# Колебания и волны

GeeTest

Тест по теме "Колебания и волны"

1. Математические маятники, отношение длин которых равно l1/l2 = 4, отклонили на одинаковый угол и отпустили. Каково соотношение их максимальных скоростей υ1 и υ2?

1)+ υ1 = 2υ2

2) υ2 = 4υ1

3) υ2 = 2υ1

4) υ1 = 4υ2

2. Пружину с грузом растянули на 10 см и отпустили. На каком расстоянии (см) от положения равновесия груза потенциальная и кинетическая энергии системы будут равны?

1)+ 7

2) 5

3) 2,5

4) 1,25

3. От чего зависит частота колебаний пружинного маятника:


1) от его массы;


2) от ускорения свободного падения;


3) от жесткости пружины;


4) от амплитуды колебаний?

1) 1, 2 и 4

2) 2 и 4

3)+ 1 и 3

4) 2, 3 и 4

4. Уравнение гармонических колебаний имеет вид х = 5cos2πt (м). Определите скорость колеблющейся точки (м/с) в момент времени, равный 0,5с от начала колебаний.

1) 5

2) 10π

3) 10

4)+ 0

5. Амплитуду гармонических колебаний некоторого тела уменьшили в 2 раза. Как изменился период его колебаний?

1) уменьшился в 4 раза

2) уменьшился в 2 раза

3) уменьшился в √2 раз

4)+ не изменился

6. Снайпер выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива, и услышал эхо через 1 с после выстрела. Определите скорость звука (м/с).

1) 510

2)+ 340

3) 170

4) 440

7. В течение какой части периода гармонических колебаний тело проходит вторую половину расстояния между положением равновесия и смещением, равным амплитуде?

1) T/4

2) T/3

3)+ T/6

4) T/12

8. К пружине жесткостью 100 Н/м подвешен груз массой 50 г. Определите период колебаний данного пружинного маятника (с).

1) 0,3

2) 0,7

3)+ 0,14

4) 0,96

9. Ускорение свободно падения на некоторой планете в 2 раза меньше, чем на Земле. Во сколько раз период колебаний маятника на этой планете отличается от периода его колебаний на Земле?

1) в √2 раз меньше, чем на Земле

2)+ в √2 раз больше, чем на Земле

3) в 2 раза больше, чем на Земле

4) в 2 раза меньше, чем на Земле

10. Пружинный маятник имеет период колебаний Т0. Жесткость пружины увеличили в 5 раз. Чему стал равным период колебаний маятника?

1) Т0/5

2) 25Т0

3) 5Т0

4)+ Т0/√5

11. Маятник отвели в сторону и отпустили. При фазе π/3 его смещение оказалось равным 1 см. Найдите амплитуду его колебаний (см).

1)+ 2

2) 1

3) √3

4) √2

12. Материальная точка совершает колебания в соответствии с уравнением х=Asin?t. Каков сдвиг фаз между колебаниями ее скорости и ускорения?

1) π/4

2) 0

3)+ π/2

4) π

13. Какие из следующих величин при колебательном движении меняются периодически:


1) координата;


2) циклическая частота;


3) ускорение;


4) амплитуда;


5) сила;


6) полная энергия?

1) 4, 5, 6

2) 2, 4, 6

3) 1, 2, 3

4)+ 1, 3, 5

14. Груз какой массы (г) надо повесить на пружине жесткостью 200 Н/м, чтобы частота вертикальных колебаний пружины была равной 5 Гц?

1)+ 200

2) 25

3) 400

4) 50

15. Циклическая частота численно равна…

1) числу колебаний за π секунд

2) времени одного колебания

3) числу колебаний за 1 секунду

4)+ числу колебаний за 2π секунд

16. Укажите все верные утверждения. Частота колебаний измеряется в:


1) секундах;


2) герцах;


3) радианах в секунду.


Циклическая частота измеряется в:


4) секундах;


5) герцах;


6) радианах в секунду.

1) 3 и 5

2) 3 и 4

3)+ 2 и 6

4) 1 и 5

17. Период колебаний маятника равен 6 с. За какое время маятник перемещается от положения равновесия на расстояние А/2? (А амплитуда колебаний).

1)+ 0,5

2) 0,4

3) 0,6

4) 0,3

18. Ультразвуковой сигнал, направленный с корабля ко дну моря, принят эхолокатором корабля через 1,4 с. Какова глубина моря (м)? Скорость звука в морской воде 1530 м/с.

1) 650

2) 3672

3) 655

4)+ 1071

19. Определите длину звуковой волны (м) с частотой 2000 Гц в воздухе, если скорость звука в воздухе равна 340 м/с.

1) 1,2

2) 0,06

3) 2,3

4)+ 0,17

20. Расстояние до преграды, отражающей звук, равно 68 м. Скорость звука в воздухе – 340 м/с. Через какое время (с) стрелок услышит эхо от выстрела?

1) 0,8

2)+ 0,4

3) 0,6

4) 0,2

21. Математический маятник колеблется с периодом 6,28 с. Какова его длина (м)? g=10 м/с2

1) 3,14

2) 6,28

3)+ 10

4) 0,5

22. Как надо изменить длину математического маятника, чтобы период его колебаний на Луне был таким же, как и на Земле? На Луне ускорение свободного падения в 6 раз меньше, чем на Земле.

1) увеличить в 6 раз

2)+ уменьшить в 6 раз

3) не надо изменять

4) уменьшить в √6 раз

23. Как изменится период малых колебаний математического маятника при уменьшении амплитуды колебаний в 2 раза?

1) увеличится в √2 раз

2)+ не изменится

3) увеличится в 2 раза

4) уменьшится в √2 раз

24. Период колебаний пружинного маятника равен Т. Каким станет период его колебаний, если массу груза уменьшить в n раз?

1) nТ

2) √nТ

3) n2Т

4)+ Т/√n

25. С каким ускорением проходит положение равновесия груз массой m, колеблющийся на пружине жесткостью k с амплитудой А?

1)+ 0

2)


3)


4)


26. Наблюдатель, находящийся от станции на расстоянии 3000 м, услышал гудок поезда через 10 с после его испускания. Какова длина волны (см) звукового сигнала, если частота гудка 1 кГц?

1)+ 30

2) 120

3) 60

4) 15

27. Как изменится длина волны звука при переходе из стали в воздух? Скорость звука в воздухе равна 330 м/с, а в стали – 5100 м/с.

