

B1=4B2

3)

B2=2B1

4)

B1=B2

56. Продолжительность импульса радиолокатора 0,2 мкс, а время между импульсами равно 3 мс. На каком наибольшем удалении (км) радиолокатор может уловить наличие объекта?

1)

180

2)

150

3)+

450

4)

360

57. Сколько длин волн с частотой 90 МГц уложится в расстоянии 1 км?

1)

10

2)

1

3)

30

4)+

300

58. Мощность излучения портативного УКВ-передатчика составляет 1 Вт. Оцените плотность потока электромагнитного излучения на расстоянии 3 км от передатчика (нВт/м2с).

1)

320

2)

32

3)

0,88

4)+

8,8

59. Мощность излучения точечного источника электромагнитных волн равна 10 кВт. Оцените плотность потока электромагнитного излучения на расстоянии 2 км от источника (мВт/м2с).

1)

796

2)

79,6

3)

20

4)+

0,2

60. Сигнал радиолокатора возвращается от цели через 1 мс после отправления. На каком расстоянии (км) находится цель?

1)

750

2)

75

3)

50

4)+

150

61. Какие из перечисленных ниже волн являются поперечными?
1) волны на поверхности воды;
2) радиоволны;
3) световые волны
4) звуковые волны в газах;
5) ультразвуковые волны в жидкостях;

1)

3, 5

2)

2, 4

3)

1, 3, 5

4)+

1, 2, 3

62. "Сотовый" телефон работает на частоте 300 МГц. Какова его рабочая длина волны (м)?

1)

15

2)+

1

3)

0,75

4)

3

63. Направление распространения электромагнитных волн определяется следующим образом:

1)

Если буравчик вращается от B к E, то поступательное движение буравчика покажет направление распространения волны.

2)

по правилу левой руки

3)

Если буравчик вращается от E по часовой стрелке, то поступательное движение буравчика покажет направление распространения волны.

4)+

Если буравчик вращается от E к B. то поступательное движение буравчика покажет направление распространения волны.

64. Определите длину световой волны (нм) частотой 4•1014Гц, распространяющейся в некоторой среде со скоростью 1,6•108м/с.

1)

160

2)+

400

3)

200

4)

320

65. Какова длина волны (м), излучаемой радиопередатчиком, если закон изменения заряда на конденсаторе колебательного контура приемника имеет вид q = 2•10-9sin5•105πt (Кп)?

1)

200

2)

2000

3)+

1200

4)

1000

66. Укажите, какие из перечисленных ниже волн являются продольными:
1) звуковые волны в газах;
2) ультразвуковые волны в жидкостях;
3) волны на поверхности воды;
4)радиоволны;
5) световые волны в прозрачных кристаллах?

1)

2, 3

2)+

1, 2

3)

2, 4

4)

3, 4

67. Чему равна частота (Гц) электромагнитной волны длиной 300 см в вакууме?

1)

109

2)

1,5•109

3)

3•109

4)+

108

68. Какие из радиоволн наиболее эффективно отражаются от ионосферы?

1)

средние (λ∼100- 1000)

2)

длинные (λ∼1000- 10000 м)

3)+

короткие (λ∼10 -100)

4)

ультракороткие (λ∼1 -10)

69. Сколько длин волн с частотой 3 МГц уложится в расстоянии 2 км?

1)+

20

2)

10

3)

30

4)

40

70. Сопоставьте скорости распространения в вакууме длинных (λ~ 1000 м), средних (λ~ 100 м), коротких (λ~ 10 м) и ультракоротких (λ~ 1 м) радиоволн.

1)

υ1 < υ2 < υ3<υ4

2)

υ1 > υ2 > υ3>υ4

3)+

υ1 = υ2 = υ3=υ4

4)

υ1 = υ2 < υ3=υ4

71. Радиолокатор посылает 2000 импульсов в секунду. Определите радиус действия радиолокатора (км)

1)

100

2)+

75

3)

150

4)

200

72. Как изменится длина волны электромагнитного излучения, испускаемого открытым колебательным контуром, если емкость конденсатора увеличить в 5 раз, а индуктивность катушки уменьшить в 5 раз?

1)

увеличится в 5 раз

2)+

не изменится

3)

уменьшится в 5 раз

4)

уменьшится в √5 раз

73. Какое число длин волн с частотой 6 МГц помещается на расстоянии 50 км в направлении распространения волны?

1)

2500

2)

2000

3)

1500

4)+

1000

74. Радиопередатчик космического корабля работает на частоте 300 МГц. Какова длина излучаемых им радиоволн (м)?

1)

2

2)

3

3)+

1

4)

5

75. Какие из перечисленных ниже волн не являются поперечными?

1)+

звуковые волны в жидкостях

2)

волны на поверхности воды

3)

инфракрасное излучение

4)

радиоволны

76. Определите частоту световой волны (Гц) с длиной волны 0,6 мкм в вакууме.

