Тест по ортопедической стоматологии 2025 (аккредитационный, СПО)

Для выпускников по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»(среднее профессиональное образование). GeeTest поможет подготовиться к тесту!

31.02.05 «Стоматология jртопедическая» на GeeTest

Тесты предназначены для комплексной проверки знаний и практических навыков, необходимых для работы в области ортопедической стоматологии.

Темы теста:

1. Изготовление съемных пластиночных протезов

2. Изготовление несъемных протезов

3. Изготовление бюгельных зубных протезов

4. Изготовление ортодонтических аппаратов

5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов

Тема 1. Изготовление съемных пластиночных протезов.

1. ГЛАВНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОТТИСКУ(СЛЕПКУ) ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

точное отображение тканей протезного ложа

2)

легкая вводимость в полость рта

3)

легкая выводимость из полости рта

4)

допустимость усадки при хранении

2. ПОСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ НА ПРИТОЧКЕ ТРЕБУЕТ КОМБИНИРОВАННОГО СПОСОБА ГИПСОВКИ В КЮВЕТУ, ЧТОБЫ

1)+

искусственные зубы не могли сместиться после выплавления воска

2)

на приточенные десневые поверхности не попал слой розовой пластмассы

3)

вестибулярные поверхности зубов не покрылись розовым налетом базисной пластмассы

4)

отполировать кламмер

3. ПО СПОСОБУ ПЕРЕДАЧИ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ ОТНОСЯТСЯ К

1)+

нефизиологичным

2)

полуфизиологичным

3)

физиологичным

4)

патологическим

4. БАЗИС СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ДВУСЛОЙНЫЙ

1)+

при неравномерной податливости мягких тканей протезного ложа

2)

в любом случае по желанию пациента

3)

при малом числе сохранившихся зубов

4)

при небольших дефектах зубных рядов

5. ПЕРЕКРЫТИЕ БАЗИСОМ ПРОТЕЗА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ БУГРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ КЛАССОВ

1)+

I и II

2)

II и III

3)

III и IV

4)

I и IV

6. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ЧАСТИЧНОГО СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ

1)+

нарушение вкусовой и температурной чувствительности

2)

не требуется предварительной обработки опорных зубов

3)

наличие фиксирующих элементов

4)

нарушение эстетичности

7. МОДЕЛЬ ПО АНАТОМИЧЕСКОМУ ОТТИСКУ ОТЛИВАЮТ ИЗ

1)+

медицинского гипса

2)

супергипса

3)

воска

4)

металла

8. ОДНОСТОРОННИЙ КОНЦЕВОЙ ДЕФЕКТ В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ

1)+

II

2)

I

3)

III

4)

IV

9. ПРИПАСОВКА СЪЁМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ

1)+

врачом-ортопедом в полости рта

2)

зубным техником на модели

3)

врачом-ортопедом на модели

4)

зубным техником в полости рта

10. ТОЛЩИНА ВОСКОВОГО БАЗИСА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ________ММ

1)+

2,5 – 3,0

2)

1,8 – 2,0

3)

2,0 – 2,5

4)

3,0 – 3,5

11. ПРИ СМЕЩЕНИИ ОТРОСТКА КЛАММЕРА С ЦЕНТРА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА

1)+

происходит поломка протеза

2)

нарушается эстетика

3)

нарушается фиксация протеза

4)

происходит расшатывание опорных зубов

12. ВТОРОЙ КЛАСС ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ КЕННЕДИ

1)+

односторонний концевой дефект

2)

двусторонний концевой дефект

3)

включенный дефект в боковом отделе зубного ряда

4)

включенный дефект в переднем отделе зубного ряда

13. ШИРИНА ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ ЧЕЛЮСТИ ___________ СМ

1)+

0,8 – 1,0

2)

1,0 – 1,5

3)

0,3 – 0,5

4)

0,5 – 0,8

14. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОЖКА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ

1)+

пластмассы холодного отверждения

2)

воска

3)

силикона

4)

керамики

15. К АКРИЛОВЫМ БАЗИСНЫМ ПЛАСТМАССАМ ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

1)+

фторакс

2)

синма

3)

карбодент

4)

люксатемп

16. ГЛАВНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

отсутствие пор, пузырей в пределах отпечатков переходной складки

2)

высота цоколя модели – 1см

3)

массивность, громоздкость

4)

нечеткий рельеф слизистой в передней трети неба

17. БОКОВАЯ ГРУППА ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1)+

строго посередине альвеолярного отростка

2)

на 1 мм щечно

3)

на 1 мм язычно

4)

произвольно

18. ОТРОСТОК КЛАММЕРА ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ

1)+

в базисе по центру альвеолярного гребня под искусственными зубами

2)

в пластмассовом базисе под искусственными зубами

3)

плотно прилегать к альвеолярному гребню

4)

в пластмассовом базисе по гребню и смещаться язычно

19. ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ МОГУТ БЫТЬ ЛЕГКО СОСТАВЛЕНЫ В ПОЛОЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ПРИ НАЛИЧИИ

1)+

антагонирующих пар в каждой функционально - ориентированной группе

2)

всех жевательных зубов с одной из сторон

3)

при наличии передних зубов

4)

при отсутствии времени на их изготовление

20. СОХРАНИВШИЕСЯ БОКОВЫЕ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ ПРОТЕЗА С НЁБНОЙ СТОРОНЫ

1)+

примерно на 2/3 высоты клинической коронки

2)

на 2-3 мм

3)

на 1/3 высоты коронки

4)

до границы коронковой части

21. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЗУБОВ ВО ФРОНТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ, ПРИ НЕДОСТАТКЕ МЕСТА

1)+

имитируют скученность зубов при правильном выборе гарнитура

2)

удаляют еще один зуб

3)

сошлифовывают контактные поверхности

4)

ставят на 1 зуб меньше, чем надо по формуле

22. БАЗИСНЫЙ ВОСК ВЫПУСКАЕТСЯ В ВИДЕ

1)+

прямоугольных пластинок

2)

круглых полосок

3)

кубиков

4)

жидком

23. ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ В ЗУБНОМ РЯДУ ПО ФУНКЦИИ ЗУБЫ ОБРАЗУЮТ

1)+

2 группы

2)

3 группы

3)

4 группы

4)

5 групп

24. ПЕРВЫЙ КЛАСС ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ КЕННЕДИ

1)+

двусторонний концевой дефект

2)

односторонний концевой дефект

3)

включенный дефект в боковом отделе зубного ряда

4)

включенный дефект в переднем отделе зубного ряда

25. ОДНОСТОРОННИЙ ВКЛЮЧЕННЫЙ ДЕФЕКТ В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ

1)+

III

2)

I

3)

II

4)

IV

26. ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ КЕННЕДИ

1)+

включенный дефект в переднем отделе зубного ряда

2)

односторонний концевой дефект

3)

включенный дефект в боковом отделе зубного ряда

4)

двусторонний концевой дефект

27. ПЕЛОТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ

1)+

фиксации зубных протезов

2)

улучшения устойчивости протеза

3)

улучшения стабилизации

4)

уменьшения нагрузки на единицу площади базиса протеза

28. ТОЛЩИНА ЦОКОЛЯ МОДЕЛИ___________ СМ

1)+

1,5 – 2,0

2)

1,0 – 1,5

3)

2,0 – 2,5

4)

2,5 – 3,0

29. ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ПРИ ПАКОВКЕ ПЛАСТМАССЫ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+

изокол

2)

вазелин

3)

воск

4)

все варианты правильные

30. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕЗЦЫ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ

1)+

по центру альвеолярной части нижней челюсти

2)

на 1 мм внутрь язычно

3)

на 1/3 впереди альвеолярного гребня

4)

на 2/3 впереди альвеолярного гребня

31. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕМНЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗОМ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ СОСТАВЛЯЕТ

1)+

3-4 года

2)

0,5-1 год

3)

10-15 лет

4)

3-6 мес

32. СОХРАНИВШИЕСЯ ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С НЁБНОЙ СТОРОНЫ ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА

1)+

1/3 высоты коронки

2)

2-3 мм

3)

2/3 высоты коронки

4)

до режущего края

33. НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ПЕРЕД ЭТАПОМ ФОРМОВКИ ПЛАСТМАССЫ СЛУЖИТ ДЛЯ

1)+

предупреждения прилипания пластмассы к гипсовой модели

2)

ускорения процесса полимеризации

3)

предотвращения улетучивания мономера

4)

сохранения четкости протезного ложа

34. ПРИ ПРЯМОМ СПОСОБЕ ГИПСОВКИ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТ ГИПСОВЫМ ВАЛИКОМ НА

1)+

3-4 мм

2)

1 мм

3)

1 см

4)

7-8 мм

35. КЕМЕНИ ПРЕДЛОЖИЛ КЛАММЕР

1)+

дентоальвеолярный

2)

альвеолярный

3)

дентальный

4)

опорно-удерживающий

36. ПРИ ВЫБОРЕ ЗУБОВ ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА УЧИТЫВАЕТСЯ

1)+

цвет оставшихся зубов у пациента

2)

возраст пациента

3)

цвет глаз пациента

4)

цвет кожи

37. БАЗИС ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА - ЭТО

1)+

конструктивный элемент

2)

фиксирующее устройство

3)

опорный элемент

4)

протез в целом

38. ГРАНИЦА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОЖКИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОХОДИТ

1)+

на 1 -2 мм выше переходной складки, обходя щечные и губные слизистые тяжи

2)

на 2-3 мм выше переходной складки

3)

на 2-3 мм ниже переходной складки

4)

по самому глубокому месту переходной складки, погружаясь в мягкие ткани, обходя щечные и губные слизистые тяжи

39. ДЕФЕКТ ЗУБНОГО РЯДА ВО ФРОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ

1)+

IV

2)

I

3)

II

4)

III

40. ТРЕТИЙ КЛАСС ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ КЕННЕДИ

1)+

включенный дефект в боковом отделе зубного ряда

2)

односторонний концевой дефект

3)

двусторонний концевой дефект

4)

включенный дефект в переднем отделе зубного ряда

41. НА РАБОЧИХ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЯХ ГРАНИЦЫ БАЗИСА И ФИКСИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НАНОСЯТСЯ

1)+

врачом

2)

техником

3)

пациентом

4)

не наносятся

42. АНАТОМИЧЕСКИЙ ОТТИСК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ПОЛУЧАЮТ ПРИ ПОМОЩИ

1)+

альгинатной оттискной массы

2)

гипса

3)

силиконовой массы

4)

воска

43. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВОСКОВОГО БАЗИСА ЕГО УКРЕПЛЯЮТ

1)+

металлической проволокой

2)

быстротвердеющей пластмассой

3)

гипсом

4)

утолщением базиса

44. МЕДЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ КЮВЕТЫ НА ВОЗДУХЕ

1)+

предохраняет протез от деформации

2)

облегчает извлечение протеза из кюветы

3)

предохраняет от образования пористостей

4)

облегчает отделение гипса от пластмассового базиса

45. ВОСКОВОЙ ШАБЛОН С ОККЛЮЗИОННЫМИ ВАЛИКАМИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

1)+

базисного воска

2)

бюгельного воска

3)

липкого воска

4)

моделировочного воска

46. С ОРАЛЬНОЙ СТОРОНЫ ГРАНИЦА БАЗИСА ПРОТЕЗА ПЕРЕКРЫВАЕТ СОХРАНИВШИЕСЯ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕЗУБЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫСОТЕ КОРОНКИ НА

1)+

2/3

2)

1/2

3)

1/3

4)

3/4

47. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ КЮВЕТУ НЕОБХОДИМО

1)+

оставить на воздухе до полного остывания

2)

открыть сразу

3)

поместить в теплую воду

4)

поместить в холодную воду

48. С ОРАЛЬНОЙ СТОРОНЫ ГРАНИЦА БАЗИСА ПРОТЕЗА ПЕРЕКРЫВАЕТ СОХРАНИВШИЕСЯ ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫСОТЕ КОРОНКИ НА

1)+

2/3

2)

1/2

3)

1/3

4)

3/4

49. К ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТСЯ ЗУБЫ

1)+

имеющие антагонисты

2)

утратившие антагонисты

3)

все сохранившиеся жевательные зубы

4)

все сохранившиеся фронтальные зубы

50. САГИТТАЛЬНАЯ КЛАММЕРНАЯ ЛИНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ ПРИ

1)+

наличии естественных зубов на одной стороне челюсти

2)

большом числе дефектов в зубном ряду

3)

одиночно стоящем зубе

4)

дефектах зубного ряда большой протяженности

51. КЛАММЕР ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ФИКСАЦИИ

1)+

механической

2)

физической

3)

биологической

4)

биофизической

52. АНАТОМИЧЕСКУЮ ПОСТАНОВКУ ПО СТЕКЛУ НАЧИНАЮТ С

1)+

центральных резцов верхней челюсти

2)

центральных резцов нижней челюсти

3)

вторых моляров верхней челюсти

4)

вторых моляров нижней челюсти

53. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БАЗИСА СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЛАСТМАССА

1)+

фторакс

2)

протакрил

3)

синма

4)

карбопласт

54. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВЕРХНИЕ ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ НА ВЫСОТУ

1)+

1/3

2)

1/2

3)

2/3

4)

до шейки зуба

55. НА ВОСКОВОМ ВАЛИКЕ ЛИНИЯ, ОПУЩЕННАЯ ОТ КРЫЛА НОСА СООТВЕТСТВУЕТ

1)+

рвущему бугру клыка

2)

медиальной поверхности клыка

3)

дистальной поверхности клыка

4)

медиальной поверхности первого премоляра

56. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-НЕБНЫЙ БУГОР ВТОРОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

1)+

2,0 мм

2)

1,5 мм

3)

0,5 мм

4)

1,0 мм

57. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-ЩЕЧНЫЙ БУГОР ВТОРОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

1)+

2,5 мм

2)

1,0 мм

3)

0,5 мм

4)

4,0 мм

58. НИЖНИЕ ПЕРЕДНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ НА ВЫСОТУ

1)+

2/3

2)

1/3

3)

1/2

4)

длины коронковой части

59. НЕБНЫЕ СЛЕПЫЕ ЯМКИ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+

ориентиром для определения дистальной границы протеза

2)

пунктом анатомической ретенции

3)

ориентиром для определения средней линии модели

4)

границей окончания твердого неба

60. ОСНОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

топография дефекта зубного ряда

2)

степень подвижности зубов

3)

степень атрофии слизистой оболочки

4)

степень атрофии альвеолярного отростка

61. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВЕРХНИЕ БОКОВЫЕ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ НА ВЫСОТУ

1)+

2/3

2)

до жевательной поверхности

3)

1/3

4)

1/2

62. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ЗУБОВ ПОДРАЗУМЕВАЕТ

1)+

химическое соединение с базисом

2)

цветоустойчивость

3)

физическую прочность

4)