1)+ уменьшится в 15,5 раз

2) уменьшится в 2,25 раза

3) увеличится в 15,5 раз

4) увеличится в 2,25 раза

28. При отсутствии ветра звук распространяется в воздухе со скоростью 330 м/с. С какой скоростью (м/с) относительно Земли будет распространяться звук против ветра, если скорость ветра 15 м/с?

1) 330

2) 335

3)+ 315

4) 325

29. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 3,1

2) 3,9

3) 2,9

4) 2,3

30. Математический маятник длиной 2,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 2,7

2) 2,9

3) 2,56

4) 3,9

31. Математический маятник длиной 2,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 2,7

2) 2,9

3) 3,9

4) 2,56

32. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 2,8

2) 2,4

3) 3,9

4) 2,56

33. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,9

2)+ 2,56

3) 3,9

4) 2,7

34. Математический маятник длиной 3 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 3

2) 3,6

3) 2,6

4) 2

35. Математический маятник длиной 1 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 1,9

2) 1,47

3) 1,7

4) 1,2

36. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,56

2)+ 2,35

3) 2,3

4) 2,7

37. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,65

2)+ 2,43

3) 2,1

4) 2,3

38. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,65

2)+ 2,3

3) 2,1

4) 2,43

39. Математический маятник длиной 1,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,3

2)+ 2,1

3) 2,75

4) 2,43

40. Два поселка Р и Q расположены вдоль прямой дороги на расстоянии s=5000 м друг от друга. Из поселка Р по направлению к Q выезжает автомобиль, который движется с постоянной скоростью υ1=8 м/с. С задержкой ? =25 с из Q по направлению к Р начинает движение с постоянной скоростью υ2 =12 м/с второй автомобиль. На каком расстоянии l1 (м) от пункта Р они встретятся?

1) 1720

2) 2880

3)+ 2120

4) 3480

41. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,98

2) 2,43

3)+ 2,8

4) 2,3

42. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 2,98

2) 2,3

3) 2,6

4) 2,43

43. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 3,5

2)+ 3,14

3) 3,83

4) 3,68

44. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 3,83

2) 4,1

3)+ 4,25

4) 3,97

45. Математический маятник длиной 0,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 1,2

2) 1,47

3) 1,7

4) 1,9

46. Математический маятник длиной 0,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 1,47

2) 1,2

3) 1,9

4) 1,7

47. Математический маятник длиной 0,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 1,47

2)+ 1,7

3) 1,2

4) 1,9

48. Математический маятник длиной 1,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,8

2)+ 2,15

3) 2,0

4) 2,43

49. В каком из указанных идеальных контуров могут возникнуть электромагнитные колебания?

1) 1

2) 2

3) 3

4)+ 4

50. Как изменится частота свободных колебаний колебательного контура, если расстояние между пластинами воздушного конденсатора контура увеличить в 9 раз?

1) уменьшится в 3 раза

2)+ увеличится в 3 раза

3) уменьшится в 9 раз

4) увеличится в 9 раз

51. При вращении проволочной рамки площадью 50 см2 в однородном магнитном поле магнитный поток, пронизывающий рамку, изменяется по закону Ф = 2,5•10-4cos6t (Вб). Найдите индукцию магнитного поля (Тл).

1)+ 0,05

2) 2

3) 1

4) 0,5

52. Уравнение колебаний тока в колебательном контуре имеет вид I=8π•10-3cos8πt. Укажите соответствующее ему уравнение колебаний заряда конденсатора.

1) q=4•10-3sin8πt

2)+ q=10-3sin8πt

3) q=8π•10-3sin8πt

4) q=4•10-3cos8πt

53. Закон изменения силы тока в колебательном контуре i = 0,5cos•107t (А). Определите минимальное значение заряда конденсатора (мкКл).

1)+ 0

2) 0,05

3) 0,5

4) 5

54. Неподвижный радиопередатчик излучает радиосигнал с частотой ?0 и длиной волны λ0. Приемник приближается к передатчику с большой скоростью. Что можно утверждать относительно частоты ? и длины волны λ принимаемого радиосигнала?

1)+ ? > ?0, λ < λ0

2) ? = ?0, λ = λ0

3) ? > ?0, λ > λ0

4) ? < ?0, λ < λ0

55. Плотность электромагнитной энергии в двух волнах w1=4w2. Каково соотношение амплитуд колебаний индукции магнитного поля в этих волнах В1 и В2 при одинаковых частотах колебаний?

1)+ B1=2B2

2) B1=4B2

3) B2=2B1

4) B1=B2

56. Продолжительность импульса радиолокатора 0,2 мкс, а время между импульсами равно 3 мс. На каком наибольшем удалении (км) радиолокатор может уловить наличие объекта?

1) 180

2) 150

3)+ 450

4) 360

57. Сколько длин волн с частотой 90 МГц уложится в расстоянии 1 км?

1) 10

2) 1

3) 30

4)+ 300

58. Мощность излучения портативного УКВ-передатчика составляет 1 Вт. Оцените плотность потока электромагнитного излучения на расстоянии 3 км от передатчика (нВт/м2с).

1) 320

2) 32

3) 0,88

4)+ 8,8

59. Мощность излучения точечного источника электромагнитных волн равна 10 кВт. Оцените плотность потока электромагнитного излучения на расстоянии 2 км от источника (мВт/м2с).

1) 796

2) 79,6

3) 20

4)+ 0,2

60. Сигнал радиолокатора возвращается от цели через 1 мс после отправления. На каком расстоянии (км) находится цель?

1) 750

2) 75

3) 50

4)+ 150

61. Какие из перечисленных ниже волн являются поперечными?


1) волны на поверхности воды;


2) радиоволны;


3) световые волны


4) звуковые волны в газах;


5) ультразвуковые волны в жидкостях;

1) 3, 5

2) 2, 4

3) 1, 3, 5

4)+ 1, 2, 3

62. "Сотовый" телефон работает на частоте 300 МГц. Какова его рабочая длина волны (м)?

1) 15

2)+ 1

3) 0,75

4) 3

63. Направление распространения электромагнитных волн определяется следующим образом:

1) Если буравчик вращается от B к E, то поступательное движение буравчика покажет направление распространения волны.

2) по правилу левой руки

3) Если буравчик вращается от E по часовой стрелке, то поступательное движение буравчика покажет направление распространения волны.

4)+ Если буравчик вращается от E к B. то поступательное движение буравчика покажет направление распространения волны.

64. Определите длину световой волны (нм) частотой 4•1014Гц, распространяющейся в некоторой среде со скоростью 1,6•108м/с.