1)

4•1014

2)

4•1015

3)+

5•1014

4)

5•1015

77. Математический маятник совершает колебания в лифте, который движется вниз:
1) равноускоренно;
2) равномерно;
3) равнозамедленно.
Сопоставьте периоды колебаний маятника в этих трех случаях.

1)

Т1 = Т2 < Т3

2)+

Т1 > Т2 > Т3

3)

Т1 = Т2 = Т3

4)

T1 < T2 < T3

78. На рисунке приведен график зависимости изменения напряженности электрического поля световой волны, распространяющейся в среде с показателем преломления 1,5 от времени. Определите длину волны (м) в этой среде.

1)

5•10-6

2)

6•10-7

3)+

4•10-7

4)

3•10-7

79. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

22

2)

16

3)

18

4)+

27

80. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2, Определите его период колебаний (с).

1)

2,1

2)

2,65

3)

2,3

4)+

2,43

81. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

6,4

2)

8,0

3)

5,1

4)+

4,0

82. Математический маятник длиной 1 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

1,7

2)

1,47

3)

1,2

4)+

1,9

83. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

12

2)

8

3)

6

4)+

16

84. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

4,0

2)+

1,0

3)

2,0

4)

3,0

85. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+

0,4

2)

1,5

3)

0,48

4)

1,1

86. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

6,4

2)+

7,7

3)

10,1

4)

13,5

87. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

2,5

2)+

3,0

3)

1,5

4)

2,0

88. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+

0,48

2)

0,40

3)

1,1

4)

0,16

89. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

18

2)+

22

3)

16

4)

27

90. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

8

2)+

10

3)

12

4)

16

91. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

2,5

2)+

2,0

3)

3,0

4)

4,0

92. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

2,0

2)

1,5

3)

1,0

4)+

2,5

93. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+

10

2)

8

3)

12

4)

16

94. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

16,4

2)+

13,5

3)

7,7

4)

18,6

95. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

10

2)

8,0

3)+

6,0

4)

12

96. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

1,5

2)

2,6

3)+

3,8

4)

5,1

97. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

1,0

2)+

1,5

3)

2,0

4)

3,0

98. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

0,40

2)

1,1

3)

0,48

4)+

0,24

99. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

27

2)

36

3)

16

4)+

18

100. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

3,8

2)

7,7

3)

5,1

4)+

6,4

101. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,2 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

10

2)

25

3)+

20

4)

15

102. Математический маятник длиной 0,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с)

1)

1,2

2)

1,47

3)+

1,7

4)

1,9

103. Математический маятник длиной 0,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

1,47

2)

1,9

3)

1,7

4)

1,2

104. Математический маятник длиной 0,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

1,2

2)

1,7

3)

1,47

4)

1,9

105. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

1,264

2)

0,632

3)

0,948

4)+

1,58

106. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

0,632

2)

0,316

3)+

1,264

4)

0,948

107. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

1,1

2)

1,5

3)+

0,64

4)

0,48

108. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

0,632

2)

1,264

3)+

0,948

4)

0,316

109. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

6,32

2)

4,74

3)

1,58

4)+

3,16

110. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+

0,632

2)

1,264

3)

0,948

4)

0,316

111. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,1с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

40

2)

90

3)+

80

4)

60

112. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,0lcos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+

0,316

2)

0,632

3)

1,264

4)

0,948

113. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,5 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

2,4

2)+

4,8

3)

1,9

4)

3,3

114. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

4,74

2)

3,16

3)+

6,32

4)

1,58

115. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

1,58

2)

3,16

3)+

4,74

4)

6,32

116. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

3,16

2)+

9,48

3)

12,64

4)

6,32

117. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 1 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

1,2

2)

1,5

3)

1,9

4)

2,4

118. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

18

2)

27

3)

22

4)+

36

119. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

4,74

2)

6,32

3)

3,16

4)+

7,9

120. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,4 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

10

2)

15

3)

5,0

4)+

7,5

121. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,6 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

2,4

2)

1,9

3)+

3,3

4)

4,8

122. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 1 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

0,40

2)

0,62

3)

0,28

4)

0,16

123. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,7 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

1,9

2)+

2,4

3)

3,3

4)

4,8

124. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,8 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

1,9

2)

4,8

3)

3,3

4)

2,4

125. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,9 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

1,5

2)

1,2

3)

1,9

4)

2,4

126. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

1,25•10-6

2)

10-6

3)

75•10-8

4)+

5•10-7

127. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+

75•10-8

2)

1,25•10-6

3)

5•10-7

4)

10-6

128. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

1,25•10-6

2)

5•10-7

3)

75•10-8

4)+

10-6

129. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+

1,25•10-6

2)

75•10-8

3)

10-6

4)

5•10-7

130. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

75•10-8

2)

1,25•10-6

3)+

1,5•10-6

4)

10-6

131. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

2,25•10-6

2)+

1,1•10-6

3)

1,7•10-6

4)

2,8•10-6

132. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 3 В?