минимальную водопоглощаемость

63. ПОСТАНОВКУ ЗУБОВ НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В АРТИКУЛЯТОРЕ НАЧИНАЮТ С

1)+

премоляров

2)

центральных резцов

3)

клыков

4)

первого моляра

64. ВЫСОТА ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В ОБЛАСТИ ПОСЛЕДНЕГО МОЛЯРА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАВНА

1)+

0,8 - 1,0 см

2)

2,0 - 2,5 см

3)

0,3 - 0,5 см

4)

1,0 - 1,5 см

65. ИСКУССТВЕННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЗУБЫ СОЕДИНЯЮТСЯ С БАЗИСОМ ПРОТЕЗА

1)+

химически

2)

механически

3)

с помощью клея

4)

с помощью крепёжных приспособлений

66. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЛАТЕРАЛЬНЫЙ РЕЗЕЦ СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

1)+

отстоит на 0,5 мм

2)

касается

3)

отстоит на 1,5 мм

4)

отстоит на 2,0 мм

67. ПУНКТАМИ АНАТОМИЧЕСКОЙ РЕТЕНЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+

тело нижней челюсти

2)

венечный отросток

3)

угол нижней челюсти

4)

ветвь нижней челюсти

68. ГРАНУЛЯРНАЯ ПОРИСТОСТЬ ПРОТЕЗА ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

1)+

испарения мономера с незакрытой поверхности созревающей пластмассы

2)

быстрого нагрева кюветы

3)

быстрого охлаждения кюветы

4)

недостаточного сжатия пластмассы

69. САМЫЙ МАЛЫЙ БУГОР НИЖНЕГО ШЕСТОГО ЗУБА НАЗЫВАЕТСЯ

1)+

дистально-щечным

2)

серединно-щечным

3)

медиально-щечным

4)

вестибулярно-щечным

70. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ПЕРВЫЙ ВЕРХНИЙ МОЛЯР КАСАЕТСЯ СТЕКЛА

1)+

медиально-небным бугром

2)

медиально-щечным бугром

3)

медиальными буграми

4)

дистально-щечным бугром

71. ПЛЕЧО УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ

1)+

в ретенционной части зуба

2)

на апроксимальной поверхности зуба

3)

в опорной части зуба

4)

на уровне экватора

72. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ КЛЫК СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

1)+

касается

2)

отстоит на 0,5 мм

3)

отстоит на 1,5 мм

4)

отстоит на 2,0 мм

73. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ПРОГЕНИЧЕСКОМ ВЗАИМООТНОШЕНИИ НА МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ СТАВЯТСЯ

1)+

вторые премоляры

2)

латеральные резцы

3)

третьи моляры

4)

первые моляры

74. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ НЕБНЫЙ БУГОР ВТОРОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

1)+

касается

2)

отстоит на 1,0 мм

3)

отстоит на 2,5 мм

4)

отстоит на 4,0 мм

75. ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ КЮВЕТУ ЗАКРЕПЛЯЮТ В

1)+

бюгель

2)

пресс

3)

стерилизатор

4)

муфель

76. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ НЕБНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

1)+

отстоит на 0,5 мм

2)

касается

3)

отстоит на 2,5 мм

4)

отстоит на 4,0 мм

77. В СЪЕМНОМ ПРОТЕЗЕ ВЫШЕ ЛИНИИ УЛЫБКИ РАСПОЛОЖЕНЫ ШЕЙКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ

1)+

клыков

2)

центральных резцов

3)

боковых резцов

4)

первых премоляров

78. НИЖНИЕ БОКОВЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ НА ВЫСОТУ

1)+

2/3

2)

1/3

3)

1/2

4)

до уровня шейки зуба

79. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЩЕЧНЫЙ БУГОР ВТОРОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

1)+

касается

2)

отстоит на 1,0 мм

3)

отстоит на 2,5 мм

4)

отстоит на 4,0 мм

80. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВИДОМ ГИПСОВКИ МОДЕЛИ В КЮВЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

обратный

2)

прямой

3)

стандартный

4)

комбинированный

81. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ШЛИФОВКА ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ

1)+

наждачной бумагой

2)

фильцем

3)

фрезой

4)

бором

82. ОККЛЮЗИОННЫЕ ВАЛИКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ ВОСКА

1)+

базисного

2)

липкого

3)

моделировочного

4)

пчелиного

83. ОСВОБОЖДЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ОТ СЛЕПКА НАЧИНАЮТ С

1)+

вестибулярной стороны

2)

области небного свода

3)

язычной поверхности

4)

оральной стороны

84. ФАРФОРОВЫЕ ЗУБЫ С БАЗИСОМ ПРОТЕЗА СОЕДИНЯЮТСЯ

1)+

механически

2)

химически

3)

комбинированно

4)

физически

85. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЩЕЧНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

1)+

касается

2)

отстоит на 1,0 мм

3)

отстоит на 2,5 мм

4)

отстоит на 4,0 мм

86. ТЕЛО КЛАММЕРА ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ

1)+

на апроксимальной поверхности зуба на уровне экватора

2)

на вестибулярной поверхности зуба выше экватора

3)

на вестибулярной поверхности зуба ниже экватора

4)

в естественных фиссурах

87. ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОСКОВОГО ШАБЛОНА С ПРИКУСНЫМИ ВАЛИКАМИ ПРИМЕНЯЮТ

1)+

проволоку

2)

пластмассу

3)

гипс

4)

лейкопластырь

88. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ МЕДИАЛЬНО-ЩЕЧНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

1)+

0,5 мм

2)

1,0 мм

3)

1,5 мм

4)

2,0 мм

89. НЕРАВНОМЕРНАЯ ТОЛЩИНА БАЗИСА ПРОТЕЗА ПРИВОДИТ К

1)+

поломке протеза

2)

нарушению фиксации

3)

травмированию слизистой оболочки

4)

неравномерному погружению в подлежащие ткани

90. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-ЩЕЧНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

1)+

1,5 мм

2)

1,0 мм

3)

0,5 мм

4)

2,0 мм

91. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ МОДЕЛИ

1)+

рабочие

2)

диагностические

3)

фиксирующие

4)

разборные

92. ГРАНИЦЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОЖКИ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГРАНИЦАМ БУДУЩЕГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1)+

короче, для формирования края оттиска

2)

длиннее, для формирования края оттиска

3)

толще, для получения точного отпечатка переходной складки

4)

на уровне, для обеспечения фиксации в полости рта

93. КАТАЛИЗАТОРОМ УСКОРЕНИЯ СКОРОСТИ СХВАТЫВАНИЯ ГИПСА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

солевой раствор

2)

бура

3)

тальк

4)

сахар

94. ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ______ ММ

1)+

15-20

2)

5-10

3)

10-15

4)

0-5

95. НАИБОЛЬШУЮ АНАТОМИЧЕСКУЮ РЕТЕНЦИЮ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

1)+

верхнечелюстные альвеолярные бугры

2)

свод нёба

3)

поперечные нёбные складки

4)

мягкое небо

96. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-НЕБНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

1)+

1,0 мм

2)

1,5 мм

3)

0,5 мм

4)

2,0 мм

97. ГАЗОВАЯ ПОРИСТОСТЬ ПРОТЕЗА ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

1)+

быстрого нагрева кюветы

2)

быстрого охлаждения кюветы

3)

недостаточного сжатия пластмассы

4)

испарения мономера с незакрытой поверхности созревающей пластмассы

98. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ПРИМЕНЯЮТ ЖИДКОСТЬ

1)+

мономер

2)