1) 160

2)+ 400

3) 200

4) 320

65. Какова длина волны (м), излучаемой радиопередатчиком, если закон изменения заряда на конденсаторе колебательного контура приемника имеет вид q = 2•10-9sin5•105πt (Кп)?

1) 200

2) 2000

3)+ 1200

4) 1000

66. Укажите, какие из перечисленных ниже волн являются продольными:


1) звуковые волны в газах;


2) ультразвуковые волны в жидкостях;


3) волны на поверхности воды;


4)радиоволны;


5) световые волны в прозрачных кристаллах?

1) 2, 3

2)+ 1, 2

3) 2, 4

4) 3, 4

67. Чему равна частота (Гц) электромагнитной волны длиной 300 см в вакууме?

1) 109

2) 1,5•109

3) 3•109

4)+ 108

68. Какие из радиоволн наиболее эффективно отражаются от ионосферы?

1) средние (λ∼100-1000)

2) длинные (λ∼1000-10000 м)

3)+ короткие (λ∼10 -100)

4) ультракороткие (λ∼1 -10)

69. Сколько длин волн с частотой 3 МГц уложится в расстоянии 2 км?

1)+ 20

2) 10

3) 30

4) 40

70. Сопоставьте скорости распространения в вакууме длинных (λ~ 1000 м), средних (λ~ 100 м), коротких (λ~ 10 м) и ультракоротких (λ~ 1 м) радиоволн.

1) υ1 < υ2 < υ3<υ4

2) υ1 > υ2 > υ3>υ4

3)+ υ1 = υ2 = υ3=υ4

4) υ1 = υ2 < υ3=υ4

71. Радиолокатор посылает 2000 импульсов в секунду. Определите радиус действия радиолокатора (км)

1) 100

2)+ 75

3) 150

4) 200

72. Как изменится длина волны электромагнитного излучения, испускаемого открытым колебательным контуром, если емкость конденсатора увеличить в 5 раз, а индуктивность катушки уменьшить в 5 раз?

1) увеличится в 5 раз

2)+ не изменится

3) уменьшится в 5 раз

4) уменьшится в √5 раз

73. Какое число длин волн с частотой 6 МГц помещается на расстоянии 50 км в направлении распространения волны?

1) 2500

2) 2000

3) 1500

4)+ 1000

74. Радиопередатчик космического корабля работает на частоте 300 МГц. Какова длина излучаемых им радиоволн (м)?

1) 2

2) 3

3)+ 1

4) 5

75. Какие из перечисленных ниже волн не являются поперечными?

1)+ звуковые волны в жидкостях

2) волны на поверхности воды

3) инфракрасное излучение

4) радиоволны

76. Определите частоту световой волны (Гц) с длиной волны 0,6 мкм в вакууме.

1) 4•1014

2) 4•1015

3)+ 5•1014

4) 5•1015

77. Математический маятник совершает колебания в лифте, который движется вниз:


1) равноускоренно;


2) равномерно;


3) равнозамедленно.


Сопоставьте периоды колебаний маятника в этих трех случаях.

1) Т1 = Т2 < Т3

2)+ Т1 > Т2 > Т3

3) Т1 = Т2 = Т3

4) T1 < T2 < T3

78. На рисунке приведен график зависимости изменения напряженности электрического поля световой волны, распространяющейся в среде с показателем преломления 1,5 от времени. Определите длину волны (м) в этой среде.


1) 5•10-6

2) 6•10-7

3)+ 4•10-7

4) 3•10-7

79. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 22

2) 16

3) 18

4)+ 27

80. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2, Определите его период колебаний (с).

1) 2,1

2) 2,65

3) 2,3

4)+ 2,43

81. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 6,4

2) 8,0

3) 5,1

4)+ 4,0

82. Математический маятник длиной 1 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 1,7

2) 1,47

3) 1,2

4)+ 1,9

83. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 12

2) 8

3) 6

4)+ 16

84. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 4,0

2)+ 1,0

3) 2,0

4) 3,0

85. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+ 0,4

2) 1,5

3) 0,48

4) 1,1

86. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 6,4

2)+ 7,7

3) 10,1

4) 13,5

87. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 2,5

2)+ 3,0

3) 1,5

4) 2,0

88. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+ 0,48

2) 0,40

3) 1,1

4) 0,16

89. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 18

2)+ 22

3) 16

4) 27

90. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 8

2)+ 10

3) 12

4) 16

91. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 2,5

2)+ 2,0

3) 3,0

4) 4,0

92. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 2,0

2) 1,5

3) 1,0

4)+ 2,5

93. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+ 10

2) 8

3) 12

4) 16

94. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 16,4

2)+ 13,5

3) 7,7

4) 18,6

95. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 10

2) 8,0

3)+ 6,0

4) 12

96. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 1,5

2) 2,6

3)+ 3,8

4) 5,1

97. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 5 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 1,0

2)+ 1,5

3) 2,0

4) 3,0

98. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 0,40

2) 1,1

3) 0,48

4)+ 0,24

99. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 27

2) 36

3) 16

4)+ 18

100. Тело массой 50 г совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 3,8

2) 7,7

3) 5,1

4)+ 6,4

101. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,2 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 10

2) 25

3)+ 20

4) 15

102. Математический маятник длиной 0,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с)

1) 1,2

2) 1,47

3)+ 1,7

4) 1,9

103. Математический маятник длиной 0,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 1,47

2) 1,9

3) 1,7

4) 1,2

104. Математический маятник длиной 0,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 1,2

2) 1,7

3) 1,47

4) 1,9

105. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 1,264

2) 0,632

3) 0,948

4)+ 1,58

106. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 0,632

2) 0,316

3)+ 1,264

4) 0,948

107. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 1,1

2) 1,5

3)+ 0,64

4) 0,48

108. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 0,632

2) 1,264

3)+ 0,948

4) 0,316

109. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 6,32

2) 4,74

3) 1,58

4)+ 3,16

110. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+ 0,632

2) 1,264

3) 0,948

4) 0,316

111. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,1с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 40

2) 90

3)+ 80

4) 60

112. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,0lcos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+ 0,316

2) 0,632

3) 1,264

4) 0,948

113. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,5 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 2,4

2)+ 4,8

3) 1,9

4) 3,3

114. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 4,74

2) 3,16

3)+ 6,32

4) 1,58

115. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 1,58

2) 3,16

3)+ 4,74

4) 6,32

116. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 3,16

2)+ 9,48

3) 12,64

4) 6,32

117. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 1 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 1,2

