Молекулярная физика
Author: GeeTest
Date: 2025-11-03T13:03:01.541275+00:00

Тест по молекулярной физике

1. Какова среднеквадратическая скорость молекул азота (м/с) при температуре 7°С? (М=28 г/моль, k = 1,38•10-23Дж/К)

1)

840

2)+

500

3)

720

4)

900

2. Как изменится давление газа, если его объем уменьшится в 2 раза, а среднеквадратическая скорость его молекул уменьшится в √2 раз

1)

уменьшится в 8 раз

2)+

не изменится

3)

увеличится в 4 раза

4)

уменьшится в 4 раза

3. Укажите, в каком из ответов наиболее полно представлены основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества?

1)

вещество состоит из элементарных частиц и они взаимно превращаются друг в друга

2)

вещество состоит из мельчайших частиц и между ними действуют силы

3)+

вещество состоит из маленьких частей и они заполняют пространство

4)

все тела состоят из молекул или атомов, которые непрерывно и хаотически движутся, между молекулами и атомами действуют силы притяжения и отталкивания.

4. Какова масса одной молекулы воды (г), если ее молярная масса равна 18 г?

1)

10-23

2)+

3•10-23

3)

3•10-24

4)

10-26

5. Определите отношение числа молекул в 36 г воды к числу молекул в 2 г водорода.

1)

0,5

2)

1

3)+

2

4)

3

6. Оцените, во сколько примерно раз среднее расстояние между молекулами в газах при нормальных условиях больше размеров самих молекул газа.

1)

80-100

2)

800-1000

3)

8000-10000

4)+

8-10

7. Число Авогадро:
1) равно 6,02•1023 моль-1;
2) это число атомов в 12 г углерода;
3) равно числу молекул в одном моле любого вещества;
4) равно числу молекул в 22,4 л любого газа, находящегося при нормальных условиях.

1)

1 и 2

2)+

1, 2, 3 и 4

3)

1 и 4

4)

1, 2 и 3

8. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул:
1) зависит от температуры;
2) не зависит от температуры;
3) зависит от массы молекул;
4) не зависит от массы молекул;
5) зависит от агрегатного состояния вещества;
6) не зависит от агрегатного состояния вещества.

1)

2, 3 и5

2)

1, 3 и 5

3)+

1, 4 и 6

4)

2, 3 и 6

9. Во сколько раз увеличится среднеквадратическая скорость молекул идеального газа при повышении абсолютной температуры в 2 раза?

1)

2√2

2)+

√2

3)

2

4)

4

10. Какое количество вещества (ноль) содержится в 144 г воды? ?(Н)=1 а.е.м., ?(O)=16 а.е.м.

1)

6

2)+

8

3)

4

4)

10

11. При какой температуре (К) среднеквадратическая скорость атомов гелия будет такой же, как и среднеквадратическая скорость молекул водорода при температуре 300 К?

1)

50

2)

400

3)

100

4)+

600

12. Чему равна масса (кг) одной молекулы медного купороса CuSO4, если атомные массы меди, серы и кислорода равны соответственно 64, 32 и 16 а.е.м., а число Авогадро составляет 6•1023моль-1

1)+

2,67•10-25

2)

2•10-22

3)

2•10-23

4)

26,7•10-23

13. Оцените среднеквадратическую скорость молекул водорода при температуре 80 К (м/с), к = 1,38•10-23Дж/К.

1)

500

2)

1200

3)+

1000

4)

800

14. Какое количество вещества (моль) содержится в 98 г серной кислоты H2SO4? Относительные атомные массы водорода, серы и кислорода равны соответственно 1,32 и 16 а.е.м.

1)

0,5

2)

1,5

3)

2

4)+

1

15. Плотность воздуха при нормальных условиях равна 1,29 кг/м3. Определите молярную массу воздуха (кг/моль):

1)+

29•10-3

2)

0,29•10-3

3)

2,9•10-3

4)

29•10-2

16. От какой из приведенных ниже величин, характеризующих молекулы, зависит давление идеального газа?

1)

силы притяжения между молекулами

2)+

кинетической энергии молекул

3)

силы отталкивания между молекулами

4)

потенциальной энергии взаимодействия молекул

17. Определите плотность воздуха (кг/м3) при температуре 17°С и давлении 100 кПа? Молярная масса воздуха 29 г/моль.

1)

1,7

2)+

1,2

3)

2,9

4)

29

18. Какой процесс изображен на графике? Как изменится плотность газа при переходе из состояния 1 в состояние 2?

1)

изохорный; увеличится

2)

изохорный; уменьшится

3)

изотермический; не изменится

4)+

изохорный; не изменится

19. Идеальный газ перешел из одного состояния в другое по закону P1/T1 = P2/T2. На каких рисунках правильно показан этот процесс?

1)+

3 и 5

2)

3 и 4

3)

2 и 4

4)

2 и 3

20. При использовании газа, находящегося в металлическом баллоне его давление уменьшилось на 75%. Во сколько раз уменьшилась масса газа? Считать, что Т = const.

1)+

4

2)

1,33

3)

14

4)

2

21. При нормальных условиях газ занимает объем 10 л. Какой объем (л) займет этот газ, если давление увеличить в 5 раз? Температура постоянна.

1)+

2

2)

3

3)

4

4)

5

22. Во сколько раз увеличится давление идеального газа, находящегося в закрытом сосуде при температуре 27°С, если его нагреть до 627°С?

1)

2

2)

1,18

3)+

3

4)

2,21

23. Сравните средние кинетические энергии атомов гелия (М=4 г/моль) при температуре T(E1) и неона (М=20 г/моль) при температуре 2,5Т(Е2).

1)

Е1=2,5Е2

2)+

Е2=2,5Е1

3)

Е1=Е2

4)

Е2=5Е1

24. Какова масса воздуха (г), если он занимает объем 8,3 л при нормальном давлении и температуре 17°С? Рн=105Па, М=29 г/моль, R=8,3 Дж/моль•К.

1)

100

2)

50

3)

500

4)+

10

25. В каких единицах измеряется абсолютная влажность воздуха в системе СИ?

1)

%

2)

безмерна

3)

K

4)+

кг/м3

26. Идеальный газ перешел из состояния 1 в состояние 2. Сопоставьте давление газа в состояниях 1 и 2.

1)

возможно P1 > P2 или P2> P1

2)

P2>P1

3)

Р1 = P2

4)+

Р1 > P2

27. Как изменится средняя кинетическая энергия теплового движения молекул идеального газа в некотором процессе, если концентрацию молекул уменьшить в 10 раз, а температуру увеличить в 2 раза?

1)

уменьшится в 10 раз

2)+

увеличится в 2 раза

3)

уменьшится в 5 раз

4)

увеличится в 5 раз

28. Среди приведенных графиков укажите изотерму.

1)

1

2)+

5

3)

2

4)

3

29. На рисунке приведены три изотермы для одной и той же массы газа. Какая изотерма соответствует наибольшей температуре?

1)+

3

2)

2

3)

все изотермы соответствуют одной и той же температуре

4)

1

30. Как изменяется температура газа при его адиабатическом сжатии?

1)

может как уменьшаться, так и увеличиваться

2)

не изменяется

3)

понижается

4)+

повышается

31. На рисунке приведены три изохоры для одной и той же массы газа. Какая изохора соответствует наибольшему объему?

1)+

3

2)

1

3)

все изохоры соответствуют одному и тому же объему

4)

2

32. В идеальном газе пренебрегают:
1) размерами молекул;
2) массой молекул;
3) хаотическим движением молекул;
4) столкновениями молекул;
5) взаимодействием молекул на расстоянии.