1)

6

2)+

9

3)

12

4)

18

133. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 120 нФ и 150 нФ переменному току частотой 700 Гц.

1)

2,8

2)

4,3

3)+

3,4

4)

5,1

134. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 13 В?

1)+

26

2)

6

3)

18

4)

12

135. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

1,2•10-5

2)+

8•10-6

3)

1,6•10-5

4)

2•10-5

136. Чему равна длина электромагнитной волны в вакууме (мм), если период электромагнитных колебаний в ней равен 3•10-12 с?

1)

0,3

2)+

0,9

3)

3

4)

9

137. Радиопередатчик космического корабля работает на частоте 300 МГц. Какова длина излучаемых им радиоволн (м)?

1)+

1

2)

3

3)

2

4)

5

138. Антенна УКВ-передатчика вертикальна. В каком направлении интенсивность излучаемых электромагнитных волн наименьшая?

1)

западном и восточном

2)+

вертикальном

3)

северном и южном

4)

такого направления нет; интенсивность излучения во всех направлениях одинакова

139. Какие из перечисленных процессов происходят в радиопередатчике: 1) генерация электромагнитных колебаний; 2) модуляция; 3) детектирование; 4) излучение электромагнитных волн?

1)+

1, 2 и 4

2)

1 и 3

3)

1, 3 и 4

4)

1 и 2

140. Какие из перечисленных процессов происходят в радиоприёмнике:
1) настройка колебательного контура;
2) усиление радиосигнала;
3) модуляция;
4) детектирование?

1)

3 и 4

2)

1, 3 и 4

3)

1 и 3

4)+

1, 2 и 4

141. Сопоставьте скорости распространения ультракоротких электромагнитных волн (с длиной волны 1÷10 м) в воздухе (c1), стекле (c2) и железе (c3).

1)

c1

2)

c1>c2>c3

3)

c1=c2=c3

4)+

c1>c2, а в железе электромагнитные волны не распространяются

142. Ёмкость конденсатора колебательного контура радиоприёмника 1000 пФ, а индуктивность катушки – 1 мГн. На какую длину волны он настроен (м)?

1)

18,8

2)+

1884

3)

1,9

4)

188,4

143. Колебательный контур радиоприёмника настроен на длину волны 200 м. Как нужно изменить ёмкость конденсатора контура, чтобы настроить его на длину волны 100 м?

1)+

уменьшить в 4 раза

2)

увеличить в 4 раза

3)

уменьшить в 2 раза

4)

увеличить в 2 раза

144. Сигнал радиолокатора возвращается от цели через 0,5 мс после отправления. На каком расстоянии от радиолокатора находится цель (км)?

1)+

75

2)

50

3)

100

4)

150

145. Наложение друг на друга электромагнитных колебаний с частотами, во много раз отличающимися друг от друга, называется …

1)

дисперсией

2)

интерференцией

3)

дифракцией

4)+

модуляцией

146. Сколько длин волн с периодом колебаний 10-7 с уложится в расстоянии 3 км?

1)

500

2)+

100

3)

50

4)

1000

147. Изменение тока в антенне передатчика происходит по закону i= 0,3sin3,14•106t (А). Определите длину излучаемой волны (м).

1)

200

2)

400

3)

100

4)+

600

148. На пути потока электромагнитных волн размещены пластины из алюминия, меди, стекла и пластмассы. Через какие из этих пластин пройдут электромагнитные волны?

1)

ни через одну

2)+

из стекла и пластмассы

3)

из алюминия и меди

4)

через все

149. Радиоприёмник настроен на радиоволны длиной 50 м. Какова частота электромагнитных колебаний (МГц), совершающихся в его входном колебательном контуре?

1)

10

2)+

6

3)

4

4)

2

150. Как изменится длина волны электромагнитного излучения радиопередатчика, если электроёмкость конденсатора его колебательного контура уменьшить в 10 раз, а индуктивность катушки увеличить в такое же число раз?

1)

увеличится в 100 раз

2)

увеличится в 10 раз

3)

уменьшится в 10 раз

4)+

не изменится

151. Какую частоту (Гц) имеет электромагнитное излучение, если на расстоянии 1 м в вакууме размещается два миллиона длин волн?

1)

3•1015

2)

1015

3)

6•1015

4)+

6•1014

152. Ёмкость колебательного контура радиопередатчика уменьшили с 1000 до 250 пФ. Как при этом изменилась длина излучаемых электромагнитных волн?

1)

уменьшилась в 4 раза

2)

увеличилась в 4 раза

3)

не изменилась

4)+

уменьшилась в 2 раза

153. Какова длина радиоволн (м), излучаемых космическим кораблём на частоте 30 МГц?

1)

30

2)+

10

3)

20

4)

5

154. Продолжительность импульса радиолокатора равна 0,4 мкс, а промежуток времени между импульсами – 3 мс. На каком наибольшем удалении (км) радиолокатор может уловить наличие объекта?