вода

3)

изолак

4)

кислота

99. ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ЗУБЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ОРТОГНАТИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ РАСПОЛОЖЕНЫ

1)+

строго по центру альвеолярного отростка

2)

на 2/3 кпереди от центра альвеолярного отростка

3)

на 1/3 кпереди от центра альвеолярного отростка

4)

на 1/3 кзади от центра альвеолярного отростка

100. ВЫСОТА НИЖНЕГО ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ____ ММ

1)+

10-15

2)

5-10

3)

15-20

4)

0-5

101. ТОЛЩИНА БАЗИСА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНЧАТОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СОСТАВЛЯЕТ _________ ММ

1)+

2-2,5

2)

0,5-1

3)

более 3

4)

1-1,5

102. ПЕРЕД ФИКСАЦИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ СОЗДАЮТ РЕТЕНЦИОННЫЕ ПУНКТЫ НА ОККЛЮЗИОННЫХ ВАЛИКАХ

1)+

нижнем и верхнем

2)

нижнем

3)

верхнем

4)

не имеет значения

103. БАЗИС СЪЁМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ

1)+

акриловых пластмасс

2)

фарфора

3)

каучука

4)

гипса

104. ОСНОВНОЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ

1)+

биофизический

2)

механический

3)

биомеханический

4)

физический

105. ЗУБНЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ПРИКУСА, ОТНОСЯЩИЕСЯ КО ВСЕМ ЗУБАМ

1)+

срединные линии совпадают, верхние передние зубы перекрывают нижние на 1/3 каждый зуб имеет двух антогонистов

2)

каждый зуб имеет, как правило двух антогонистов, верхний смыкается с одноименными нижними и позади стоящими, верхняя зубная дуга шире нижней

3)

режущие края верхних зубов смыкаются с нижними встык, небные бугры верхних боковых зубов лежат в бороздках между буграми

4)

срединные линии совпадают, верхние передние зубы перекрывают нижние на 2-3 их высоты, каждый зуб имеет по одному антогонисту

106. ПУНКТАМИ АНАТОМИЧЕСКОЙ РЕТЕНЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+

внутренние косые линии

2)

тело нижней челюсти

3)

угол нижней челюсти

4)

ветвь нижней челюсти

107. ОШИБКА, ПРИВОДЯЩАЯ К ЗАНИЖЕНИЮ ВЫСОТЫ ПРИКУСА, ПРОСХОДИТ НА ЭТАПЕ

1)+

определения высоты прикуса

2)

снятия оттисков

3)

шлифовки и полировки

4)

припасовки протеза в полости рта

108. АППАРАТОМ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИМ АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

артикулятор Гизи

2)

окклюдатор проволочный

3)

параллелометр

4)

артикулятор Бонвиля

109. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРИСАСЫВАЕМОСТИ КРАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТТИСКА ФОРМИРУЮТСЯ

1)+

с применением функциональных проб

2)

путём отдавливания слизистой оболочки

3)

путём разгружения слизистой оболочки

4)

с помощью пассивных движений рук врача

110. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ ОТНОСИТСЯ

1)+

отсутствие фиксированного прикуса

2)

увеличение глубины суставных ямок

3)

наличие трем и диастем

4)

возникновение деформаций челюстей

111. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ВЫРАЖЕННОМ ТОРУСЕ ТВЁРДОГО НЁБА СОПРОВОЖДАЕТСЯ

1)+

его изолированием

2)

вырезанием отверстия в базисе

3)

изготовлением толстого базиса

4)

изготовлением литого металлического базиса

112. НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СВИНЦОВОЙ ФОЛЬГОЙ ИЗОЛИУЮТ

1)+

экзостозы

2)

торус

3)

альвеолярный отросток

4)

челюстные бугорки

113. ПРИ ОРТОГНАТИИ 2 ПРЕМОЛЯР КАСАЕТСЯ СТЕКЛА

1)+

обоими буграми

2)

щечным бугром

3)

только дистально-небным бугром

4)

только медиально-небным

114. ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ПОСТАНОВОЧНОГО ВАЛИКА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

центр альвеолярного отростка

2)

линия улыбки

3)

линия косметического центра

4)

овал дуги фронтальных зубов

115. ПЕЛОТЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ОБЛАСТИ ПРОЕКЦИИ КОРНЕЙ ЗУБОВ

1)+

фронтальных верхней челюсти

2)

премоляров нижней челюсти

3)

фронтальных нижней челюсти

4)

премоляров верхней челюсти

116. ПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОТЕЗА С ДВУХСЛОЙНЫМ БАЗИСОМ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

наличие экзостозов

2)

наличие торуса

3)

наличие корней

4)

атрофия альвеолярного гребня

117. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОСИ ПРЕМОЛЯРОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ РАСПОЛАГАЮТ

1)+

параллельно

2)

с дистальным наклоном

3)

с медиальным наклоном

4)

на усмотрение зубного техника в зависимости от протяженности дефекта

118. ПРОТЕТИЧЕСКАЯ ПЛОСКОСТЬ СЛУЖИТ ЗУБНОМУ ТЕХНИКУ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ

1)+

установки постановочного стекла

2)

определения высоты прикуса

3)

определения центрального соотношения челюстей

4)

постановки верхних фронтальных зубов

119. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОСИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ РАСПОЛАГАЮТ

1)+

с медиальным наклоном

2)

параллельно

3)

с дистальным наклоном

4)

на усмотрение зубного техника в зависимости от протяженности дефекта

120. ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПОСТАНОВКА ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРИКУСЕ

1)+

прогеническом

2)

прогнатическом

3)

ортогнатическом

4)

прямом

121. АППАРАТ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИЙ БОКОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+

артикулятор Гизи

2)

окклюдатор проволочный

3)

окклюдатор литой

4)

паралеллометр

122. АВТОР КЛАССИФИКАЦИИ БЕЗЗУБЫХ НИЖНИХ ЧЕЛЮСТЕЙ

1)+

Келлер

2)

Курляндский

3)

Оксман

4)

Шредер

123. ЗУБЫ СТАВЯТ НА «ПРИТОЧКЕ» ПРИ ПРИКУСЕ

1)+

прогнатическом

2)

прогеническом

3)

ортогнатическом

4)

прямом

124. АВТОР КЛАССИФИКАЦИИ БЕЗЗУБЫХ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ ЧЕЛЮСТЕЙ

1)+

Оксман

2)

Кепплер

3)

Бетельман

4)

Курляндский

125. РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ БАЗИСА ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ МОЖНО ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

1)+

ретромолярной

2)

ретроальвеолярной

3)

подъязычной

4)

позадинебной

126. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОРИЕНТИРОМ НА ЛИЦЕ СЛУЖИТ ЛИНИЯ

1)+

зрачковая

2)

камперовская

3)

улыбки

4)

срединная

127. РАЗНИЦА ВЫСОТЫ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ЛИЦА В СОСТОЯНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОКОЯ СОСТАВЛЯЕТ

1)+

2-3 мм

2)

5-8 мм

3)

8-10 мм

4)

0,5-1 мм

128. КЛАПАННАЯ ЗОНА - ЭТО ПОНЯТИЕ

1)+

функциональное

2)

анатомическое

3)

биомеханическое

4)

физиологическое

129. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ ОТНОСИТСЯ

1)+

снижение высоты нижнего отдела лица

2)

увеличение глубины суставных ямок

3)

наличие трем и диастем

4)

возникновение деформаций челюстей

130. ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ

1)+

податливость

2)

подвижность

3)

неподвижность

4)