1)

2 и 3

2)

1 и 2

3)+

1 и 5

4)

3 и 4

33. Среди приведенных ниже математических выражений укажите все записи основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа: 1) pV= (m/M)RT; 2) Е = (3/2)kT; 3) р = nkT; 4) р = (1/3)??2

1)+

3 и 4

2)

1 и 2

3)

1 и 3

4)

2 и 4

34. Укажите все соотношения, справедливые для изобарного процесса 1) V/T= const; 2) VТ = const; 3) V1/V2=T1/T2; 4) р1/р2=Т1/Т2; 5) V1/T2 = V2/T1.

1)

2 и 4

2)+

1 и 3

3)

2 и 5

4)

1, 4 и 5

35. Какое из приведенных выражений является уравнением изобарного процесса?

1)

P=2/3nEk

2)

P1V1=P2V2

3)

PV=m/?RT

4)+

V1/T1=V2/T2

36. Одинаковые воздушные шары заполнены до одинаковых давлений первый – водородом, второй – азотом, третий – гелием. Какой из них имеет наименьшую подъемную силу? Наполненный…

1)

водородом

2)

гелием

3)+

азотом

4)

все имеют одинаковую подъемную силу

37. Сосуд заполнен смесью водорода, азота и углекислого газа и герметично закрыт. У какого газа средняя квадратическая скорость молекул наибольшая?

1)

углекислого газа

2)

азота

3)

ответ зависит от объема сосуда

4)+

водорода

38. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 24°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,96 кПа.

1)

48

2)+

41

3)

30

4)

34

39. Какая точка на приведенной диаграмме соответствует минимальной температуре идеального газа (1-2 и 4-5 – изобары, 3-4 и 5-1 – изохоры, 2-3 – изотерма).

1)+

5

2)

2

3)

3

4)

1

40. Неизвестный газ массой 0,5 г при температуре (-23°С) создает в баллоне давление 60 кПа. В этом же баллоне кислород массой 50 г при температуре 47°С создал бы давление 480 кПа. Найдите молярную массу неизвестного газа (г/моль).

1)+

2

2)

4

3)

28

4)

18

41. Давление газа, заключенного в объеме 1 м3 при температуре 300 К равно 280 кПа. Оцените температуру этого газа (К) при давлении 160 кПа и объеме 2 м3.

1)

250

2)

300

3)+

343

4)

450

42. На сколько градусов надо поднять температуру газа, находящегося в баллоне, чтобы его давление увеличилось в 2 раза? Начальная температура газа 127°С.

1)+

400

2)

127

3)

327

4)

600

43. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 32°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,73 кПа.

1)

39

2)+

30

3)

34

4)

36

44. Герметичный цилиндр длиной I разделен пополам тонким и невесомым поршнем, который может перемещаться без трения. Закрепив поршень в этом положении, обе половины цилиндра заполнили идеальным газом так, чтобы давление в одной половине было в два раза больше, чем в другой. На какое расстояние сместится поршень, если его освободить? Процесс считать изотермическим.

1)

I/4

2)

2I/5

3)+

I/6

4)

I/3

45. В двух одинаковых по объему сосудах при одинаковой температуре находится по 1 молю двух разных газов, причем масса молекул m1> m2. Укажите правильные утверждения.
1) Средние кинетические энергии молекул обоих газов одинаковы.
2) Средние квадратичные скорости молекул обоих газов одинаковы.
3) Давления газов p1> р2.
4) Концентрации молекул n1= n2.

1)+

1 и 4

2)

только 1

3)

только 2

4)

1, 2

46. Давление насыщенного при постоянной температуре пара зависит…

1)+

от рода пара

2)

от давления воздуха

3)

от массы пара

4)

от объема, занимаемого паром

47. В трех сосудах одинакового объема содержатся по 6 молей Н2, O2 и СO2. Каково соотношение давлений газов, если они имеют одинаковую температуру?

1)

2)

3)

4)+

48. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 22°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,62 кПа.

1)

51

2)

58

3)+

45,5

4)

40

49. На рисунке в координатных осях p-V изображен график процесса изменения состояния идеального газа. Какой из графиков в координатных осях р-Т соответствует этому процессу?

1)

4

2)

2

3)

3

4)+

1

50. При изотермическом процессе давление газа увеличилось в два раза. Как изменилась концентрация молекул газа в сосуде?

1)

уменьшилась в 2 раза

2)

уменьшилась в 4 раза

3)+

увеличилась в 2 раза

4)

увеличилась в 4 раза

51. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 33°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 5,02 кПа.

1)+

29

2)

40

3)

34

4)

26

52. Определите относительную влажность воздуха 9 (%) при температуре 31°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,45 кПа.

1)

24

2)

36

3)

49

4)+

32

53. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 30°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,19 кПа.

1)

49

2)

40

3)+

34

4)

30

54. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 29°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 3,95 кПа.

1)+

36

2)

49

3)

30

4)

32

55. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 35°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,64 кПа.

1)

24

2)

28

3)

32

4)+

18

56. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 23°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,78 кПа.

1)

48

2)

61

3)+

43

4)

55,5

57. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 30°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,19 кПа.

1)

42

2)

31

3)

34

4)+

24

58. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 31°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,45 кПа.

1)

32

2)

41

3)

29

4)+

23

59. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 32°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,73 кПа.

1)

20

2)

26

3)+

22

4)

16

60. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 34°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,32 кПа.

1)+

20

2)

24

3)

32

4)

16

61. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 20°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,33 кПа.

1)+

42

2)

37

3)

46

4)

30

62. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 21°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,46 кПа.

1)

35

2)+

40

3)

30

4)

46

63. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 22°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,62 кПа.

1)

46

2)

30

3)+

37

4)

42

64. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 33°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,02 кПа.

1)

26

2)+

21

3)

32

4)

16

65. В каких единицах измеряется коэффициент поверхностного натяжения: 1) Н/м; 2) Н/м2; 3) Дж/м; 4) Дж/м2; 5) Вт/м2?

1)

2 и 3

2)+

1 и 4

3)

1 и 5

4)

только 5

66. Стеклянный капилляр длиной 1 м диаметром 1 мм, открытый с обоих концов, заполнен водой и находится в состоянии свободного падения в вертикальном положении. Какова высота столба воды, оставшейся в капилляре (см)?

1)

1

2)

10

3)

50

4)+

100

67. Определите коэффициент поверхностного натяжения жидкости (мН/м) плотностью 0,8 г/см3, если она поднимается по капилляру диаметром 2 мм на высоту 7,5 мм.

1)

73

2)

24

3)

40

4)+

30

68. Может ли ртуть вытекать из тонкого стеклянного капилляра каплями и почему?

1)+

нет, так как ртуть не смачивает стекло, она вытечет струей

2)

нет, так как ртуть смачивает стекло

3)

да, так как ртуть не смачивает стекло

4)

да, так как ртуть смачивает стекло

69. Вода налита в цилиндрический сосуд радиусом 10 см. Определите поверхностную энергию воды (мкДж), если ее коэффициент поверхностного натяжения равен 73 мН/м.

1)+

2292

2)

20,6

3)

2,1

4)

206

70. На какую высоту (см) поднимается вода (у=73 мН/м) в смачиваемом капилляре диаметром 0,73 мм, один конец которого опущен в воду.

1)

8

2)

6

3)+

4

4)

2

71. Укажите правильную зависимость жёсткости стержня (k) от его длины (I), площади поперечного сечения (S) и модуля упругости (Е) материала стержня.

1)

Е = IS/k

2)

k = EI/S

3)

Е = kS/I

4)+

k = ES/I

72. Как изменится масса капли воды, вытекающей из пипетки с диаметром отверстия 2 мм, по сравнению, с состоянием покоя, если пипетка будет двигаться вниз с ускорением 5 м/с2?