1)+

450

2)

150

3)

300

4)

600

155. Укажите все верные утверждения. Электромагнитные волны излучаются зарядом, который…
1) находится в состоянии покоя и взаимодействует с другими зарядами;
2) движется прямолинейно и равномерно;
3) движется прямолинейно и равноускоренно;
4) движется прямолинейно и равнозамедленно;
5) движется равномерно по окружности;
6) совершает гармонические колебания;
7) совершает негармонические колебания.

1)

2, 3 и 4

2)

6 и 7

3)+

3, 4, 5, 6 и 7

4)

1 и 6

156. Как изменится длина волны электромагнитного излучения, испускаемого открытым колебательным контуром, если ёмкость конденсатора увеличить в 5 раз, а индуктивность катушки уменьшить в 5 раз?

1)

увеличится в 5 раз

2)

не изменится

3)+

уменьшится в √5 раз

4)

уменьшится в 5 раз

157. Изменение тока в антенне радиопередатчика происходит в соответствии с уравнением I=0,3sin3,14•106t (А). Определите длину излучаемой электромагнитной волны (м).

1)

3140

2)

314

3)+

600

4)

6000

158. Радиолокатор посылает 3000 импульсов в секунду. Определите дальность действия (км), на которую рассчитан радиолокатор.

1)

150

2)

200

3)+

50

4)

100

159. Сигнал радиолокатора возвращается после отражения от цели через 0,5 мс после отправления. На каком расстоянии (км) от радиолокатора находится цель?

1)

50

2)

150

3)

750

4)+

75

160. При увеличении расстояния r от точечного источника электромагнитных волн плотность потока электромагнитного излучения уменьшается прямо пропорционально…

1)+

r-2

2)

r-3

3)

r-1

4)

r-4

161. Мощность излучения точечного источника электромагнитных волн равна 1 кВт. Какова плотность потока электромагнитного излучения на расстоянии 1 км от источника (мВт/м2)?

1)

0,80

2)+

0,08

3)

80

4)

8,0

162. Сколько длин волн с частотой 3 МГц уложится в расстоянии 2 км?

1)+

20

2)

40

3)

30

4)

10

163. Плотность потока электромагнитного излучения (I) связана с плотностью электромагнитной энергии (w) соотношением (с - скорость света в вакууме)

1)

I = wc

2)

I = w/c

3)

I = wc2

4)+

эти две величины между собой никак не связаны

164. От чего зависит частота колебаний пружинного маятника: 1) от его массы; 2) от ускорения свободного падения; 3) от жёсткости пружины; 4) от амплитуды колебаний?

1)

1, 2 и 4

2)

2 и 4

3)

2, 3 и 4

4)+

1 и 3

165. Амплитуду гармонических колебаний некоторого тела уменьшили в 2 раза. Как изменился период его колебаний?

1)

уменьшился в 2 раза

2)+

не изменился

3)

уменьшился в 4 раза

4)

уменьшился в √2 раз

166. Ультразвуковой сигнал, направленный с корабля ко дну моря, принят эхолокатором корабля через 1,4 с. Какова глубина моря (м)? Скорость звука в морской воде 1530 м/с.

1)+

1071

2)

3672

3)

650

4)

655

167. Определите длину звуковой волны (м) с частотой 2000 Гц в воздухе, если скорость звука в воздухе равна 340 м/с.

1)+

0,17

2)

0,06

3)

1,2

4)

2,3

168. Расстояние до преграды, отражающей звук, равно 68 м. Скорость звука в воздухе – 340 м/с. Через какое время (с) стрелок услышит эхо от выстрела?

1)

0,2

2)+

0,4

3)

0,6

4)

0.8

169. Наименьшее расстояние вдоль направления распространения волны между двумя точками среды, колеблющимися со сдвигом фаз 2π/3, равно 2 м. Чему равна длина волны (м)?

1)

8

2)

2

3)+

6

4)

4

170. Уравнение колебаний материальной точки в СИ имеет вид х=0,1 cos6,28т. Чему равно смещение точки из положения равновесия (см) через 1/6 секунды после начала колебаний?

1)

2

2)

0,5

3)+

5

4)

8

171. Расстояние между первым и третьим гребнями поперечной волны равно 24 см. Какова длина волны (см).

1)

48

2)+

12

3)

24

4)

6

172. От чего не зависит период колебаний математического маятника 1) от его массы, 2) от его длины, 3) от ускорения свободного падения, 4) от начальной фазы колебаний?

1)+

1 и 4

2)

2 и 3

3)

1 и 3

4)

2 и 4

173. Тело совершает колебания в соответствии с уравнением х = Acos(2π?t+φ0). Что в этом выражении является фазой колебаний?