2) 1,5

3) 1,9

4) 2,4

118. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 18

2) 27

3) 22

4)+ 36

119. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 4,74

2) 6,32

3) 3,16

4)+ 7,9

120. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,4 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 10

2) 15

3) 5,0

4)+ 7,5

121. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,6 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 2,4

2) 1,9

3)+ 3,3

4) 4,8

122. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 1 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 0,40

2) 0,62

3) 0,28

4) 0,16

123. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,7 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 1,9

2)+ 2,4

3) 3,3

4) 4,8

124. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,8 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 1,9

2) 4,8

3) 3,3

4) 2,4

125. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,9 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 1,5

2) 1,2

3) 1,9

4) 2,4

126. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 1,25•10-6

2) 10-6

3) 75•10-8

4)+ 5•10-7

127. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+ 75•10-8

2) 1,25•10-6

3) 5•10-7

4) 10-6

128. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 1,25•10-6

2) 5•10-7

3) 75•10-8

4)+ 10-6

129. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+ 1,25•10-6

2) 75•10-8

3) 10-6

4) 5•10-7

130. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 100 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 75•10-8

2) 1,25•10-6

3)+ 1,5•10-6

4) 10-6

131. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 2,25•10-6

2)+ 1,1•10-6

3) 1,7•10-6

4) 2,8•10-6

132. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 3 В?

1) 6

2)+ 9

3) 12

4) 18

133. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 120 нФ и 150 нФ переменному току частотой 700 Гц.

1) 2,8

2) 4,3

3)+ 3,4

4) 5,1

134. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 13 В?

1)+ 26

2) 6

3) 18

4) 12

135. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 1,2•10-5

2)+ 8•10-6

3) 1,6•10-5

4) 2•10-5

136. Чему равна длина электромагнитной волны в вакууме (мм), если период электромагнитных колебаний в ней равен 3•10-12 с?

1) 0,3

2)+ 0,9

3) 3

4) 9

137. Радиопередатчик космического корабля работает на частоте 300 МГц. Какова длина излучаемых им радиоволн (м)?

1)+ 1

2) 3

3) 2

4) 5

138. Антенна УКВ-передатчика вертикальна. В каком направлении интенсивность излучаемых электромагнитных волн наименьшая?

1) западном и восточном

2)+ вертикальном

3) северном и южном

4) такого направления нет; интенсивность излучения во всех направлениях одинакова

139. Какие из перечисленных процессов происходят в радиопередатчике: 1) генерация электромагнитных колебаний; 2) модуляция; 3) детектирование; 4) излучение электромагнитных волн?

1)+ 1, 2 и 4

2) 1 и 3

3) 1, 3 и 4

4) 1 и 2

140. Какие из перечисленных процессов происходят в радиоприёмнике:


1) настройка колебательного контура;


2) усиление радиосигнала;


3) модуляция;


4) детектирование?

1) 3 и 4

2) 1, 3 и 4

3) 1 и 3

4)+ 1, 2 и 4

141. Сопоставьте скорости распространения ультракоротких электромагнитных волн (с длиной волны 1÷10 м) в воздухе (c1), стекле (c2) и железе (c3).

1) c1

2) c1>c2>c3

3) c1=c2=c3

4)+ c1>c2, а в железе электромагнитные волны не распространяются

142. Ёмкость конденсатора колебательного контура радиоприёмника 1000 пФ, а индуктивность катушки – 1 мГн. На какую длину волны он настроен (м)?

1) 18,8

2)+ 1884

3) 1,9

4) 188,4

143. Колебательный контур радиоприёмника настроен на длину волны 200 м. Как нужно изменить ёмкость конденсатора контура, чтобы настроить его на длину волны 100 м?

1)+ уменьшить в 4 раза

2) увеличить в 4 раза

3) уменьшить в 2 раза

4) увеличить в 2 раза

144. Сигнал радиолокатора возвращается от цели через 0,5 мс после отправления. На каком расстоянии от радиолокатора находится цель (км)?

1)+ 75

2) 50

3) 100

4) 150

145. Наложение друг на друга электромагнитных колебаний с частотами, во много раз отличающимися друг от друга, называется …

1) дисперсией

2) интерференцией

3) дифракцией

4)+ модуляцией

146. Сколько длин волн с периодом колебаний 10-7 с уложится в расстоянии 3 км?

1) 500

2)+ 100

3) 50

4) 1000

147. Изменение тока в антенне передатчика происходит по закону i= 0,3sin3,14•106t (А). Определите длину излучаемой волны (м).

1) 200

2) 400

3) 100

4)+ 600

148. На пути потока электромагнитных волн размещены пластины из алюминия, меди, стекла и пластмассы. Через какие из этих пластин пройдут электромагнитные волны?

1) ни через одну

2)+ из стекла и пластмассы

3) из алюминия и меди

4) через все

149. Радиоприёмник настроен на радиоволны длиной 50 м. Какова частота электромагнитных колебаний (МГц), совершающихся в его входном колебательном контуре?

1) 10

2)+ 6

3) 4

4) 2

150. Как изменится длина волны электромагнитного излучения радиопередатчика, если электроёмкость конденсатора его колебательного контура уменьшить в 10 раз, а индуктивность катушки увеличить в такое же число раз?

1) увеличится в 100 раз

2) увеличится в 10 раз

3) уменьшится в 10 раз

4)+ не изменится

151. Какую частоту (Гц) имеет электромагнитное излучение, если на расстоянии 1 м в вакууме размещается два миллиона длин волн?

1) 3•1015

2) 1015

3) 6•1015

4)+ 6•1014

152. Ёмкость колебательного контура радиопередатчика уменьшили с 1000 до 250 пФ. Как при этом изменилась длина излучаемых электромагнитных волн?

1) уменьшилась в 4 раза

2) увеличилась в 4 раза

3) не изменилась

4)+ уменьшилась в 2 раза

153. Какова длина радиоволн (м), излучаемых космическим кораблём на частоте 30 МГц?

1) 30

2)+ 10

3) 20

4) 5

154. Продолжительность импульса радиолокатора равна 0,4 мкс, а промежуток времени между импульсами – 3 мс. На каком наибольшем удалении (км) радиолокатор может уловить наличие объекта?

1)+ 450

2) 150

3) 300

4) 600

155. Укажите все верные утверждения. Электромагнитные волны излучаются зарядом, который…


1) находится в состоянии покоя и взаимодействует с другими зарядами;


2) движется прямолинейно и равномерно;


3) движется прямолинейно и равноускоренно;


4) движется прямолинейно и равнозамедленно;


5) движется равномерно по окружности;


6) совершает гармонические колебания;


7) совершает негармонические колебания.