1)

увеличится в 5 раз

2)

увеличится в 4 раза

3)

не изменится

4)+

увеличится в 2 раза

73. Стеклянная капиллярная трубка диаметром 1 мм, открытая с обоих концов, заполнена водой (у=73 мН/м) и закреплена на штативе вертикально. Какой высоты столб воды останется в трубке (см)?

1)

2,9

2)

292

3)

29,2

4)+

5,8

74. При подвешивании груза проволока удлинилась на 9 мм. На сколько мм удлинится такая же проволока вдвое большей длины под тем же грузом?

1)

4,5

2)

36

3)+

18

4)

9

75. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67 °С.

1)

10

2)

3,4

3)

4,5

4)+

7,5

76. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67 °С.

1)+

4,5

2)

10

3)

7,5

4)

3,4

77. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1)

4

2)

7

3)+

9,96

4)

5,3

78. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1)

4

2)

5,3

3)+

7

4)

9,9

79. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37 °С.

1)

9,9

2)+

7,4

3)

5,3

4)

4

80. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37 °С.

1)

5,8

2)

10

3)+

7,3

4)

2,4

81. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули – 37 °С.

1)+

5,3

2)

10

3)

2,4

4)

8,7

82. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 50% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1)+

6,4

2)

10

3)

8,7

4)

5,8

83. Необходимо нагреть 3 кг льда от 0°С до 40°С. Удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг, удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг•К. Какое количество теплоты (кДж) для этого требуется?

1)

996

2)

952

3)

978

4)+

1494

84. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1)

9,9

2)+

4

3)

7

4)

5,3

85. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1)

7,5

2)

10

3)+

3,4

4)

4,5

86. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1)+

7,8

2)

6,4

3)

9,8

4)

3

87. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1)

8,9

2)

2,9

3)

9,4

4)+

6,4

88. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1)+

9,4

2)

7,9

3)

6,4

4)

2,9

89. Температура нагревателя реальной тепловой машины равна 427°С, температура холодильника 127° С. Тепловая машина за один цикл получает от нагревателя тепловую энергию 600 Дж и отдает холодильнику 400 Дж. Какую часть от КПД идеальной машины составляет КПД данной реальной машины?

1)+

7/9

2)

6/7

3)

1/2

4)

7/8

90. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37 °С.

1)+

2,9

2)

8,9

3)

9,4

4)

6,4

91. Количество теплоты, которое нужно передать трем молям идеального одноатомного газа, чтобы увеличить при постоянном давлении его температуру Т0 в 2 раза, равно (R – универсальная газовая постоянная):

1)+

5RT0

2)

15RT0 / 2

3)

3RT0 /2

4)

2RT0

92. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37 °С.

1)

6,4

2)

5,4

3)

2,9

4)+

8,9

93. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 37 °С.

1)

8,4

2)+

5,9

3)

2,4

4)

4,4

94. Газ расширяется от объема V1 до V2:
1) изобарно;
2) изотермически;
3) адиабатно.
В каком случае совершаемая работа будет наибольшей?

1)

3

2)+

1

3)

2

4)

1 и 2

95. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 27 °С.

1)

6,9

2)+

2,4

3)

5,4

4)

8,4

96. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 100 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 80% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67 °С.

1)+

10

2)

3,4

3)

7,5

4)

4,5

97. На сколько джоулей увеличится внутренняя энергия одноатомного идеального газа, находящегося в цилиндрическом сосуде со свободным поршнем, при сообщении газу количества теплоты 500 Дж?

1)

100

2)

180

3)

250

4)+

300

98. Сколько килограммов солярки затрачивает за 3 часа дизельный двигатель мощностью 42 кВт, если КПД его равен 20%? Удельная теплота сгорания солярки 42 МДж/кг

1)+

54

2)

36

3)

21

4)

28

99. Во сколько раз температура нагревателя (К), должна быть выше температуры холодильника идеальной тепловой машины, чтобы ее КПД был 50%?

1)

5

2)

4

3)

3

4)+

2

100. Температура нагревателя идеальной тепловой машины 600К, холодильника - 300К и за один цикл рабочее тело получает от нагревателя 2400 Дж энергии. Определите работу, совершаемую газом за один цикл.

1)

300

2)

1500

3)+

1200

4)

3000

101. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 47 °С.

1)+

7,9

2)

8,7

3)

2,4

4)

10

102. Какая масса воды (кг) должна пройти через плотину высотой 18 м, чтобы обеспечить "горение" лампочки мощностью 100 Вт в течение 15 минут при КПД 50%?

1)+

1000

2)

3600

3)

1800

4)

2000

103. На рисунке в координатах V-T приведена кривая перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2. Как изменяется давление газа?

1)

не изменяется

2)

повышается

3)+

понижается

4)

такой процесс невозможен

104. Какая доля количества теплоты Q, передаваемой при изобарическом нагревании одноатомному идеальному газу, идет на совершение газом работы?

1)

0,3Q

2)+

0,4Q

3)

0,2Q

4)

0,5Q

105. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 50% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67 °С.

1)

6,9

2)+

5,2

3)

0,1

4)

1,6

106. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 40% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 67 °С.

1)

1,6

2)

0,1

3)

6,9

4)+

3,3

107. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 70% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1)

6,4

2)+

8,4

3)

3

4)

9,8

108. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 60% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1)

3

2)

9,8

3)+

8,5

4)

9,2

109. Свинцовая пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 500 м/с, пробив деревянный брусок, вылетает из него со скоростью 200 м/с. Какая часть пули (г) расплавилась, если ей передано 50% энергии, выделившейся в процессе пробивания бруска? У свинца удельная теплоемкость 130 Дж/кг•К, удельная теплота плавления 25 кДж/кг, температура плавления 327°С, а начальная температура пули - 57 °С.

1)

9,8

2)

9,2

3)+

6,96

4)

3

110. При нагревании в котле 4000 л воды сожгли 42 кг каменного угля. До какой температуры (°С) нагрелась вода, если ее начальная температура была 0°С, а тепловая отдача топки 60%? Удельная теплоемкость воды 4,2•103Дж/кг•К, удельная теплота сгорания каменного угля 30 МДж/кг.

1)+

45

2)

50

3)

60

4)

70

111. Ионизатор создает ежесекундно 1014 положительных ионов и столько же электронов. Чему равен ток насыщения (мкА) газового промежутка?

1)

10

2)

1,6

3)+

16

4)

100

112. Определите массу (г) четырех молей поваренной соли (NaCl). Относительные атомные массы входящих в нее элементов равны: mA(Nа)=23 а.е.м., mA(Cl)=35,5 а.е.м.

1)

117

2)

58,5

3)

289,5

4)+

234

113. Какова относительная влажность (%) при 20°С, если точка росы равна 9°С? Давление насыщенных паров воды при 9 и 20°С равны соответственно 1,15 и 2,33 кПа

1)

54

2)+

51

3)

49

4)

58

114. Оцените порядок диаметра атома водорода (м)

1)

10-8

2)

10-6

3)+

10-10

4)

10-1

115. Как называется единица количества вещества?

1)

кубический метр

2)+

моль

3)

килограмм

4)

атомная единица массы

116. Молекулярная масса кислорода равна 32 а.е.м. Концентрация молекул кислорода в баллоне равна 1020 см-3. 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг. Определите плотность кислорода в данном состоянии (кг/м3).

1)

9,2

2)+

5,3

3)

6,9

4)

2,8

117. Воду, находящуюся в замкнутом сосуде, нагрели таким образом, что плотность образовавшегося водяного пара стала равной 1 кг/м3. Оцените, во сколько раз среднее расстояние между соседними молекулами воды в водяном паре больше среднего расстояния между ними в воде.