1)

А

2)

φ0

3)

2π?t

4)+

(2π?t+φ0)

174. Какие из следующих величин в процессе гармонических колебаний остаются неизменными: 1) скорость; 2) частота; 3) фаза; 4) период; 5) потенциальная энергия; 6) полная энергия.

1)

4, 5 и 6

2)

1, 3 и 5

3)+

2, 4 и 6

4)

1, 2 и 3

175. Укажите все верные утверждения.
1) Механические колебания могут быть свободными и вынужденными.
Свободные колебания могут происходить …
2) только в колебательной системе;
3) не только в колебательной системе.
Вынужденные колебания могут происходить;
4) только в колебательной системе;
5) не только в колебательной системе;
6) не могут происходить в колебательной системе.

1)

1, 3 и 6

2)

2 и 4

3)

1, 3 и 4

4)+

1, 2 и 5

176. Сопоставьте длины звуковых волн одной и той же частоты, возбуждённых в воздухе (λ1), воде (λ2) и стали (λ3).

1)

λ1 = λ3< λ2

2)

λ1 > λ2> λ3

3)+

λ1 < λ2< λ3

4)

λ1 = λ2= λ3

177. От каких из перечисленных ниже параметров зависит период колебаний математического маятника: 1) массы маятника; 2) длины нити; 3) ускорения свободного падения в месте нахождения маятника; 4) амплитуды колебаний?

1)

1 и 4

2)

1 и 3

3)

1 и 2

4)+

2 и 3

178. Какие из следующих величин при колебательном движении меняются периодически: 1) координата; 2) циклическая частота; 3) ускорение; 4) амплитуда; 5) сила; 6) полная энергия?

1)

2, 4, 6

2)+

1, 3, 5

3)

1, 2, 3

4)

4, 5, 6

179. Укажите все верные утверждения. Частота колебаний измеряется в: 1) секундах; 2) герцах; 3) радианах в секунду. Циклическая частота измеряется в: 4) секундах; 5) герцах; 6) радианах в секунду.

1)

3 и 5

2)

1 и 5

3)

3 и 4

4)+

2 и 6

180. Материальная точка совершает колебания в соответствии с уравнением х = Asin?t. Каков сдвиг фаз между колебаниями её скорости и ускорения?

1)

0

2)+

π/2

3)

π

4)

π/4

181. Маятник отвели в сторону и отпустили. При фазе π/3 его смещение оказалось равным 1 см. Найдите амплитуду его колебаний (см).

1)

√2

2)+

2

3)

√3

4)

1

182. Рыбак заметил, что расстояние между гребнями волн, образованных проплывшей лодкой, равно 6 м, а скорость их перемещения 2 м/с. Каков период колебаний поплавка его удочки на этих волнах (с)?

1)+

3

2)

2

3)

1

4)

4

183. Какую часть пружины нужно отрезать, чтобы период колебаний пружинного маятника уменьшился в 2 раза?

1)

1/2

2)+

3/4

3)

1/4

4)

1/3

184. Как нужно изменить массу груза в пружинном маятнике, чтобы период его колебаний увеличился в 1,41 раза?

1)

увеличить в 1,41 раза

2)+

увеличить в 2 раза

3)

уменьшить в 1,41 раза

4)

уменьшить в 2 раза

185. Как нужно изменить длину математического маятника, чтобы частота его колебаний увеличилась в 2 раза?

1)

увеличить в 4 раза

2)

уменьшить в 2 раза

3)+

уменьшить в 4 раза

4)

увеличить в 2 раза

186. Математический маятник перенесли с Земли на Луну, где ускорение свободного падения равно 1,6 м/с2. Как изменился при этом период колебаний математического маятника?

1)

не изменился

2)+

увеличился в √6 раз

3)

уменьшился в √6 раз

4)

увеличился в 1,6 раза

187. Укажите правильную запись в СИ уравнения гармонических колебаний, амплитуда которых равна 5 см, период – 0,5 с, а начальная фаза равна нулю. Тело начинает колебания из крайнего положения.

1)

х = 5cos0,5πt

2)+

х = 0,05cos4πt

3)

х = 0,05sin4πt

4)

х = 5sin0,5πt

188. Материальная точка совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением
х = 0,04sin12,56t, записанным в СИ. Чему равен период колебаний этого тела (с)?

1)

0,8

2)+

0,5

3)

0,6

4)

1

189. От каких из перечисленных ниже параметров зависит период колебаний пружинного маятника:
1) массы маятника;
2) длины пружины;
3) коэффициента жесткости пружины;
4) амплитуды колебаний;
5) ускорения свободного падения в месте нахождения маятника?

1)+

1 и 3

2)

1 и 4

3)

2 и 4

4)

2 и 3

190. Груз подвешен на пружине, прикреплённой к потолку лифта. Сопоставьте периоды колебаний этого пружинного маятника при движении лифта вниз 1) равноускоренно (Т1), 2) равномерно (Т2) и 3) равнозамедленно (Т3).