неподатливость

131. ПЕРЕД ФИКСАЦИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ РАЗОГРЕТЫЙ ВОСК РАЗМЕЩАЮТ НА ОККЛЮЗИОННЫХ ВАЛИКАХ

1)+

нижнем и верхнем

2)

верхнем

3)

нижнем

4)

не имеет значения

132. АВТОР КЛАССИФИКАЦИИ БЕЗЗУБЫХ ВЕРХНИХ ЧЕЛЮСТЕЙ

1)+

Шредер

2)

Курляндский

3)

Оксман

4)

Келлер

133. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОСИ НИЖНИХ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ РАСПОЛАГАЮТ

1)+

параллельно

2)

с дистальным наклоном

3)

с медиальным наклоном

4)

на усмотрение зубного техника в зависимости от протяженности дефекта

134. ХАРАКТЕР ПОСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1)+

межчелюстным соотношением

2)

высотой прикуса

3)

формой зубных дуг

4)

формой лица

135. ОККЛЮЗИЯ, ПРИ КОТОРОЙ СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ НЕ СОВПАДАЕТ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+

боковая

2)

центральная

3)

передняя

4)

задняя

136. ПРИ ОРТОГНАТИИ ШЕСТОЙ ЗУБ КАСАЕТСЯ СТЕКЛА БУГРОМ

1)+

медиально-небным

2)

дистально-щечным

3)

медиально-щечным

4)

дистально-небным

137. ПРИ ПРОГРЕССИРОВАНИИ АТРОФИИ БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ МЕСТА ПРИКРЕПЛЕНИЯ УЗДЕЧЕК И ТЯЖЕЙ СМЕЩАЮТСЯ

1)+

к центру альвеолярного гребня

2)

от центра альвеолярного гребня

3)

медиальнее

4)

к уздечке верхней или нижней губы соответственно

138. ГРАНИЦА БАЗИСА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНЧАТОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

перекрывает альвеолярные бугры

2)

не доходит до альвеолярных бугров

3)

заканчивается на середине альвеолярных бугров

4)

не доходит до линии А

139. ПРИ ОРТОГНАТИИ СЕДЬМОЙ ЗУБ СТЕКЛА

1)+

бугром не касается

2)

касается только медиально-небным бугром

3)

касается только дистально-небным бугром

4)

касается всеми буграми

140. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО ВАСИЛЬЕВУ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕЗЕЦ СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

1)+

касается

2)

отстоит на 0,5 мм

3)

отстоит на 1,5 мм

4)

отстоит на 2,0 мм

141. ПОСТАНОВКА ЗУБОВ ПРИ ПРОГЕНИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ

1)+

перекрестная

2)

на верхней челюсти устанавливают 14 зубов

3)

на нижней челюсти устанавливают 12 зубов

4)

на верхней и нижней челюстях устанавливают по 14 зубов

142. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ ОТНОСИТСЯ

1)+

наличие старческой прогении

2)

увеличение глубины суставных ямок

3)

наличие трем и диастем

4)

возникновение деформаций челюстей

143. ОККЛЮЗИЯ, ПРИ КОТОРОЙ СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАХОДИТСЯ У ОСНОВАНИЯ СКАТА СУСТАВНОГО БУГРА, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+

центральная

2)

боковая правая

3)

передняя

4)

боковая левая

144. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ КОСМЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА И КЛЫКОВ ПРИ ПОДБОРЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ УКАЗЫВАЕТ НА

1)+

ширину зубов

2)

улыбку

3)

высоту зубов

4)

фасон зубов

145. ЛИНИЯ УЛЫБКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ

1)+

высоту коронок искусственных зубов

2)

ширину фронтальных зубов

3)

глубину фронтального перекрытия

4)

овал верхней зубной дуги

146. ЗАМЕНА НЁБНОЙ ПЛАСТИНКИ ВОСКОВОГО БАЗИСА ВОЗМОЖНА НА ЭТАПЕ

1)+

окончательного моделирования

2)

объемного моделирования

3)

предварительного моделирования

4)

проверки восковой конструкции протеза в полости рта

147. УВЛАЖНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТМАССОВОГО БАЗИСА ПРИ ЕГО ОБРАБОТКЕ ПРОИЗВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ

1)+

предупреждения перегрева пластмассы

2)

придания зеркального блеска поверхности базиса

3)

удаления пластмассовой стружки

4)

удаления излишков гипса

148. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОЖКА В ПОЛОСТИ РТА ПРИПАСОВЫВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

1)+

проб Гербста

2)

удлиняется на 3 мм на всём протяжение переходной складки

3)

укорачивается на 3 мм не доходя до переходной складки

4)

ощущений пациента

149. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОСИ ВЕРХНИХ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ РАСПОЛАГАЮТ

1)+

с дистальным наклоном

2)

параллельно

3)

с медиальным наклоном

4)

на усмотрение зубного техника в зависимости от протяженности дефекта

150. ОКАНТОВКА КРАЁВ ОТТИСКА ПРИ ОТЛИВКЕ МОДЕЛЕЙ НЕОБХОДИМА ДЛЯ

1)+

предупреждения повреждения функционально оформленного края оттиска

2)

определения границ протеза

3)

обеспечения лучшей фиксации протеза

4)

из эстетических соображений

151. ВИДЫ ПОЧИНОК СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА

1)+

клиническая и лабораторная

2)

прямая и непрямая

3)

только клиническая

4)

только прямая

152. ТАКТИКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОРИСТОСТИ СЖАТИЯ

1)+

изготовление нового протеза

2)

починка протезов

3)

перебазировка протеза

4)

наложение протеза на челюсть

153. ПОДГОТОВКУ ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В ЕМКОСТИ ИЗ

1)+

стекла

2)

пластмассы

3)

металла

4)

не имеет значения

154. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ГИПСУЮТ В КЮВЕТУ

1)+

прямым способом

2)

комбинированным способом

3)

горизонтальным способом

4)

обратным способом

155. ПОДГОТОВКА ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ДЛЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ПРОХОДИТ В

1)+

закрытой банке при комнатной температуре

2)

открытой банке для улетучивания излишнего мономера

3)

закрытой банке в прохладном месте

4)

открытой банке в тёплом месте

156. ТАКТИКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ГРАНУЛЯРНЫХ ПОР

1)+

изготовление нового протеза

2)

починка протезов

3)

перебазировка протеза

4)

наложение протеза на челюсть

157. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЗУБОВ В АРТИКУЛЯТОРЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВЕРХНИХ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ УСТАНАВЛИВАЮТ

1)+

жевательные зубы верхней челюсти

2)

клыки нижней челюсти

3)

жевательные зубы нижней челюсти

4)

передние зубы нижней челюсти

158. ПО ЛИНИИ ПЕРЕЛОМА БАЗИСА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДЯТ СКОС КРАЕВ ПОД УГЛОМ

1)+

45 градусов

2)

15 градусов

3)

90 градусов

4)

не делают скос

159. ПОЛИРОВАНИЕ ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

1)+

с наружной стороны

2)

с внутренней стороны

3)

с обеих сторон

4)

не полируют

160. ЦЕЛЬЮ ПЕРЕБАЗИРОВКИ ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

достижение лучшей фиксации

2)

восстановление жевательной эффективности

3)

утолщение базисного протеза

4)

достижение эстетичности

161. ПЛАСТМАССОВОЕ «ТЕСТО» ГОТОВИТСЯ ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ

1)+

порошка в жидкость

2)

жидкости в порошок

3)

мономера в полимер

4)

не имеет значения

162. ГРАНИЦА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОЖКИ

1)+

на 1,5-2 мм не доходит переходной складки

2)

проходит по переходной складке

3)

на 1,5-2 мм перекрывает переходную складку

4)

проходит нейтральной зоне

163. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОТТИСК С

1)+

нижней челюсти с протезом и слепок с верхней челюсти

2)

нижней челюсти без протеза

3)

двух челюстей без протеза

4)

верхней челюсти

164. ПРИ ПОЧИНКЕ БАЗИСА ПРОТЕЗА БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССОЙ ДЛЯ ЕЕ УПРОЧНЕНИЯ НЕОБХОДИМО

1)+

закрыть пластмассу гипсовым замком и дать давление около 3 атм.