1)

3

2)+

10

3)

100

4)

10000

118. Сопоставьте среднеквадратичные скорости молекул льда (v1), воды (v2) и водяного пара (v3) при температуре 0°С.

1)

?123

2)+

?1=?2=?3

3)

?12=?3

4)

?1>?2>?3

119. Число Авогадро … 1) равно 6,02•1023 моль-1; 2) это число атомов в 12 г углерода; 3) равно числу молекул в одном моле любого вещества; 4) равно числу молекул в 22,4 л любого газа, находящегося при нормальных условиях.

1)

1, 2 и 3

2)+

1, 2, 3 и 4

3)

1 и 4

4)

1 и 2

120. Оцените, во сколько примерно раз среднее расстояние между молекулами в газах при нормальных условиях больше размеров самих молекул газа

1)

8000-10000

2)+

8-10

3)

80-100

4)

800-1000

121. Определите отношение числа молекул в 36 г воды к числу молекул в 2 г водорода.

1)

0,5

2)

3

3)+

2

4)

1

122. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул … 1) зависит от температуры; 2) не зависит от температуры; 3) зависит от массы молекул; 4) не зависит от массы молекул; 5) зависит от агрегатного состояния вещества; 6) не зависит от агрегатного состояния вещества.

1)

2,3 и 5

2)+

1, 4 и 6

3)

2, 3 и 6

4)

1, 3 и 5

123. Три газа: водород, азот и кислород заключены в сосуды одинакового объёма, причём давления газов и их температура одинаковы. В каком из сосудов содержится больше всего молекул?

1)+

во всех сосудах содержится одинаковое число молекул

2)

в сосуде с азотом

3)

в сосуде с кислородом

4)

в сосуде с водородом

124. Какое количество вещества (моль) содержится в 144 г воды? ?(Н)=1 а.е.м., ?(O)=16 а.е.м

1)

10

2)

6

3)+

8

4)

4

125. Какова масса одной молекулы воды (г), если её молярная масса равна 18 г?

1)

10-26

2)+

3•10-23

3)

3•10-24

4)

10-23

126. Относительная атомная масса углерода составляет 12 а.е.м., кислорода – 16 а.е.м. Определите молярную массу (г) углекислого газа CO2.

1)

32

2)

24

3)

60

4)+

44

127. Сколько молекул воды содержится в стакане объёмом 180 мл. У воды ?=1000 кг/м3, ?=18 г/моль.

1)

18•1023

2)+

6•1024

3)

1024

4)

6•1025

128. Атомная масса углерода mA(С)=12 а.е.м., водорода mA(Н)=1 а.е.м., число Авогадро NA=6•1023 моль-1, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг. Определите массу (г) пяти молей метана (СН4).

1)

32

2)+

80

3)

40

4)

160

129. Оцените, сколько атомов золота (mA =197 а.е.м.) содержится в одном грамме золота? NA=6•1023 моль-1, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг.

1)

6•1021

2)

6•1023

3)

3•1019

4)+

3•1021

130. Атомная масса кислорода mA(O)=16 а.е.м., меди mA(Cu)=64 а.е.м., серы mA(S)=64 а.е.м., число Авогадро NA=6•1023 моль-1, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг. Определите массу (г) трех молей купороса (CuSO4).

1)+

480

2)

240

3)

160

4)

540

131. Атомная масса углерода mA(С)=12 а.е.м., кислорода mA(O)=16 а.е.м., число Авогадро NA=6•1023 моль-1, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг. Определите массу (г) двух молей углекислого газа CO2 (г).

1)+

88

2)

44

3)

132

4)

66

132. Определите среднее расстояние между соседними молекулами кислорода (см), который находится в баллоне при температуре 0°С и давлении 200 кПа. NA=6•1023 моль-1.

1)

3,3•10-9

2)

2,7•10-9

3)+

2,6•10-7

4)

3,3•10-6

133. Атомная масса водорода равна 1 а.е.м., а кислорода – 16 а.е.м. Зная значение одной атомной единицы массы (1,66•10-27 кг), определите массу одной молекулы воды (Н2O) в граммах.

1)

18•10-27

2)+

3•10-23

3)

3•10-22

4)

3•10-26

134. Атомная масса урана равна 238 а.е.м. Определите массу одного атома урана в граммах, если 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг.

1)+

3,95•10-22

2)

3,95•10-23

3)

3,95•10-26

4)

238•10-24

135. Атомная масса кислорода равна 16 а.е.м. Определите молярную массу кислорода (г/моль).

1)

16

2)+

32

3)

48

4)

64

136. Зная атомную массу углерода (12 а.е.м.) и значение атомной единицы массы (1,66•10-27 кг), определите массу десяти атомов углерода (г).

1)

12•10-26

2)

1,99•10-23

3)

12•10-27

4)+

1,99•10-22

137. Атомная масса кислорода mA(O)=16 а.е.м., водорода mA(H)=1 а.е.м., серы mA(S)=32 а.е.м., число Авогадро NA=6•1023 моль-1, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг. Определите массу (г) четырех молей серной кислоты (H2SO4).

1)+

392

2)

444

3)

224

4)

576

138. Сколько молекул содержится в 1 г воды?

1)

3,3•1020

2)+

3,3•1022

3)

1023

4)

1021

139. Укажите все верные утверждения. Броуновское движение – это…
1) хаотическое тепловое движение молекул вещества;
2) беспорядочное движение микроорганизмов;
3) движение взвешенных частиц микронных размеров под ударами молекул;
4) химическая реакция, если её наблюдать в микроскоп;
5) тоже самое, что и диффузия;
6) проникновение молекул одного вещества в промежутки между молекулами другого вещества.

1)

2 и 4

2)+

только 3

3)

1 и 3

4)

5 и 6

140. Какова масса одного атома гелия (г), если его молярная масса равна 4 г?

1)+

6,7•10-24

2)

6,7•10-25

3)

6,7•10-23

4)

6,7•10-26

141. Укажите все верные утверждения. Молекулярно-кинетическая теория строения вещества объясняет…
1) все газовые законы;
2) не все газовые законы;
3) все механические свойства твердых тел;
4) не все механические свойства твердых тел;
5) все тепловые свойства жидкостей;
6) не все тепловые свойства жидкостей.

1)

1, 4 и 5

2)

2, 4 и 6

3)+

1, 3 и 5

4)

2, 3 и 6

142. Относительная атомная масса водорода равна 1 а.е.м., углерода – 12 а.е.м. Чему равна масса (г) двух молей метана (СН4)?

1)

20

2)

8

3)

14

4)+

28

143. Оцените, сколько атомов железа (mA=56 а.е.м.) содержится в 1 дм3 железа. Плотность железа ?=7800 кг/м3, 1 а.е.м.=1,66•10-27 кг.

1)

6•1023

2)

6•1025

3)

8,4•1027

4)+

8,4•1025

144. Зная молярную массу меди (64 г/моль) и её плотность (8900 кг/м3), определите средний объём, приходящийся в слитке меди на одну молекулу (см3). NA=6•1023 моль-1.

1)

1,2•10-20

2)

2,4•10-23

3)

3•10-26

4)+

1,2•10-23

145. Зная молярную массу меди (64 г/моль) и её плотность (8900 кг/м3), оцените среднее расстояние между соседними атомами (см) в слитке меди. NA=6•1023 моль-1.

1)

1,2•10-8

2)

2,3•10-10

3)

1,8•10-10

4)+

2,3•10-8

146. Сколько молекул углекислого газа находится при нормальных условиях (?=100 кПа, t=0°C) в одном литре этого газа? NA=6•1023 моль-1.