1)

Т1 = Т2 < Т3

2)

Т1 > Т2 > Т3

3)+

T1 = T2 = T3

4)

Т1 < Т2 < Т3

191. За какую часть периода гармонически колеблющееся тело пройдет половину расстояния от положения равновесия до крайнего положения?

1)

1/8

2)

1/6

3)

1/4

4)+

1/12

192. Укажите все верные утверждения. Кинетическая энергия гармонически колеблющегося тела…
1) также совершает гармонические колебания;
2) колебаний не совершает;
3) частота колебаний кинетической энергии равна частоте колебаний тела;
4) частота колебаний кинетической энергии равна удвоенной частоте колебаний тела.

1)

2 и 3

2)+

1 и 4

3)

2 и 4

4)

1 и 3

193. Уравнение колебаний малого тела в СИ имеет вид х = 0,01sin 31,4t. Через какое минимальное время после начала колебаний (с) смещение тела из положения равновесия достигнет 5 мм?

1)+

1/60

2)

1/30

3)

1/20

4)

1/15

194. Укажите все верные утверждения. Ускорение гармонически колеблющегося тела…
1) также совершает гармонические колебания;
2) колебаний не совершает;
3) колеблется в противофазе со смещением;
4) опережает колебания смещения на π/2;
5) опережает колебания скорости на π/2;
6) отстаёт от колебаний скорости на π/2.

1)

2, 4 и 5

2)

2, 4 и 6

3)

1, 4 и 6

4)+

1, 3 и 5

195. На невесомой и нерастяжимой нити длиной 1,6 м подвешен шарик массой 20 г. Определите период колебаний данного математического маятника на Луне, где ускорение свободного падения равно 1,6 м/с2.

1)

1

2)

3,14

3)+

6,28

4)

1,6

196. Пружинный маятник перенесли с Земли на Луну, где ускорение свободного падения равно 1,6 м/с2. Как изменился при этом период его колебаний?

1)+

не изменился

2)

увеличился в √6 раз

3)

увеличился в 1,6 раза

4)

уменьшился в √6 раз

197. По шнуру распространяются волны с частотой 4 Гц и скоростью 8 м/с. Определите длину волны (м).

1)

0,5

2)

1

3)+

2

4)

4

198. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+

3,95

2)

1,58

3)

2,37

4)

3,16

199. Укажите все верные утверждения. Скорость гармонически колеблющегося тела…
1) также совершает гармонические колебания;
2) колебаний не совершает;
3) опережает колебания смещения по фазе на π/2;
4) колеблется в одинаковых фазах с колебаниями смещения;
5) отстаёт по фазе от колебаний смещения на π/2;
6) частота колебаний скорости равна частоте колебаний тела;
7) частота колебаний скорости равна удвоенной частоте колебаний тела.

1)

3, 5 и 7

2)

1, 2 и 4

3)+

1, 3 и 6

4)

2, 4 и 7

200. Малое тело совершает колебания в соответствии с уравнением х=0,03sin15,7t, записанным в СИ. Какова его максимальная скорость (м/с)?

1)

0,25

2)

0,63

3)

0,96

4)+

0,47

201. Через какое минимальное время (с) после начала колебаний скорость материальной точки, совершающей колебания в соответствии с уравнением х=0,02cos15,7t достигнет максимального значения?

1)

0,2

2)

0,3

3)+

0,1

4)

0.4

202. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,6 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

2,2

2)

1,6

3)

3,2

4)

5,0

203. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,7 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

0,8

2)

1,2

3)

2,2

4)+

1,6

204. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,8 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

1,2

2)

2,2

3)

1,6

4)

3,2

205. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,0lcos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+

0,79

2)

3,16

3)

2,37

4)

1,58

206. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

0,79

2)

6,16

3)

2,37

4)+

1,58

207. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

1,58

2)

0,79

3)

2,37

4)+

3,16

208. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,3 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

5,0

2)

3,2

3)

7,5

4)+

8,9

209. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,0lcos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

9,48

2)+

2,37

3)

4,74

4)

7,11

210. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

2,37

2)

7,11

3)

9,48

4)+

4,74

211. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

4,74

2)

2,37

3)+

7,11

4)

9,48

212. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

7,11

2)

4,74

3)

2,37

4)+

9,48

213. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

9,48

2)+

11,85

3)

4,74

4)

7,11

214. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

1,58

2)

3,16

3)+

2,37

4)

0,79

215. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,4 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

2,2

2)

3,2

3)+

5,0

4)

8,9

216. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,9 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

0,80

2)

0,40

3)+

0,99

4)

1,6

217. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,1 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

100

2)+

120

3)

150

4)

80

218. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,2 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

30

2)

40

3)

50

4)

60

219. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,3 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

20,0

2)

10,0

3)+

13,3

4)

7,5

220. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

3,1

2)

2,3

3)

2,8

4)

3,9

221. Математический маятник длиной 3 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,6

2)

3,6

3)+

3

4)