1) 2, 3 и 4

2) 6 и 7

3)+ 3, 4, 5, 6 и 7

4) 1 и 6

156. Как изменится длина волны электромагнитного излучения, испускаемого открытым колебательным контуром, если ёмкость конденсатора увеличить в 5 раз, а индуктивность катушки уменьшить в 5 раз?

1) увеличится в 5 раз

2) не изменится

3)+ уменьшится в √5 раз

4) уменьшится в 5 раз

157. Изменение тока в антенне радиопередатчика происходит в соответствии с уравнением I=0,3sin3,14•106t (А). Определите длину излучаемой электромагнитной волны (м).

1) 3140

2) 314

3)+ 600

4) 6000

158. Радиолокатор посылает 3000 импульсов в секунду. Определите дальность действия (км), на которую рассчитан радиолокатор.

1) 150

2) 200

3)+ 50

4) 100

159. Сигнал радиолокатора возвращается после отражения от цели через 0,5 мс после отправления. На каком расстоянии (км) от радиолокатора находится цель?

1) 50

2) 150

3) 750

4)+ 75

160. При увеличении расстояния r от точечного источника электромагнитных волн плотность потока электромагнитного излучения уменьшается прямо пропорционально…

1)+ r-2

2) r-3

3) r-1

4) r-4

161. Мощность излучения точечного источника электромагнитных волн равна 1 кВт. Какова плотность потока электромагнитного излучения на расстоянии 1 км от источника (мВт/м2)?

1) 0,80

2)+ 0,08

3) 80

4) 8,0

162. Сколько длин волн с частотой 3 МГц уложится в расстоянии 2 км?

1)+ 20

2) 40

3) 30

4) 10

163. Плотность потока электромагнитного излучения (I) связана с плотностью электромагнитной энергии (w) соотношением (с - скорость света в вакууме)

1) I = wc

2) I = w/c

3) I = wc2

4)+ эти две величины между собой никак не связаны

164. От чего зависит частота колебаний пружинного маятника: 1) от его массы; 2) от ускорения свободного падения; 3) от жёсткости пружины; 4) от амплитуды колебаний?

1) 1, 2 и 4

2) 2 и 4

3) 2, 3 и 4

4)+ 1 и 3

165. Амплитуду гармонических колебаний некоторого тела уменьшили в 2 раза. Как изменился период его колебаний?

1) уменьшился в 2 раза

2)+ не изменился

3) уменьшился в 4 раза

4) уменьшился в √2 раз

166. Ультразвуковой сигнал, направленный с корабля ко дну моря, принят эхолокатором корабля через 1,4 с. Какова глубина моря (м)? Скорость звука в морской воде 1530 м/с.

1)+ 1071

2) 3672

3) 650

4) 655

167. Определите длину звуковой волны (м) с частотой 2000 Гц в воздухе, если скорость звука в воздухе равна 340 м/с.

1)+ 0,17

2) 0,06

3) 1,2

4) 2,3

168. Расстояние до преграды, отражающей звук, равно 68 м. Скорость звука в воздухе – 340 м/с. Через какое время (с) стрелок услышит эхо от выстрела?

1) 0,2

2)+ 0,4

3) 0,6

4) 0.8

169. Наименьшее расстояние вдоль направления распространения волны между двумя точками среды, колеблющимися со сдвигом фаз 2π/3, равно 2 м. Чему равна длина волны (м)?

1) 8

2) 2

3)+ 6

4) 4

170. Уравнение колебаний материальной точки в СИ имеет вид х=0,1 cos6,28т. Чему равно смещение точки из положения равновесия (см) через 1/6 секунды после начала колебаний?

1) 2

2) 0,5

3)+ 5

4) 8

171. Расстояние между первым и третьим гребнями поперечной волны равно 24 см. Какова длина волны (см).

1) 48

2)+ 12

3) 24

4) 6

172. От чего не зависит период колебаний математического маятника 1) от его массы, 2) от его длины, 3) от ускорения свободного падения, 4) от начальной фазы колебаний?

1)+ 1 и 4

2) 2 и 3

3) 1 и 3

4) 2 и 4

173. Тело совершает колебания в соответствии с уравнением х = Acos(2π?t+φ0). Что в этом выражении является фазой колебаний?

1) А

2) φ0

3) 2π?t

4)+ (2π?t+φ0)

174. Какие из следующих величин в процессе гармонических колебаний остаются неизменными: 1) скорость; 2) частота; 3) фаза; 4) период; 5) потенциальная энергия; 6) полная энергия.

1) 4, 5 и 6

2) 1, 3 и 5

3)+ 2, 4 и 6

4) 1, 2 и 3

175. Укажите все верные утверждения.


1) Механические колебания могут быть свободными и вынужденными.


Свободные колебания могут происходить …


2) только в колебательной системе;


3) не только в колебательной системе.


Вынужденные колебания могут происходить;


4) только в колебательной системе;


5) не только в колебательной системе;


6) не могут происходить в колебательной системе.

1) 1, 3 и 6

2) 2 и 4

3) 1, 3 и 4

4)+ 1, 2 и 5

176. Сопоставьте длины звуковых волн одной и той же частоты, возбуждённых в воздухе (λ1), воде (λ2) и стали (λ3).

1) λ1 = λ3< λ2

2) λ1 > λ2> λ3

3)+ λ1 < λ2< λ3

4) λ1 = λ2= λ3

177. От каких из перечисленных ниже параметров зависит период колебаний математического маятника: 1) массы маятника; 2) длины нити; 3) ускорения свободного падения в месте нахождения маятника; 4) амплитуды колебаний?

1) 1 и 4

2) 1 и 3

3) 1 и 2

4)+ 2 и 3

178. Какие из следующих величин при колебательном движении меняются периодически: 1) координата; 2) циклическая частота; 3) ускорение; 4) амплитуда; 5) сила; 6) полная энергия?

1) 2, 4, 6

2)+ 1, 3, 5

3) 1, 2, 3

4) 4, 5, 6

179. Укажите все верные утверждения. Частота колебаний измеряется в: 1) секундах; 2) герцах; 3) радианах в секунду. Циклическая частота измеряется в: 4) секундах; 5) герцах; 6) радианах в секунду.

1) 3 и 5

2) 1 и 5

3) 3 и 4

4)+ 2 и 6

180. Материальная точка совершает колебания в соответствии с уравнением х = Asin?t. Каков сдвиг фаз между колебаниями её скорости и ускорения?