1)

2,7•1025

2)+

2,7•1022

3)

1,8•1020

4)

6•1023

147. Определите средний объём (см3), приходящийся на один атом гелия, если известно, что температура гелия равна 0°С, а давление – 100 кПа. NA=6•1023 моль-1.

1)

3,7•10-26

2)+

3,7•10-20

3)

3,7•10-18

4)

6•10-23

148. Сравните средние кинетические энергии атомов гелия (М=4 г/моль) при температуре Т(Е1) и неона (М=20 г/моль) при температуре 2,5 Т(Е2)

1)

E1=E2

2)

E1=2,5E2

3)+

E2=2,5E1

4)

E2=5E1

149. Укажите все соотношения справедливые для изохорного процесса 1) V/T = const, 2) р/Т = const, 3) рТ = const, 4) V Т = const, 5) V1/V2 = Т1/Т2.

1)

3 и 4

2)

1 и 3

3)+

2 и 5

4)

1 и 2

150. Сравните среднеквадратичные скорости молекул азота (М=28 г/моль) и кислорода (М=32 г/моль) при температуре 0°С

1)+

2)

3)

?a=(7/8)?к

4)

?a=(8/7)?к

151. Какому значению по шкале Кельвина соответствует температура 150°С?

1)+

+423

2)

-123

3)

+123

4)

-423

152. Среди приведённых ниже математических выражений укажите все записи основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа:
1) pV = (m/M)RT;
2) Е = (3/2)kТ;
3) р = nkT;
4) р = (1/3)рv2

1)

1 и 2

2)+

3 и 4

3)

2 и 4

4)

1 и 3

153. На рисунке приведены три изобары для одной и той же массы газа. Какая изобара соответствует наибольшему давлению?

1)

все изобары соответствуют одному и тому же давлению

2)

2

3)+

3

4)

1

154. Укажите все соотношения, справедливые для изобарного процесса
1) V/T = consT1
2) V Т = consT1
3) V1/V2 = T1/T2,
4) P1/P2= T1/T2,
5) V1/T2 = V2/T1

1)+

1 и 3

2)

1, 4 и 5

3)

2 и 5

4)

2 и 4

155. На рисунке приведены три изотермы для одной и той же массы газа. Какая изотерма соответствует наибольшей температуре?

1)

2

2)

все изотермы соответствуют одной и той же температуре

3)

1

4)+

3

156. На рисунке приведены три изохоры для одной и той же массы газа. Какая изохора соответствует наибольшему объёму?

1)+

3

2)

1

3)

2

4)

все изохоры соответствуют одному и тому же объему

157. Какие из приведённых ниже газовых законов можно объяснить, исходя из молекулярно-кинетической теории идеального газа: 1) Бойля-Мариотта; 2) Гей-Люссака; 3) Шарля; 4) Дальтона; 5) объединённый газовый закон; 6) уравнение Менделеева-Клапейрона.

1)

1, 2, 3 и 5

2)

1, 3 и 4

3)

1, 2 и 3

4)+

все

158. В идеальном газе пренебрегают: 1) размерами молекул; 2) массой молекул; 3) хаотическим движением молекул; 4) столкновениями молекул; 5) взаимодействием молекул на расстоянии.

1)

1 и 2

2)+

1 и 5

3)

2 и 3

4)

3 и 4

159. Газ сжимают в соответствии с уравнением p/√V=const. Как изменяется при этом температура газа?

1)

повышается

2)+

понижается

3)

не изменяется

4)

ответ зависит от значения константы

160. Укажите все соотношения, справедливые для изотермического процесса:
1) p1/p2 = V2/V1,
2) p1/p2= V1/V2,
3) p1V1 = p2V2,
4) p1V2 = p2V1,
5) p1/V1 = p2/V2

1)

2 и 5

2)+

1 и 3

3)

2 и 4

4)

1 и 4

161. Давление газа увеличивается в соответствии с уравнением р2/Т =const. Как при этом изменяется объём газа?

1)

не изменяется

2)

уменьшается

3)+

увеличивается

4)

ответ зависит от значения константы

162. Газ расширяется в соответствии с уравнением p/√V=const. Как изменяется при этом температура газа?

1)

не изменяется

2)

понижается

3)

ответ зависит от значения константы

4)+

повышается

163. Газ нагревают в соответствии с уравнением V/√T=const. Как изменяется при этом его давление?

1)

уменьшается

2)

ответ зависит от значения константы

3)

не изменяется

4)+

увеличивается

164. Газ охлаждают в соответствии с уравнением V/√T=const. Как изменяется при этом его давление?

1)

ответ зависит от значения константы

2)+

уменьшается

3)

не изменяется

4)

увеличивается

165. Давление газа увеличивается в соответствии с уравнением √р/Т=const. Как при этом изменяется объём газа?

1)+

уменьшается

2)

не изменяется

3)

ответ зависит от значения константы

4)

увеличивается

166. Давление газа уменьшается в соответствии с уравнением √p/T=const. Как при этом изменяется объём газа?

1)

уменьшается

2)+

увеличивается

3)

ответ зависит от значения константы

4)

не изменяется

167. Газ нагревают в соответствии с уравнением V/T2=const. Как изменяется при этом его давление?

1)

возрастает

2)+

уменьшается

3)

не изменяется

4)

ответ зависит от значения константы

168. Газ сжимают в соответствии с уравнением pV2=const. Как изменяется при этом температура газа?

1)

понижается

2)

не изменяется

3)

ответ зависит от значения константы

4)+

повышается

169. Газ расширяется в соответствии с уравнением pV2=const. Как изменяется при этом температура?

1)+

понижается

2)

повышается

3)

не изменяется

4)

ответ зависит от значения константы

170. В одном кубометре воздуха, взятого из некоторого помещения при 25°С, оказалось 9,2 г водяных паров. Определите относительную влажность (%) в этом помещении, если плотность насыщенного водяного пара при 25°С равна 23 г/м3.

1)

50

2)+

40

3)

60

4)

30

171. Точка росы равна 10°С. Определите относительную влажность воздуха (%) при 20°С, если давление насыщенных паров воды при 10°С равно 1,1 кПа, а при 20°С – 2,3 кПа.

1)

45

2)

55

3)+

50

4)

60

172. Газ охлаждается в соответствии с уравнением V/T2=const. Как изменяется при этом его давление?

1)

уменьшается

2)

не изменяется

3)

ответ зависит от значения константы

4)+

увеличивается

173. Давление газа уменьшается в соответствии с уравнением p2/T=const. Как при этом изменяется объём газа?

1)+

уменьшается

2)

увеличивается

3)

не изменяется

4)

ответ зависит от значения константы

174. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,3 м3?

1)+

-60

2)

0

3)

-40

4)

-20

175. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,6 м3?

1)+

180

2)

140

3)

260

4)

340

176. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,7 м3?

1)+

260

2)

140

3)

340

4)

180

177. Два сосуда объемами 4 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 80 кПа, а во втором – кислород под давлением 50 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

16,7

2)

25

3)

71,25

4)+

62

178. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,8 м3?

1)

180

2)

260

3)+

340

4)

420

179. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,9 м3?

1)

580

2)+

420

3)

340

4)

500

180. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 1 м3?

1)

660

2)+

500

3)

580

4)

420

181. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,45 м3?

1)

80

2)+

60

3)

100

4)

120

182. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,35 м3?

1)

0

2)

-40

3)

20

4)+

-20

183. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 3,0 м3?

1)

225

2)

244

3)+

262

4)

280

184. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,4 м3?

1)

169

2)+

150

3)

131

4)

187

185. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,4 м3?

1)

10

2)

-10

3)+

20

4)

-20

186. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 2,0 м3?