2

222. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,56

2)

2,7

3)

2,3

4)+

2,9

223. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,56

2)

2,4

3)+

2,8

4)

3,9

224. Математический маятник длиной 2,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,56

2)+

2,7

3)

2,9

4)

3,9

225. Математический маятник длиной 2,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,56

2)+

2,7

3)

3,9

4)

2,9

226. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

3,9

2)+

2,56

3)

2,9

4)

2,7

227. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

2,3

2)

2,1

3)

2,65

4)

2,43

228. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 10 Гц. Какая, максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+

12

2)

10

3)

16

4)

8

229. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,5 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

2,2

2)

1,6

3)

1,2

4)+

3,2

230. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,8 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

0,62

2)

0,49

3)

0,40

4)

0,82

231. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,01cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

9,48

2)

6,32

3)+

3,16

4)

12,64

232. Математический маятник длиной 2,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

3,68

2)

3,83

3)+

3,3

4)

3,00

233. Математический маятник длиной 2,4 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

3,14

2)

3,3

3)+

3,68

4)

3,83

234. Математический маятник длиной 2,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

3,3

2)

3,68

3)+

3,83

4)

3,14

235. Математический маятник длиной 2,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

4,25

2)

4,1

3)+

3,97

4)

3,83

236. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,6

2)

2,43

3)

2,3

4)+

2,98

237. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

3,97

2)

3,83

3)

4,1

4)+

4,25

238. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,43

2)

2,3

3)+

2,8

4)

2,98

239. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,9 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

0,49

2)

0,32

3)

0,40

4)

0,24

240. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

6,32

2)

3,16

3)+

12,64

4)

9,48

241. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+

15,8

2)

3,16

3)

6,32

4)

9,48

242. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,01cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

0,632

2)

0,474

3)+

0,158

4)

0,316

243. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0; 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

0,158

2)+

0,316

3)

0,474

4)

0,632

244. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+

0,474

2)

0,316

3)

0,158

4)

0,632

245. Математический маятник длиной 3 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с)

1)

3,83

2)

3,97

3)+

4,1

4)

4,25

246. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,6 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

1,1

2)

0,82

3)

0,62

4)

1,6

247. Математический маятник длиной 1,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,8

2)+

2,15

3)

2,0

4)

2,43

248. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 1 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

1,6

2)+

0,80

3)

0,99

4)

0,40

249. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,1 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

20

2)+

40

3)

10

4)

80

250. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,2 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

7,5

2)+

10

3)

2,5

4)

4,4

251. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,3 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

4,4

2)

5,0

3)

7,5

4)

10

252. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с)

1)

3,68

2)

3,83

3)

3,5

4)+

3,14

253. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,5 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+

1,6

2)

1,1

3)

2,5

4)

4,4

254. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

12,64

2)+

6,32

3)

3,16

4)

9,48

255. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,7 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

0,40

2)

0,49

3)

0,62

4)+

0,82

256. Математический маятник длиной 0,4 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

2,1

2)

1,62

3)

1,87

4)+

1,32

257. Математический маятник длиной 0,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

1,32

2)+

1,62

3)

2,1

4)

1,87

258. Математический маятник длиной 0,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

1,32

2)

1,62

3)+

1,87

4)

2,1

259. Математический маятник длиной 1 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)

1,32

2)

1,87

3)+

2,1

4)

1,62

260. Математический маятник длиной 1,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+

2,3

2)

2,8

3)

2,43

4)

2,98

261. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,4 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)

1,6

2)

1,1

3)+

2,5

4)

4,4

262. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+

0,16

2)

0,40

3)

1,1

4)

2,2

263. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,01cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+

1,58

2)

6,32

3)

4,74

4)

3,16

264. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

0,48

2)+

0,4

3)

1,1

4)

0,16

265. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

16

2)

12

3)+

9,0

4)

6,0

266. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

8,0

2)

10

3)+

4,0

4)

6,0

267. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+

2,6

2)

1,5

3)

0,5

4)

3,8

268. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+

5,1

2)

6,4

3)

3,8

4)

2,6

269. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)

0,158

2)

0,316

3)

0,474

4)+

0,632

270. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)

4,0

2)

6,0

3)+

8,0

4)

2,0

271. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+

0,79

2)

0,316

3)

0,474

4)

0,632

272. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 10 В?

1)

40

2)

50

3)

20

4)+

30

273. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 22 В?

1)+

44

2)

32

3)

60

4)

74

274. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 16 В?

1)

24

2)

16

3)

8

4)+

32

275. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 12 В?

1)

32

2)

16

3)+

24

4)

8

276. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 8 В?

1)+

16

2)

4

3)

12

4)

8

277. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 4 В?

1)

24

2)

16

3)+

8

4)

32

278. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 25 В?

1)

60

2)

30

3)

45

4)+

75

279. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=8cos600t (мкКл)?