1) 0

2)+ π/2

3) π

4) π/4

181. Маятник отвели в сторону и отпустили. При фазе π/3 его смещение оказалось равным 1 см. Найдите амплитуду его колебаний (см).

1) √2

2)+ 2

3) √3

4) 1

182. Рыбак заметил, что расстояние между гребнями волн, образованных проплывшей лодкой, равно 6 м, а скорость их перемещения 2 м/с. Каков период колебаний поплавка его удочки на этих волнах (с)?

1)+ 3

2) 2

3) 1

4) 4

183. Какую часть пружины нужно отрезать, чтобы период колебаний пружинного маятника уменьшился в 2 раза?

1) 1/2

2)+ 3/4

3) 1/4

4) 1/3

184. Как нужно изменить массу груза в пружинном маятнике, чтобы период его колебаний увеличился в 1,41 раза?

1) увеличить в 1,41 раза

2)+ увеличить в 2 раза

3) уменьшить в 1,41 раза

4) уменьшить в 2 раза

185. Как нужно изменить длину математического маятника, чтобы частота его колебаний увеличилась в 2 раза?

1) увеличить в 4 раза

2) уменьшить в 2 раза

3)+ уменьшить в 4 раза

4) увеличить в 2 раза

186. Математический маятник перенесли с Земли на Луну, где ускорение свободного падения равно 1,6 м/с2. Как изменился при этом период колебаний математического маятника?

1) не изменился

2)+ увеличился в √6 раз

3) уменьшился в √6 раз

4) увеличился в 1,6 раза

187. Укажите правильную запись в СИ уравнения гармонических колебаний, амплитуда которых равна 5 см, период – 0,5 с, а начальная фаза равна нулю. Тело начинает колебания из крайнего положения.

1) х = 5cos0,5πt

2)+ х = 0,05cos4πt

3) х = 0,05sin4πt

4) х = 5sin0,5πt

188. Материальная точка совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением


х = 0,04sin12,56t, записанным в СИ. Чему равен период колебаний этого тела (с)?

1) 0,8

2)+ 0,5

3) 0,6

4) 1

189. От каких из перечисленных ниже параметров зависит период колебаний пружинного маятника:


1) массы маятника;


2) длины пружины;


3) коэффициента жесткости пружины;


4) амплитуды колебаний;


5) ускорения свободного падения в месте нахождения маятника?

1)+ 1 и 3

2) 1 и 4

3) 2 и 4

4) 2 и 3

190. Груз подвешен на пружине, прикреплённой к потолку лифта. Сопоставьте периоды колебаний этого пружинного маятника при движении лифта вниз 1) равноускоренно (Т1), 2) равномерно (Т2) и 3) равнозамедленно (Т3).

1) Т1 = Т2 < Т3

2) Т1 > Т2 > Т3

3)+ T1 = T2 = T3

4) Т1 < Т2 < Т3

191. За какую часть периода гармонически колеблющееся тело пройдет половину расстояния от положения равновесия до крайнего положения?

1) 1/8

2) 1/6

3) 1/4

4)+ 1/12

192. Укажите все верные утверждения. Кинетическая энергия гармонически колеблющегося тела…


1) также совершает гармонические колебания;


2) колебаний не совершает;


3) частота колебаний кинетической энергии равна частоте колебаний тела;


4) частота колебаний кинетической энергии равна удвоенной частоте колебаний тела.

1) 2 и 3

2)+ 1 и 4

3) 2 и 4

4) 1 и 3

193. Уравнение колебаний малого тела в СИ имеет вид х = 0,01sin 31,4t. Через какое минимальное время после начала колебаний (с) смещение тела из положения равновесия достигнет 5 мм?

1)+ 1/60

2) 1/30

3) 1/20

4) 1/15

194. Укажите все верные утверждения. Ускорение гармонически колеблющегося тела…


1) также совершает гармонические колебания;


2) колебаний не совершает;


3) колеблется в противофазе со смещением;


4) опережает колебания смещения на π/2;


5) опережает колебания скорости на π/2;


6) отстаёт от колебаний скорости на π/2.

1) 2, 4 и 5

2) 2, 4 и 6

3) 1, 4 и 6

4)+ 1, 3 и 5

195. На невесомой и нерастяжимой нити длиной 1,6 м подвешен шарик массой 20 г. Определите период колебаний данного математического маятника на Луне, где ускорение свободного падения равно 1,6 м/с2.

1) 1

2) 3,14

3)+ 6,28

4) 1,6

196. Пружинный маятник перенесли с Земли на Луну, где ускорение свободного падения равно 1,6 м/с2. Как изменился при этом период его колебаний?

1)+ не изменился

2) увеличился в √6 раз

3) увеличился в 1,6 раза

4) уменьшился в √6 раз

197. По шнуру распространяются волны с частотой 4 Гц и скоростью 8 м/с. Определите длину волны (м).

1) 0,5

2) 1

3)+ 2

4) 4

198. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+ 3,95

2) 1,58

3) 2,37

4) 3,16

199. Укажите все верные утверждения. Скорость гармонически колеблющегося тела…


1) также совершает гармонические колебания;


2) колебаний не совершает;


3) опережает колебания смещения по фазе на π/2;


4) колеблется в одинаковых фазах с колебаниями смещения;


5) отстаёт по фазе от колебаний смещения на π/2;


6) частота колебаний скорости равна частоте колебаний тела;


7) частота колебаний скорости равна удвоенной частоте колебаний тела.

1) 3, 5 и 7

2) 1, 2 и 4

3)+ 1, 3 и 6

4) 2, 4 и 7

200. Малое тело совершает колебания в соответствии с уравнением х=0,03sin15,7t, записанным в СИ. Какова его максимальная скорость (м/с)?

1) 0,25

2) 0,63

3) 0,96

4)+ 0,47

201. Через какое минимальное время (с) после начала колебаний скорость материальной точки, совершающей колебания в соответствии с уравнением х=0,02cos15,7t достигнет максимального значения?