1)

650

2)

555

3)+

600

4)

700

187. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,4 м3?

1)

420

2)+

330

3)

285

4)

375

188. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,3 м3?

1)

330

2)

420

3)

375

4)+

285

189. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,2 м3?

1)

200

2)+

240

3)

280

4)

320

190. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,1 м3?

1)

140

2)

180

3)

165

4)+

195

191. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,6 м3?

1)

510

2)+

420

3)

465

4)

375

192. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,7 м3?

1)

555

2)

510

3)+

465

4)

600

193. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,6 м3?

1)

169

2)+

187

3)

150

4)

206

194. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,9 м3?

1)

465

2)

420

3)

510

4)+

555

195. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,9 м3?

1)

206

2)

187

3)+

244

4)

225

196. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,1 м3?

1)

112

2)+

93,8

3)

150

4)

131

197. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,2 м3?

1)

94

2)

72

3)+

112

4)

131

198. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,3 м3?

1)+

131

2)

94

3)

112

4)

72

199. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,5 м3?

1)

330

2)

285

3)+

375

4)

420

200. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,5 м3?

1)

187

2)+

169

3)

206

4)

225

201. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,7 м3?

1)+

206

2)

244

3)

225

4)

187

202. Давление газа объемом 2 м3 при температуре 300 К равно 200 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 250 кПа его объем стал равным 2,8 м3?

1)

280

2)

262

3)

244

4)+

225

203. Давление газа объемом 1 м3 при температуре 300 К равно 100 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 150 кПа его объем стал равным 1,8 м3?

1)

465

2)

555

3)

420

4)+

510

204. Два сосуда объемами 4 л и 5 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 60 кПа, а во втором – кислород под давлением 40 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)+

48,9

2)

39,1

3)

68

4)

58,6

205. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1)

1,3

2)+

1,5

3)

1,9

4)

1,1

206. Определите относительную влажность воздуха? (%) при температуре 23°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,78 кПа.

1)

27

2)

46

3)+

35

4)

40

207. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 22°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,62 кПа.

1)

30

2)

46

3)+

37

4)

42

208. Два сосуда объемами 6 л и 8 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 110 кПа, а во втором - кислород под давлением 80 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

31,25

2)+

92,9

3)

22

4)

82,5

209. Два сосуда объемами 5 л и 7 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 100 кПа, а во втором – кислород под давлением 70 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

22

2)+

82,5

3)

92,9

4)

31,25

210. Два сосуда объемами 4 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 40 кПа, а во втором - кислород под давлением 10 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

52,2

2)

40

3)

31,25

4)+

22

211. Два сосуда объемами 3 л и 5 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 50 кПа, а во втором - кислород под давлением 20 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

22

2)

40

3)+

31,25

4)

52,5

212. Два сосуда объемами 2 л и 4 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 60 кПа, а во втором – кислород под давлением 30 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

22

2)

52,2

3)

31,25

4)+

40

213. Два сосуда объемами 5 л и 7 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 70 кПа, а во втором - кислород под давлением 40 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

40

2)

31,25

3)+

52,5

4)

22

214. Два сосуда объемами 3 л и 5 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 90 кПа, а во втором - кислород под давлением 60 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

25

2)

62

3)+

71,25

4)

16,7

215. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 25°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 3,17 кПа.

1)

32

2)+

44

3)

40

4)

48

216. Два сосуда объемами 5 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 50 кПа, а во втором - кислород под давлением 30 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

68

2)

58,6

3)

48,9

4)+

39,1

217. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 27°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 3,52 кПа.

1)

44

2)

32

3)

48

4)+

40

218. Два сосуда объемами 3 л и 4 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 70 кПа, а во втором - кислород под давлением 50 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

39,1

2)+

58,6

3)

48,9

4)

68

219. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 6,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1)

9/7

2)

8/7

3)

11/7

4)+

13/7

220. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 6 раз, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1)

10/7

2)+

12/7

3)

13/7

4)

8/7

221. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1)

9/7

2)+

11/7

3)

13/7

4)

8/7

222. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5 раз, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1)

9/7

2)

8/7

3)

12/7

4)+

10/7

223. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1)

13/7

2)+

9/7

3)

11/7

4)

8/7

224. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4 раза, а абсолютная температура понизилась в 3,5 раза?

1)

13/7

2)

9/7

3)

11/7

4)+

8/7

225. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 6,9 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1)

1,2

2)

1,9

3)

1,5

4)+

2,3

226. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 6,3 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1)+

2,1

2)

2,4

3)

1,6

4)

1,2

227. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5,7 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1)+

1,9

2)

1,6

3)

1,3

4)

1,1

228. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5,1 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1)+

1,7

2)

1,3

3)

2,0

4)

2,4

229. Два сосуда объемами 1 л и 3 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 40 кПа, а во втором - кислород под давлением 20 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)+

25

2)

62

3)

16,7

4)

71,25

230. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 32°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,73 кПа.

1)+

22

2)

20

3)

16

4)

26

231. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 20°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,33 кПа.

1)

58

2)

45,5

3)+

51

4)

40

232. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 21°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,46 кПа.

1)

55,5

2)

61

3)

43

4)+

48

233. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 22°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,62 кПа.

1)

40

2)+

45,5

3)

51

4)

58

234. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 23°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,78 кПа.

1)

61

2)

55,5

3)

48

4)+

43

235. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 24°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 2,96 кПа.

1)

30

2)+

41

3)

34

4)

48

236. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 25°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 3,17 кПа.

1)

30

2)

44

3)

34

4)+

38

237. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 26°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 3,32 кПа.

1)

30

2)+

36

3)

34

4)

41

238. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 27°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 3,52 кПа.

1)

38

2)+

34

3)

41

4)

30

239. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 28°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 3,74 кПа.

1)

24

2)

41

3)

20

4)+

32

240. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 29°С, если точка росы равна 9°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,14 кПа и 3,95 кПа.

1)+

31

2)

36

3)

24

4)

20

241. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 24°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 2,96 кПа.

1)

40

2)+

48

3)

32

4)

44

242. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 31°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,45 кПа.

1)+

23

2)

29

3)

32

4)

41

243. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 26°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 3,32 кПа.

1)

48

2)

34

3)+

42

4)

30

244. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 33°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,02 кПа.

1)

16

2)

26

3)+

21

4)

32

245. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 34°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,32 кПа.

1)+

20

2)

32

3)

24

4)

16

246. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 35°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 5,64 кПа.

1)+

18

2)

28

3)

24

4)

32

247. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 20°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,33 кПа.

1)

46

2)

37

3)+

42

4)

30

248. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 21°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 2,46 кПа.

1)

46

2)+

40

3)

30

4)

35

249. Два сосуда объемами 2 л и 4 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 30 кПа, а во втором - кислород под давлением 10 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

62

2)

71,25

3)+

16,7

4)

25

250. Давление газа объемом 0,5 м3 при температуре 300 К равно 150 кПа. На сколько (К) изменилась температура этого газа, если при давлении 200 кПа его объем стал равным 0,25 м3?

1)

-80

2)

-60

3)+

-100

4)

-40

251. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 33°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 5,02 кПа.

1)+

29

2)

34

3)

26

4)

40

252. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 32°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,73 кПа.

1)+

30

2)

39

3)

34

4)

36

253. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 31°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,45 кПа.

1)

36

2)

49

3)

24

4)+

32

254. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 30°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 4,19 кПа.

1)

40

2)

49

3)+

34

4)

30

255. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 30°С, если точка росы равна 6°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 0,93 кПа и 4,19 кПа.