1)

3,0

2)

3,8

3)+

3,4

4)

4,2

280. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 15 В?

1)

30

2)+

45

3)

15

4)

60

281. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=9cos600t (мкКл)?

1)

2,1

2)

2,8

3)

3,4

4)+

3,8

282. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 5 В?

1)

30

2)

10

3)+

15

4)

45

283. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 25 В?

1)+

50

2)

75

3)

30

4)

40

284. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 20 В?

1)

20

2)

30

3)+

40

4)

50

285. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 15 В?

1)

10

2)

20

3)+

30

4)

40

286. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 10 В?

1)

30

2)

10

3)+

20

4)

6

287. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 5 В?

1)+

10

2)

20

3)

6

4)

30

288. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=cos300t (мкКл)?

1)+

0,21

2)

0,35

3)

0,64

4)

0,85

289. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 1200 нФ и 1500 нФ переменному току частотой 700 Гц.

1)

0,43

2)+

0,34

3)

0,28

4)

0,51

290. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 20 В?

1)

75

2)

90

3)+

60

4)

45

291. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+

9,4•10-6

2)

4,7•10-6

3)

6,2•10-6

4)

7,8•10-6

292. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

1,6•10-5

2)

1,2•10-5

3)

2•10-5

4)+

2,4•10-5

293. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

1,7•10-6

2)+

3,4•10-6

3)

2,25•10-6

4)

2,8•10-6

294. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

4•10-6

2)

5•10-6

3)+

2•10-6

4)

3•10-6

295. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

5•10-6

2)

2•10-6

3)

4•10-6

4)+

3•10-6

296. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

5•10-6

2)+

4•10-6

3)

3•10-6

4)

2•10-6

297. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

3•10-6

2)

4•10-6

3)+

5•10-6

4)

2•10-6

298. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

4•10-6

2)

3•10-6

3)+

6•10-6

4)

5•10-6

299. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+

3,1•10-6

2)

4,7•10-6

3)

6,2•10-6

4)

7,8•10-6

300. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+

4,7•10-6

2)

3,1•10-6

3)

6,2•10-6

4)

7,8•10-6

301. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

1,7•10-6

2)

1,1•10-6

3)+

2,25•10-6

4)

2,8•10-6

302. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+

7,8•10-6

2)

6,2•10-6

3)

4,7•10-6

4)

3,1•10-6

303. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+

1,7•10-6

2)

2,8•10-6

3)

2,25•10-6

4)

1,1•10-6

304. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+

4,5•10-6

2)

11,25•10-6

3)

6,75•10-6

4)

9•10-6

305. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

6,75•10-6

2)+

9•10-6

3)

11,25•10-6

4)

4,5•10-6

306. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

11,25•10-6

2)+

9•10-6

3)

6,75•10-6

4)

4,5•10-6

307. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+

11,25•10-6

2)

6,75•10-6

3)

9•10-6

4)

4,5•10-6

308. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

6,75•10-6

2)+

1,35•10-6

3)

11,25•10-6

4)

9•10-6

309. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 40 нФ и 60 нФ переменному току частотой 300 Гц.

1)

16

2)

12

3)

29

4)+

22

310. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+

1,2•10-5

2)

8•10-6

3)

1,6•10-5

4)

2•10-5

311. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=7cos300t (мкКл)?

1)+

1,48

2)

1,06

3)

1,77

4)

2,12

312. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

1,2•10-5

2)

1,6•10-5

3)

8•10-6

4)+

2•10-5

313. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

4,7•10-6

2)

7,8•10-6

3)+

6,2•10-6

4)

3,1•10-6

314. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 9 В?

1)

18

2)+

27

3)

36

4)

54

315. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 9 В?

1)

36

2)

26

3)+

18

4)

54

316. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 6 В?

1)

6

2)+

12

3)

36

4)

18

317. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 18 В?

1)+

36

2)

18

3)

26

4)

12

318. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 5 В?

1)+

20

2)

30

3)

15

4)

10

319. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 10 В?

1)+

40

2)

10

3)

20

4)

30

320. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 15 В?

1)

30

2)+

60

3)

50

4)

40

321. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 3 В?

1)

12

2)+

6

3)

18

4)

3

322. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 20 В?

1)

100

2)+

80

3)

60

4)

40

323. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 25 В?

1)

80

2)

120

3)+

100

4)

60

324. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

1,7•10-6

2)

1,1•10-6

3)

2,25•10-6

4)+

2,8•10-6

325. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 7 В?

1)

16

2)+

21

3)

12

4)

6

326. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)

1,2•10-5

2)

8•10-6

3)+

1,6•10-5

4)

2•10-5

327. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 11 В?

1)+

33

2)

11

3)

22

4)

44

328. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 13 В?

1)

21

2)

33

3)

27

4)+

39

329. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 15 нФ и 20 нФ переменному току частотой 50 Гц.

1)

73

2)+

370

3)

130

4)

47

generated at geetest.ru