1) 0,2

2) 0,3

3)+ 0,1

4) 0.4

202. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,6 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 2,2

2) 1,6

3) 3,2

4) 5,0

203. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,7 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 0,8

2) 1,2

3) 2,2

4)+ 1,6

204. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,8 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 1,2

2) 2,2

3) 1,6

4) 3,2

205. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,0lcos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+ 0,79

2) 3,16

3) 2,37

4) 1,58

206. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 0,79

2) 6,16

3) 2,37

4)+ 1,58

207. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 1,58

2) 0,79

3) 2,37

4)+ 3,16

208. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,3 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 5,0

2) 3,2

3) 7,5

4)+ 8,9

209. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,0lcos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 9,48

2)+ 2,37

3) 4,74

4) 7,11

210. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 2,37

2) 7,11

3) 9,48

4)+ 4,74

211. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 4,74

2) 2,37

3)+ 7,11

4) 9,48

212. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 7,11

2) 4,74

3) 2,37

4)+ 9,48

213. Тело массой 1,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 9,48

2)+ 11,85

3) 4,74

4) 7,11

214. Тело массой 0,5 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 1,58

2) 3,16

3)+ 2,37

4) 0,79

215. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,4 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 2,2

2) 3,2

3)+ 5,0

4) 8,9

216. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,9 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 0,80

2) 0,40

3)+ 0,99

4) 1,6

217. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,1 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 100

2)+ 120

3) 150

4) 80

218. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,2 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 30

2) 40

3) 50

4) 60

219. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 3 см и периодом 0,3 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 20,0

2) 10,0

3)+ 13,3

4) 7,5

220. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 3,1

2) 2,3

3) 2,8

4) 3,9

221. Математический маятник длиной 3 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,6

2) 3,6

3)+ 3

4) 2

222. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,56

2) 2,7

3) 2,3

4)+ 2,9

223. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,56

2) 2,4

3)+ 2,8

4) 3,9

224. Математический маятник длиной 2,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,56

2)+ 2,7

3) 2,9

4) 3,9

225. Математический маятник длиной 2,2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,56

2)+ 2,7

3) 3,9

4) 2,9

226. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 3,9

2)+ 2,56

3) 2,9

4) 2,7

227. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 2,3

2) 2,1

3) 2,65

4) 2,43

228. Тело массой 200 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1,5 см и частотой 10 Гц. Какая, максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+ 12

2) 10

3) 16

4) 8

229. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 0,5 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 2,2

2) 1,6

3) 1,2

4)+ 3,2

230. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,8 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 0,62

2) 0,49

3) 0,40

4) 0,82

231. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,01cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 9,48

2) 6,32

3)+ 3,16

4) 12,64

232. Математический маятник длиной 2,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 3,68

2) 3,83

3)+ 3,3

4) 3,00

233. Математический маятник длиной 2,4 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 3,14

2) 3,3

3)+ 3,68

4) 3,83

234. Математический маятник длиной 2,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 3,3

2) 3,68

3)+ 3,83

4) 3,14

235. Математический маятник длиной 2,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 4,25

2) 4,1

3)+ 3,97

4) 3,83

236. Математический маятник длиной 1,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,6

2) 2,43

3) 2,3

4)+ 2,98

237. Математический маятник длиной 3,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 3,97

2) 3,83

3) 4,1

4)+ 4,25

238. Математический маятник длиной 1,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,43

2) 2,3

3)+ 2,8

4) 2,98

239. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,9 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 0,49

2) 0,32

3) 0,40

4) 0,24

240. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 6,32

2) 3,16

3)+ 12,64

4) 9,48

241. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+ 15,8

2) 3,16

3) 6,32

4) 9,48

242. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,01cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 0,632

2) 0,474

3)+ 0,158

4) 0,316

243. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0; 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 0,158

2)+ 0,316

3) 0,474

4) 0,632

244. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,03cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+ 0,474

2) 0,316

3) 0,158

4) 0,632

245. Математический маятник длиной 3 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 3 м/с2. Определите его период колебаний (с)

1) 3,83

2) 3,97

3)+ 4,1

4) 4,25

246. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,6 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 1,1

2) 0,82

3) 0,62

4) 1,6

247. Математический маятник длиной 1,4 м подвешен в лифте, который поднимается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,8

2)+ 2,15

3) 2,0

4) 2,43

248. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и периодом 1 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 1,6

2)+ 0,80

3) 0,99

4) 0,40

249. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,1 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 20

2)+ 40

3) 10

4) 80

250. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,2 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 7,5

2)+ 10

3) 2,5

4) 4,4

251. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,3 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 4,4

2) 5,0

3) 7,5

4) 10

252. Математический маятник длиной 2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 2 м/с2. Определите его период колебаний (с)

1) 3,68

2) 3,83

3) 3,5

4)+ 3,14

253. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,5 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1)+ 1,6

2) 1,1

3) 2,5

4) 4,4

254. Тело массой 2 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,02cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 12,64

2)+ 6,32

3) 3,16

4) 9,48

255. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,7 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 0,40

2) 0,49

3) 0,62

4)+ 0,82

256. Математический маятник длиной 0,4 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 2,1

2) 1,62

3) 1,87

4)+ 1,32

257. Математический маятник длиной 0,6 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 1,32

2)+ 1,62

3) 2,1

4) 1,87

258. Математический маятник длиной 0,8 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 1,32

2) 1,62

3)+ 1,87

4) 2,1

259. Математический маятник длиной 1 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1) 1,32

2) 1,87

3)+ 2,1

4) 1,62

260. Математический маятник длиной 1,2 м подвешен в лифте, который опускается с ускорением 1 м/с2. Определите его период колебаний (с).

1)+ 2,3

2) 2,8

3) 2,43

4) 2,98

261. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и периодом 0,4 с. Определите ее ускорение (м/с2) в момент наибольшего отклонения от положения равновесия. Считать, что π2=10.

1) 1,6

2) 1,1

3)+ 2,5

4) 4,4

262. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+ 0,16

2) 0,40

3) 1,1

4) 2,2

263. Тело массой 1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,01cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+ 1,58

2) 6,32

3) 4,74

4) 3,16

264. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 2 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 0,48

2)+ 0,4

3) 1,1

4) 0,16

265. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 15 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 16

2) 12

3)+ 9,0

4) 6,0

266. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 8,0

2) 10

3)+ 4,0

4) 6,0

267. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+ 2,6

2) 1,5

3) 0,5

4) 3,8

268. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 8 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1)+ 5,1

2) 6,4

3) 3,8

4) 2,6

269. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,04cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1) 0,158

2) 0,316

3) 0,474

4)+ 0,632

270. Тело массой 100 г совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см и частотой 10 Гц. Какая максимальная сила (Н) действует на тело? Считать, что π2=10.

1) 4,0

2) 6,0

3)+ 8,0

4) 2,0

271. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в соответствии с уравнением 0,05cos(4πt + π/3), записанным в СИ. Чему равно максимальное значение силы (Н), вызывающей эти колебания?