1)

42

2)

34

3)

31

4)+

24

256. Два сосуда объемами 6 л и 5 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 70 кПа, а во втором - кислород под давлением 80 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

79

2)

69,3

3)+

74,5

4)

64,6

257. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 1,8 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1)

2,4

2)

1,5

3)+

1,2

4)

2,1

258. Два сосуда объемами 2 л и 3 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 80 кПа, а во втором - кислород под давлением 60 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

58,6

2)+

68

3)

48,9

4)

39,1

259. Два сосуда объемами 1 л и 2 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 90 кПа, а во втором - кислород под давлением 70 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)+

76,7

2)

89,3

3)

94

4)

83,3

260. Два сосуда объемами 9 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 90 кПа, а во втором - кислород под давлением 100 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)+

94

2)

83,3

3)

89,3

4)

76,7

261. Два сосуда объемами 5 л и 2 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 30 кПа, а во втором - кислород под давлением 40 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

24,4

2)

28,75

3)+

32,9

4)

36,7

262. Два сосуда объемами 5 л и 4 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 20 кПа, а во втором - кислород под давлением 30 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

28,75

2)+

24,4

3)

32,9

4)

36,7

263. Два сосуда объемами 8 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 85 кПа, а во втором - кислород под давлением 95 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

94

2)

76,7

3)

83,3

4)+

89,3

264. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 2 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1)

7/3

2)

8/3

3)+

4/3

4)

5/3

265. Два сосуда объемами 3 л и 2 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 75 кПа, а во втором - кислород под давлением 85 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

69,3

2)

74,5

3)

64,6

4)+

79

266. Два сосуда объемами 5 л и 3 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 25 кПа, а во втором - кислород под давлением 35 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)+

28,75

2)

24,4

3)

32,9

4)

36,7

267. Два сосуда объемами 4 л и 3 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 65 кПа, а во втором - кислород под давлением 75 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

74,5

2)

64,6

3)+

69,3

4)

79

268. Два сосуда объемами 7 л и 6 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 60 кПа, а во втором - кислород под давлением 70 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

79

2)

69,3

3)

74,5

4)+

64,6

269. Два сосуда объемами 7 л и 5 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 55 кПа, а во втором - кислород под давлением 65 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

48

2)+

59,2

3)

53,6

4)

42,2

270. Два сосуда объемами 7 л и 4 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 50 кПа, а во втором - кислород под давлением 60 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)+

53,6

2)

48

3)

42,2

4)

59,2

271. Два сосуда объемами 7 л и 2 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 40 кПа, а во втором - кислород под давлением 50 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

59,2

2)

48

3)

53,6

4)+

42,2

272. Определите относительную влажность воздуха φ(%) при температуре 29°С, если точка росы равна 11°С. Давления насыщенных паров при точке росы и данной температуре соответственно равны 1,33 кПа и 3,95 кПа.

1)+

36

2)

49

3)

30

4)

32

273. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4,2 раза, а абсолютная температура понизилась в 3 раза?

1)

2,2

2)

1,8

3)+

1,4

4)

1,1

274. Два сосуда объемами 2 л и 1 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 80 кПа, а во втором - кислород под давлением 90 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

76,7

2)

89,3

3)

94

4)+

83,3

275. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 3,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1)+

1,4

2)

1,8

3)

1,2

4)

2,3

276. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 6 раз, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1)+

2,4

2)

2,2

3)

1,8

4)

1,4

277. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1)

1,4

2)

2,4

3)+

2,2

4)

1,8

278. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 5 раз, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1)

1,6

2)

1,3

3)+

2,0

4)

1,1

279. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1)

1,6

2)+

1,8

3)

2,1

4)

2,4

280. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4 раза, а абсолютная температура понизилась в 2,5 раза?

1)

1,8

2)

2,1

3)

2,4

4)+

1,6

281. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 2,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1)

4/3

2)+

5/3

3)

7/3

4)

8/3

282. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1)

1,3

2)

1,1

3)

1,6

4)+

2,0

283. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 3,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1)+

1,75

2)

1,4

3)

1,1

4)

2,2

284. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 3 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1)+

1,5

2)

1,2

3)

1,3

4)

1,1

285. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 2,6 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1)

1,9

2)

1,6

3)

1,1

4)+

1,3

286. Два сосуда объемами 7 л и 3 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 45 кПа, а во втором - кислород под давлением 55 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

42,2

2)

53,6

3)+

48

4)

59,2

287. Два сосуда объемами 5 л и 1 л соединены краном. В первом сосуде находится азот под давлением 35 кПа, а во втором - кислород под давлением 45 кПа. Кран открывают и газы перемешиваются. Температура при этом остается постоянной. Какое давление (кПа) установится в сосудах после перемешивания газов?

1)

28,75

2)

24,4

3)

32,9

4)+

36,7

288. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 3 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1)

1,1

2)

1,4

3)

1,7

4)+

2,0

289. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 2,2 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1)

1,8

2)

1,4

3)+

1,1

4)

1,05

290. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 4 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1)

7/3

2)+

8/3

3)

5/3

4)

4/3

291. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 3,5 раза, а абсолютная температура понизилась в 1,5 раза?

1)+

7/3

2)

4/3

3)

5/3

4)

8/3

292. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне, если в результате выпускания газа из баллона давление уменьшилось в 2,4 раза, а абсолютная температура понизилась в 2 раза?

1)+

1,2

2)

1,9

3)

1,5

4)

1,1

293. На рисунке для одного и того же идеального газа приведены три изохоры. При каких условиях они могут соответствовать одному и тому же объёму?

1)+

m1

2)

ни при каких условиях не могут соответствовать

3)

m1=m2=m3

4)

m1>m2>m3

294. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изохоры. Какая из них соответствует наименьшему объёму?

1)+

3

2)

2

3)

1

4)

объем во всех трех случаях одинаков

295. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изохоры. Какая из них соответствует наибольшему объёму?

1)+

1

2)

3

3)

2

4)

объём во всех трёх случаях одинаков

296. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изобары. Какая из них соответствует наибольшему давлению?

1)+

1

2)

3

3)

2

4)

все изобары соответствуют одинаковому давлению

297. На рисунке для одного и того же идеального газа приведены три изобары. При каких условиях они могут соответствовать одному и тому же давлению?

1)+

m1

2)

m1>m2>m3

3)

m1=m2=m3

4)

ни при каких условиях не могут соответствовать

298. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изобары. Какая из них соответствует наименьшему давлению?

1)

2

2)

1

3)+

3

4)

все изобары соответствуют одинаковому давлению

299. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изотермы. Какая из них соответствует самой высокой температуре?

1)

температуры всех изотерм одинаковы

2)

1

3)+

3

4)

2

300. На рисунке для одного и того же идеального газа приведены три изотермы. При каких условиях они могут соответствовать одной и той же температуре?

1)

m1>m2>m3

2)

ни при каких условиях не могут соответствовать

3)+

m1

4)

m1=m2=m3

301. На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изотермы. Какая из них соответствует самой низкой температуре?

1)

2

2)+

1

3)

3

4)

температуры всех изотерм одинаковы

302. Укажите все верные утверждения: 1) кристаллы изотропны; 2) кристаллы анизотропны; 3) аморфные тела изотропны; 4) аморфные тела анизотропны.

1)

1 и 3

2)

2 и 4

3)+

2 и 3

4)

1 и 4

303. Укажите все верные утверждения: 1) расположение молекул жидкости полностью хаотическое; 2) в расположении молекул жидкости есть ближний порядок, но нет дальнего порядка; 3) в расположении молекул жидкости есть и ближний, и дальний порядок; 4) поверхностный слой жидкости находится в натянутом состоянии.