2)

паковать пластмассу в резиноподобную стадию

3)

добавить катализатор

4)

обработать края базиса дихлорэтаном

165. ПРИ ГИПСОВКЕ ОБРАТНЫМ СПОСОБОМ МОДЕЛЬ СЛЕДУЕТ ПОГРУЗИТЬ В ГИПС

1)+

до краев базиса

2)

до дна кюветы

3)

выше краев кюветы

4)

произвольно

166. ПРИЗНАКОМ СНИЖЕНИЯ МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНОЙ ВЫСОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

углубление носогубных и подбородочных складок

2)

сглаженность носогубных и подбородочных складок

3)

удлинение нижнего отдела лица

4)

потеря жевательных зубов

167. СОВМЕСТНО С ПОЛИРОВОЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+

полировочный порошок

2)

соду

3)

оксид кремния

4)

не имеет значения

168. АКТИВАТОР В САМОТВЕРДЕЮЩУЮ ПЛАСТМАССУ ДОБАВЛЕН В

1)+

жидкость

2)

порошок

3)

жидкость и порошок

4)

катализатор

169. ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕЩИНЫ В БАЗИСЕ ПРОТЕЗА ОТТИСК

1)+

не снимают

2)

получают с протезом

3)

получают без протеза

4)

не имеет значения

170. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА С ЛИНЕЙНЫМ ПЕРЕЛОМОМ БАЗИСА "ГОРЯЧИМ" МЕТОДОМ ЧАЩЕ ДРУГИХ ПРОТЕЗ ГИПСУЮТ В КЮВЕТУ

1)+

прямым способом

2)

обратным способом

3)

комбинированным способом

4)

вертикальным способом

171. ТАКТИКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ГАЗОВЫХ ПОР

1)+

изготовление нового протеза

2)

починка протезов

3)

перебазировка протеза

4)

наложение протеза на челюсть

172. ПОСЛЕ ВЫВАРКИ ВОСКА ИЗ КЮВЕТЫ НЕОБХОДИМО

1)+

нанести изоляционный слой

2)

приготовить пластмассу

3)

паковать пластмассу

4)

проверить с целофаном

173. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ИЗ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КЛИНИКУ ПОСТУПАЮТ МОДЕЛИ

1)+

с восковыми базисами и окклюзионными валиками

2)

фиксированные в окклюдаторе

3)

фиксированные в окклюдаторе с постановочными валиками

4)

с восковыми базисами и окклюзионными валиками, фиксированные в окклюдаторе

174. ПОСТАНОВКА ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПО СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРИКУСЕ

1)+

ортогнатическом

2)

прогеническом

3)

прогнатическом

4)

прямом

175. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛИРОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ

1)+

постановки зубов

2)

гипсовки в окклюдатор

3)

укрепления проволоки в восковом шаблоне

4)

оккюзионных валиков

176. ДЛЯ ПОЧИНОК БАЗИСА СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ

1)+

протакрил, редонт

2)

этакрил, стадонт

3)

ортопласт, акрил

4)

фторакс, бакрил

177. ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКА С ПРОТЕЗОМ ТРЕБУЕТ ПОЧИНКА ПРОТЕЗА ПРИ

1)+

"приварке" зуба с переносом кламмера

2)

линейном переломе базиса

3)

трещине в базисе протеза

4)

переломе базиса на 3 части

178. ГЛАВНЫМ ДОВОДОМ В ПОЛЬЗУ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТЕЗА С ЭЛАСТИЧНОЙ ПОДКЛАДКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

улучшение фиксации протеза, снижение боли

2)

уменьшение стабилизации протеза

3)

увеличение жевательной активности

4)

медленное протекание атрофических процессов под базисом

179. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА МОЖНО ДОБАВИТЬ ЗУБЫ

1)+

1-2

2)

3-4

3)

более 5

4)

любое количество

180. ПРИ ПРОГЕНИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ

1)+

укорачивают дугу верхней челюсти

2)

сохраняют количество искусственных зубов

3)

укорачивают дугу нижней челюсти

4)

удлиняют дугу верхней челюсти

181. ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА БАЛАНСИРОВАНИЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА В ПОЛОСТИ РТА

1)+

неизолированный торус

2)

удлинение границ протеза

3)

завышение прикуса

4)

занижение прикуса

182. ПОСТАНОВКА ЗУБОВ НЕ ПО ЦЕНТРУ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА

1)+

приводит к балансированию и перелому протеза

2)

приводит к балансированию протеза

3)

приводит к лучшей фиксации

4)

не имеет существенного значения

183. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

1)+

сопоставление и фиксация отломков

2)

изготовление подлитка

3)

паковка пластмассы

4)

замешивание пластмассы

184. ГРАНИЦА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНЧАТОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОХОДИТ ПО

1)+

нейтральной клапанной зоне

2)

подвижной челюсти

3)

подвижной слизистой

4)

краю альвеолярного гребня

185. ФОРМОЙ ВЫПУСКА БАЗИСНОГО ВОСКА ЯВЛЯЮТСЯ

1)+

прямоугольные пластины, размерами 170x80x1,8 мм розового цвета

2)

набор различных по конфигурации и сечению восковых стержней зеленого цвета

3)

цилиндрические стержни длиной 82 мм и диаметром 8,5 мм, окрашенных в темно-коричневый цвет

4)

палочки ланцетовидной формы

186. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА ДЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ ОТЛОМКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+

липкий воск

2)

базисный воск

3)

бюгельный воск

4)

не имеет значения

187. ПОЧИНКУ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЧАЩЕ ВСЕГО ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

1)+

пластмассы холодной полимеризации

2)

беззольной пластмассы

3)

суперклея

4)

бесцветной пластмассы

188. ДЛЯ ПЕРЕБАЗИРОВКИ БАЗИСОВ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАСТМАССУ В СТАДИИ СОЗРЕВАНИЯ

1)+

тестообразной

2)

тянущихся нитей

3)

резиноподобной

4)

песочной

189. ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКА ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ОТСУТСТВУЕТ ПРИ

1)+

переломе или трещине базиса

2)

отломе плеча кламмера

3)

необходимости доварки одного зуба

4)

потери протеза

190. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОТТИСК

1)+

при постановке дополнительного искусственного зуба

2)

при трещине в базисе

3)

при переломе базиса

4)

все варианты правильные

191. ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПЛАСТМАССЫ В ТЕСТООБРАЗНОМ СОСТОЯНИИ МОЖНО

1)+

пластмассу поместить в холодильник

2)

залить поверхность разведенной пластмассы холодной водой

3)

использовать большее количество мономера

4)

постоянно перемешивать пластмассовое тесто

192. ОСНОВНЫМ ОРИЕНТИРОМ ПРИ ПОДБОРЕ ФОРМЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМА

1)+

лица

2)

улыбки

3)