1)+ 0,79

2) 0,316

3) 0,474

4) 0,632

272. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 10 В?

1) 40

2) 50

3) 20

4)+ 30

273. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 22 В?

1)+ 44

2) 32

3) 60

4) 74

274. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 16 В?

1) 24

2) 16

3) 8

4)+ 32

275. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 12 В?

1) 32

2) 16

3)+ 24

4) 8

276. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 8 В?

1)+ 16

2) 4

3) 12

4) 8

277. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 8000 пФ и катушки индуктивностью 2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 4 В?

1) 24

2) 16

3)+ 8

4) 32

278. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 25 В?

1) 60

2) 30

3) 45

4)+ 75

279. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=8cos600t (мкКл)?

1) 3,0

2) 3,8

3)+ 3,4

4) 4,2

280. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 15 В?

1) 30

2)+ 45

3) 15

4) 60

281. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=9cos600t (мкКл)?

1) 2,1

2) 2,8

3) 3,4

4)+ 3,8

282. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 5 В?

1) 30

2) 10

3)+ 15

4) 45

283. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 25 В?

1)+ 50

2) 75

3) 30

4) 40

284. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 20 В?

1) 20

2) 30

3)+ 40

4) 50

285. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 15 В?

1) 10

2) 20

3)+ 30

4) 40

286. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 10 В?

1) 30

2) 10

3)+ 20

4) 6

287. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2000 пФ и катушки индуктивностью 0,5 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 5 В?

1)+ 10

2) 20

3) 6

4) 30

288. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=cos300t (мкКл)?

1)+ 0,21

2) 0,35

3) 0,64

4) 0,85

289. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 1200 нФ и 1500 нФ переменному току частотой 700 Гц.

1) 0,43

2)+ 0,34

3) 0,28

4) 0,51

290. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 9000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 20 В?

1) 75

2) 90

3)+ 60

4) 45

291. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+ 9,4•10-6

2) 4,7•10-6

3) 6,2•10-6

4) 7,8•10-6

292. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 1,6•10-5

2) 1,2•10-5

3) 2•10-5

4)+ 2,4•10-5

293. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 1,7•10-6

2)+ 3,4•10-6

3) 2,25•10-6

4) 2,8•10-6

294. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 4•10-6

2) 5•10-6

3)+ 2•10-6

4) 3•10-6

295. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 5•10-6

2) 2•10-6

3) 4•10-6

4)+ 3•10-6

296. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 5•10-6

2)+ 4•10-6

3) 3•10-6

4) 2•10-6

297. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 3•10-6

2) 4•10-6

3)+ 5•10-6

4) 2•10-6

298. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 200 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 4•10-6

2) 3•10-6

3)+ 6•10-6

4) 5•10-6

299. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+ 3,1•10-6

2) 4,7•10-6

3) 6,2•10-6

4) 7,8•10-6

300. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+ 4,7•10-6

2) 3,1•10-6

3) 6,2•10-6

4) 7,8•10-6

301. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 10 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 1,7•10-6

2) 1,1•10-6

3)+ 2,25•10-6

4) 2,8•10-6

302. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+ 7,8•10-6

2) 6,2•10-6

3) 4,7•10-6

4) 3,1•10-6

303. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+ 1,7•10-6

2) 2,8•10-6

3) 2,25•10-6

4) 1,1•10-6

304. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 100 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+ 4,5•10-6

2) 11,25•10-6

3) 6,75•10-6

4) 9•10-6

305. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 6,75•10-6

2)+ 9•10-6

3) 11,25•10-6

4) 4,5•10-6

306. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 11,25•10-6

2)+ 9•10-6

3) 6,75•10-6

4) 4,5•10-6

307. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+ 11,25•10-6

2) 6,75•10-6

3) 9•10-6

4) 4,5•10-6

308. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 300 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 300 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 6,75•10-6

2)+ 1,35•10-6

3) 11,25•10-6

4) 9•10-6

309. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 40 нФ и 60 нФ переменному току частотой 300 Гц.

1) 16

2) 12

3) 29

4)+ 22

310. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 150 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1)+ 1,2•10-5

2) 8•10-6

3) 1,6•10-5

4) 2•10-5

311. Каково действующее значение силы тока (мА) через конденсатор, включенный в цепь переменного тока, если заряд конденсатора изменяется со временем в соответствии с уравнением q=7cos300t (мкКл)?

1)+ 1,48

2) 1,06

3) 1,77

4) 2,12

312. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 30 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 1,2•10-5

2) 1,6•10-5

3) 8•10-6

4)+ 2•10-5

313. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 250 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 4,7•10-6

2) 7,8•10-6

3)+ 6,2•10-6

4) 3,1•10-6

314. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 9 В?

1) 18

2)+ 27

3) 36

4) 54

315. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 9 В?

1) 36

2) 26

3)+ 18

4) 54

316. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 6 В?

1) 6

2)+ 12

3) 36

4) 18

317. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 18 В?

1)+ 36

2) 18

3) 26

4) 12

318. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 5 В?

1)+ 20

2) 30

3) 15

4) 10

319. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 10 В?

1)+ 40

2) 10

3) 20

4) 30

320. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 15 В?

1) 30

2)+ 60

3) 50

4) 40

321. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 4 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 3 В?

1) 12

2)+ 6

3) 18

4) 3

322. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 20 В?

1) 100

2)+ 80

3) 60

4) 40

323. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 16000 пФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 25 В?

1) 80

2) 120

3)+ 100

4) 60

324. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 250 пФ и катушку индуктивностью 5 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 150 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 1,7•10-6

2) 1,1•10-6

3) 2,25•10-6

4)+ 2,8•10-6

325. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 7 В?

1) 16

2)+ 21

3) 12

4) 6

326. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 200 пФ и катушку индуктивностью 20 мГн. Конденсатор зарядили до напряжения 400 В, замкнули на катушку, и в контуре начались затухающие колебания. Какое количество теплоты (Дж) выделится за все время колебаний?

1) 1,2•10-5

2) 8•10-6

3)+ 1,6•10-5

4) 2•10-5

327. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 11 В?

1)+ 33

2) 11

3) 22

4) 44

328. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1800 пФ и катушки индуктивностью 0,2 мГн. Какова амплитуда силы тока (мА) в катушке, если максимальное значение напряжения на конденсаторе равно 13 В?

1) 21

2) 33

3) 27

4)+ 39

329. Определите емкостное сопротивление (кОм) цепи, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостями 15 нФ и 20 нФ переменному току частотой 50 Гц.

1) 73

2)+ 370

3) 130

4) 47