1)+

2 и 4

2)

1 и 4

3)

3 и 4

4)

только 1

304. Три стеклянные капиллярные трубки, открытые с обоих концов, опущены в одну и ту же смачивающую их жидкость. Диаметр первой трубки равен 0,5 мм, второй - 1 мм и третьей - 1,5 мм. Сопоставьте высоты подъема жидкости в этих капиллярах.

1)+

h1=2h2=3h3

2)

h1=h2=h3

3)

h1=4h2=9h3

4)

3h1=2h2=h3

305. В каких единицах измеряется коэффициент поверхностного натяжения: 1) Н/м; 2) Н/м2; 3) Дж/м; 4) Дж/м2; 5) Вт/м2?

1)

только 5

2)

1 и 5

3)+

1 и 4

4)

2 и 3

306. На поверхности Земли высота подъема смачивающей жидкости в капилляре равна 2 см. Какой будет эта высота (см) на поверхности планеты, на которой ускорение свободного падения равно 5 м/с2? g3=10 м/с2

1)

8

2)

2

3)+

4

4)

1

307. Стеклянный капилляр длиной 1 м диаметром 1 мм, открытый с обоих концов, заполнен водой и находится в состоянии свободного падения в вертикальном положении. Какова высота столба воды, оставшейся в капилляре (см)?

1)+

100

2)

50

3)

10

4)

1

308. Какую площадь поперечного сечения должен иметь металлический стержень (см2), чтобы под нагрузкой 30 кН в нём возникло механическое напряжение 6•107 Па?

1)

0,5

2)

3

3)

1

4)+

5

309. Укажите все верные утверждения, относящиеся к плавлению и кристаллизации. 1) в процессе плавления кристаллического тела температура остаётся постоянной; 2) в процессе плавления кристаллического тела температура постепенно увеличивается; 3) в процессе нагревания аморфное тело постепенно размягчается; 4) аморфные тела не имеют определённой температуры плавления; 5) у кристаллического тела температура плавления равна температуре кристаллизации.

1)+

1, 3, 4, 5

2)

2, 3 и 4

3)

2, 4 и 5

4)

1, 4 и 5

310. Как изменяется температура в процессе перехода аморфного тела из твердого состояния в жидкое?

1)+

постепенно возрастает

2)

сначала снижается, а затем не меняется

3)

постепенно снижается

4)

остаётся постоянной

311. На круглой металлической пластине начерчен равносторонний треугольник, вершина которого совпадает с центром пластинки. Как изменится форма этого треугольника при нагревании пластины?

1)

стороны треугольника станут кривыми линиями

2)

треугольник станет равнобедренным, причём боковые стороны меньше основания

3)+

останется равносторонним

4)

треугольник станет равнобедренным, причём боковые стороны больше основания

312. Деформацию какого типа испытывают зубья пилы в процессе распиливания?

1)+

сдвига

2)

изгиба

3)

кручения

4)

сжатия

313. На какую высоту (см) поднимается вода (?=73 мН/м) в смачиваемом капилляре диаметром 0,73 мм, один конец которого опущен в воду.

1)

8

2)

2

3)

6

4)+

4

314. На какую высоту (см) опустится ртуть (?=470 мН/м, ?=13,6 т/м3) в капиллярной трубке диаметром 1 мм из не смачиваемого ртутью материала, одним концом опущенной в ртуть?

1)

3,6

2)

2,2

3)+

1,4

4)

5,1

315. На Земле некоторая жидкость поднялась в капилляре на высоту 24 мм. На какую высоту (см) она поднимется в том же капилляре на Луне? gn=1,6 м/с2.

1)+

14,4

2)

9,6

3)

7,2

4)

2,4

316. Укажите все верные утверждения. Аморфные тела:
1) имеют определенную температуру плавления;
2) не имеют определенной температуры плавления (размягчаются постепенно). Кристаллические тела:
3) имеют определенную температуру плавления;
4) не имеют определенной температуры плавления (размягчаются постепенно).
5) Есть аморфные тела, имеющие определенную температуру плавления, и есть кристаллические тела, которые при нагревании размягчаются постепенно.

1)

только 5

2)

1 и 4

3)+

2 и 3

4)

1 и 3

317. Три одинаковые капиллярные трубки опущены одним концом в смачивающие их жидкости с коэффициентами поверхностного натяжения ?, 2? и 3?. Каково соотношение высот подъёма жидкости в этих капиллярах?

1)

h1=h2=h3

2)+

определить невозможно, так как не даны плотности жидкостей

3)

h1=h2/2=h3/3

4)

h1=2h2=3h3

318. На стальной проволоке (модуль упругости стали Е=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен некоторый груз. Определите минимальную массу груза (кг), при которой проволока порвётся, если предел прочности стали равен 500 МПа.

1)+

25

2)

10

3)

40

4)

50

319. На стальной проволоке (модуль упругости стали Е=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Оцените относительное удлинение проволоки.

1)

5•10-3

2)

5•10-2

3)+

5•10-4

4)

5•10-5

320. Капиллярная трубка, открытая с обеих сторон, одним концом опущена в смачивающую жидкость, которая поднялась на некоторую высоту. Как изменится эта высота, если данный прибор начнёт свободно падать в вертикальном положении?

1)+

жидкость заполнит весь капилляр

2)

жидкость полностью вытечет из капилляра

3)

высота увеличится в 2 раза

4)

высота уменьшится в 2 раза

321. Оцените массу капли воды (мг), которая капает из пипетки с диаметром отверстия 1 мм Коэффициент поверхностного натяжения воды равен 73 мН/м.

1)

230

2)+

23

3)

2,3

4)

460

322. В космическом корабле (в состоянии невесомости) находятся мыльный пузырь и шар из мыльной воды такого же радиуса. Сопоставьте поверхностные энергии пузыря (W1) и шара (W2).

1)

W2=2W1

2)+

W1=2W2

3)

W1=W2

4)

W1=4W2

323. На стальной проволоке (модуль упругости стали E=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Определите механическое напряжение, возникшее в проволоке (Па).

1)

106

2)

107

3)+

108

4)

109

324. На стальной проволоке (модуль упругости стали E=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Оцените абсолютное удлинение проволоки (мм).

1)

1

2)

20

3)

60

4)+

4

325. На стальной проволоке (модуль упругости стали E=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Оцените коэффициент жесткости данной проволоки (кН/м).

1)+

13

2)

50

3)

1,3

4)

5

326. На проволочной П-образной рамке с перемычкой длиной 4 см (см. рис.) образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите силу поверхностного натяжения (мН), действующую на перемычку.

1)+

3,2

2)

1,6

3)

4,8

4)

6,4

327. На проволочной П-образной рамке с невесомой перемычкой длиной 4 см (см. рис.), которая может без трения скользить вдоль рамки, образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите, насколько микроджоулей уменьшится поверхностная энергия пленки, если перемычка передвинется вверх на 2 см.

1)+

64

2)

32

3)

16

4)

128

328. На проволочной П-образной рамке с невесомой перемычкой длиной 4 см (см. рис.), которая может без трения скользить вдоль рамки, образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите работу (мкДж), которую нужно совершить, чтобы передвинуть перемычку на 4 см.

1)

512

2)

256

3)+

128

4)

64

329. На проволочной П-образной рамке с невесомой перемычкой длиной 4 см (см. рис.), которая может без трения скользить вдоль рамки, образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите массу гирьки (мг), подвешенной к перемычке, которая уравновешивает силу поверхностного натяжения, действующую на перемычку.

1)

160

2)+

320

3)

480

4)

640

330. Нагревается металлическое кольцо с зазором (см. рис.). Как изменяется при этом ширина зазора?

1)

уменьшается

2)

ответ зависит от материала кольца

3)

не изменяется

4)+

увеличивается

generated at geetest.ru