губ

4)

нижней части лица

193. ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭТАПОМ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

шлифовка и полировка протеза

2)

паковка пластмассы

3)

полимеризация

4)

изолирование гипсового подлитка

194. ПОЛИРОВКУ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НАЧИНАЮТ С ПРИМЕНЕНИЯ

1)+

войлочного фильца

2)

наждачной бумаги

3)

мягкой щетки

4)

резинового круга

195. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЛИНИЮ ИЗЛОМА РАСШИРЯЮТ

1)+

на 2 мм в каждую сторону

2)

на 5 мм

3)

на 1 см

4)

не имеет значения

196. В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ЗУБОВ ПРИ ПОЛНОЙ АДЕНТИИ ПЕРЕСТАНОВКУ ЗУБОВ ПРОИЗВОДЯТ

1)+

на базисе нижней и верхней челюсти

2)

на базисе верхней челюсти

3)

на базисе нижней челюсти

4)

определением центральной окклюзии повторно

197. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИ ПОЛНОЙ АДЕНТИИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ СПОСОБ

1)+

биофизический

2)

биомеханический

3)

механический

4)

биологический

198. ТЕРМИН «АРТИКУЛЯЦИЯ» В СТОМАТОЛОГИИ ОЗНАЧАЕТ

1)+

пространственное соотношение зубных рядов и челюстей при всех движениях нижней челюсти

2)

смыкание зубных рядов при жевательных движениях нижней челюсти

3)

положение нижней челюсти вне функции жевания и разговора

4)

пространственное смещение нижней челюсти при сохранении контактов между зубами верхней и нижней челюсти

199. ПЛАСТМАССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

1)+

должны быть безвредны для организма человека, обладать высокими косметическими показателями

2)

не должны монолитно соединяться с искусственными зубами из пластмассы

3)

не проверяются на безопасность для здоровья пациента

4)

должны обладать низкими косметическими показателями

200. ПРИ ПРОГНАТИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ

1)+

укорачивают дугу нижней челюсти

2)

укорачивают дугу верхней челюсти

3)

сохраняют количество искусственных зубов

4)

удлиняют дугу верхней челюсти

201. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ПЛАСТМАССОВЫЙ ЗУБ С БАЗИСОМ СОЕДИНЯЮТСЯ

1)+

химически

2)

механически

3)

комбинированно

4)

физически

202. КРАЯ ИЗЛОМА ПРИ ЛИНЕЙНОМ ПЕРЕЛОМЕ РАСШИРЯЮТ НА _________ ММ

1)+

1-2

2)

3-4

3)

5-6

4)

10

203. СКОС ПЛАСТМАССЫ НА ОТЛОМКАХ ПРОТЕЗА ДЕЛАЮТ ДЛЯ

1)+

увеличения поверхности соприкосновения пластмассового теста с краями протеза

2)

для эстетичности

3)

чтобы была видна граница починки

4)

иногда не делают

204. ДОБАВИТЬ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ПРИ ПОЧИНКЕ МОЖНО В КОЛИЧЕСТВЕ

1)+

1-2

2)

4 и более

3)

3-4

4)

2-3

205. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ

1)+

мономер

2)

воду

3)

изолак

4)

кислоту

206. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ ПРОТАКРИЛ МОЖЕТ ПРОХОДИТЬ

1)+

при комнатной температуре

2)

в стерилизаторе

3)

в холодильнике

4)

в морозильной камере

207. ОБРАБОТКА ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ ПРОИЗВОДИТСЯ

1)+

фрезой

2)

мягкой щеткой

3)

фильцем

4)

жесткой щеткой

208. ФАЗОЙ ПОДГОТОВЛЕННОГО ПЛАСТМАССОВОГО «ТЕСТА» ДЛЯ ПОЧИНКИ ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ

1)+

тянущихся нитей

2)

резиноподобная

3)

твердая

4)

тестообразная

209. ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПЛАСТМАССЫ ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА МОДЕЛЬ ИЗОЛИРУЮТ

1)+

изолаком

2)

водой

3)

мономером

4)

эфиром

210. СТАНДАРТНЫЕ КЛАММЕРА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГОПРОТЕЗА ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

1)+

нержавеющей стали

2)

золотого сплава

3)

сплава на основе титана

4)

КХС

211. ГИПСОВЫЙ ПОДЛИТОК ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА

1)+

в любом случае

2)

на нижней челюсти

3)

на верхней челюсти

4)

не изготавливают

212. СТАДИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ ПОТЕРЕЙ ЛИПКОСТИ, ХОРОШЕЙ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ И МЕНЬШЕЙ ТЕКУЧЕСТЬЮ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+

тестообразная

2)

песочная

3)

тянущихся нитей

4)

резиноподобная

213. ПОЧИНКА БАЗИСА СЪЁМНОГО ПРОТЕЗА НЕВОЗМОЖНА ПРИ

1)+

невозможности сопоставить отломки

2)

трещине в базисе протеза

3)

разломе протеза на 3 части

4)

удалении зуба

214. ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ СЛЕПКА ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ОТСУТСТВУЕТ ПРИ

1)+

переломе или трещине базиса

2)

отломе плеча кламмера

3)

отломе части искусственной десны

4)

установке дополнительного искусственного зуба

215. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА СКЛЕИВАМЫЕ ДЕТАЛИ ПРОПИТЫВАЮТСЯ (НАСЫЩАЮТСЯ)

1)+

мономером

2)

бензином

3)

спиртом

4)

эфиром

216. ЕМКОСТЬ С ЗАМЕШАННОЙ ПЛАСТМАССОЙ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ КРЫШКОЙ ДЛЯ

1)+

предотвращения испарения мономера

2)

быстрого созревания

3)

предупреждения загрязнения

4)

поддержания постоянной температуры в емкости

217. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЛЕПОК ПРИ

1)+

постановке дополнительного искусственного зуба

2)

переломе базиса

3)

трещине в базисе

4)

отломекламмера

218. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ПЕРЕД ПОЧИНКОЙ МОЖНО ПРОВЕСТИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

1)+

вымыть моющими средствами и поместить в 6% раствор перекиси водорода на час

2)

поместить в раствор 0,1% раствора перманганата калия на 30 минут

3)

подвергнуть ультрофиолетовому облучению в течение 5 минут

4)

обработать протез 70% этиловым спиртом

219. ПОЧИНКЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ

1)+

пластиночные протезы

2)

культевые штифтовые вкладки

3)

мостовидные конструкции

4)

все варианты правильные

220. ПО КРАЯМ ИЗЛОМА ПРИ ЛИНЕЙНОМ ПЕРЕЛОМЕ ДЕЛАЮТ ФАСКИ В ВИДЕ ЛАСТОЧКИНОГО

1)+

хвоста

2)

гнезда

3)

крыла

4)

клюва

221. ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ ПОРОШКА САМОТВЕРДЕЮЩЕГО ПОЛИМЕРА С ЖИДКОСТЬЮ НАСТУПАЕТ СТАДИЯ ЕГО СОЗРЕВАНИЯ

1)+

песочная

2)

резиноподобная

3)

тянущихся нитей

4)

тестообразная

222. ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ

1)+

15-20 мин

2)

30-40 мин

3)

45-50 мин

4)

50-60 мин

223. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА СКЛЕИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ ПРОПИТЫВАЮТСЯ

1)+

мономером

2)

спиртом

3)

эфиром

4)

изоколом

224. ПОСЛЕ ПОЧИНКИ ПРОТЕЗА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ШЛИФОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ

1)+

наждачной бумагой

2)

фильцем

3)

фрезой

4)

бором

225. ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ ПЛАСТМАССОВОГО «ТЕСТА» МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ

1)+

гранулярная пористость

2)

пористость сжатия

3)

газовая пористость

4)

трещины

226. ПОЧИНКУ ПРОТЕЗА С ЛИНЕЙНЫМ ПЕРЕЛОМОМ БАЗИСА ПРОИЗВОДЯТ НА МОДЕЛИ

1)+

фиксирующей

2)

рабочей

3)

функциональной

4)

диагностической

227. ДОБАВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗУБА ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

1)+

по предварительно полученному оттиску с протезом

2)

по оттиску без протеза

3)

непосредственно в полости рта

4)

без получения оттиска

228. ДЛЯ ПОЧИНКИ БАЗИСА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+

протакрил

2)

альгинат

3)

суперклей

4)

фторакс

229. ПРИ ЛИНЕЙНОМ ПЕРЕЛОМЕ БАЗИСА СОПОСТАВЛЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ОТЛОМКОВ ПРОИЗВОДЯТ

1)+

липким воском

2)

гипсом

3)

базисным воском

4)

фосфат-цементом

230. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ИМЕЕТ СЛЕДУЩУЮ ОСОБЕННОСТЬ

1)+

по окончанию полимеризации в массе остается до 5% мономера

2)

по окончанию полимеризации остаточного мономера не остается в массе

3)

по окончанию полимеризации выделяется большое количество влаги

4)

образующиеся полимерные цепи короче, чем при тепловой полимеризации

231. В РЕЗИНОПОДОБНУЮ СТАДИЮ САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ

1)+

пластмассовое тесто непригодно к использованию

2)

извлекают протез из полости рта

3)

проводят этап прессования

4)

проводят этап формовки

232. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГОПРОТЕЗА НА ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ СЛЕПОК С

1)+

верхней челюсти с протезом и слепок с нижней челюсти

2)

двух челюстей без протеза

3)

нижней челюсти с протезом

4)

верхней челюсти без протеза

233. ПОЧИНКУ ПРОТЕЗА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЗУБА ПРОИЗВОДЯТ

1)+

с предварительным снятием слепка зубного ряда с протезом

2)

со снятием слепка зубного ряда без протеза

3)

без снятия слепка на фиксирующей модели

4)

непосредственно в полости рта

234. КЛАММЕРЫ ДЛЯ ПОЧИНКИ В ПЛАСТИНОЧНОМ ПРОТЕЗЕ

1)+

полируют пастой ГОИ

2)

не полируют

3)

полируют пемзой

4)

полируют зубным порошком

235. ГИПСОВЫЙ ПОДЛИТОК ОБРАБАТЫВАЮТ ИЗОКОЛОМ

1)+

чтобы не соединилась пластмасса с гипсом

2)

для изоляции гипсового подлитка от негативного воздействия

3)

для ускорения полимеризации

4)

для улучшения эстетических свойств протеза

236. ПРИ ПОЧИНКЕ МОДЕЛЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПЛАСТМАССЫ ИЗОЛИРУЮТ

1)+

изолаком

2)

мономером

3)

водой

4)

эфиром

237. ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНО-МОНОМЕРНОЙ СМЕСИ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

экзотермическим

2)

эндотермическим

3)

обратимым

4)

прямым

238. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ ПОРОШОК

1)+

полимер

2)

бура

3)

пемза

4)

зубной порошок

239. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ЗУБНОЙ ТЕХНИК ИСПОЛЬЗУЕТ ЗУБЫ

1)+

пластмассовые

2)

металлические

3)

золотые

4)

комбинированные

240. СКЛЕИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ ПРОТЕЗА ПРОПИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПОЧИНКЕ

1)+

мономером

2)

эфиром

3)

спиртом

4)

бензином

241. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ СЛЕПОК С

1)+

нижней челюсти с протезом и слепок с верхней челюсти

2)

двух челюстей без протеза

3)

нижней челюсти с протезом

4)

с нижней челюсти без протеза

242. ПОСЛЕ ПОЧИНКИ ОБРАБОТКА ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ

1)+

фрезой

2)

фильцем

3)

мягкой щеткой

4)

жесткой щеткой

243. ЕСЛИ БАЗИС ПРОТЕЗА ИМЕЕТ НЕРАВНОМЕРНУЮ ТОЛЩИНУ, ЭТО ПРИВОДИТ К

1)+

поломке протеза

2)

нарушению фиксации

3)

травмированию слизистой оболочки

4)

неравномерному погружению в подлежащие ткани

244. СКОС ПЛАСТМАССЫ НА ОТЛОМКАХ ПРОТЕЗА ДЕЛАЮТ ДЛЯ

1)+

лучшего проникновения пластмассового теста в линию перелома

2)

для эстетичности

3)

чтобы была видна граница починки

4)

иногда не делают

245. КАКИЕ ЗУБЫ ИСПОЛЬЗУЕТ ЗУБНОЙ ТЕХНИК ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА

1)+

эстедент-02

2)

мелиадент

3)

карбодент

4)

силодент

246. ПОЛИРОВКУ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НАЧИНАЮТ С ПРИМЕНЕНИЯ

1)+

войлочного фильца

2)

наждачной бумаги

3)

мягкой щетки

4)

резинового круга

247. ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ТЕСТА САМОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ПОЧИНКИ ПРОТЕЗА СООТНОШЕНИЕ ПОЛИМЕРА И МОНОМЕРА ПО МАССЕ

1)+

2:1

2)

1:1

3)

1:2

4)

3:1

248. ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ ПОЛИМЕРА И МОНОМЕРА ПЛАСТМАССЫ ЁМКОСТЬ С МАССОЙ СЛЕДУЕТ

1)+

плотно закрыть

2)

оставить на открытом воздухе на 30-40 минут

3)

поместить в воду комнатной температуры до созревания

4)

оставить на открытом воздухе на 50 минут

249. ПЕРЕД ПОМЕЩЕНИЕМ ПЛАСТМАССЫ В ЛИНИЮ ПЕРЕЛОМА ГИПСОВЫЙ ПОДЛИТОК ОБРАБАТЫВАЮТ

1)+

изоколом

2)

спиртом

3)

мономером

4)

воском

250. ПОЧИНКА БАЗИСА СЪЁМНОГО ПРОТЕЗА НЕВОЗМОЖНА ПРИ

1)+

множественном мелкооскольчатом переломе

2)

отломе края протеза

3)

трещине в базисе протеза

4)

отломе кламмера

251. ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЫ ОТНОСЯТ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ

1)+

непосредственному

2)

отсроченному

3)

комбинированному

4)

отдаленному

252. ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЫ - ЭТО ПРОТЕЗЫ

1)+

непосредственные

2)

отсроченные

3)

челюстно-лицевые

4)

возмещающие

253. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ СЛЕПОК ПРИ

1)+

отломе кламмера

2)

переломе базиса верхней челюсти

3)

трещине в базисе

4)

при переломе базиса нижней челюсти

254. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА ОТТИСК ПОЛУЧАЮТ

1)+

до удаления зубов

2)

после удаления зубов

3)

не имеет значения

4)

не снимают оттиск

255. КАКОЙ МАТЕРИАЛ БАЗИСА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА

1)+

металлический

2)

акриловый

3)

композитный

4)

нейлоновый

256. ПЛАСТМАССА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА

1)+

протакрил

2)

этакрил

3)

карбопласт

4)

боксил

257. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ПОЛОМКИ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ

1)+

в области срединного шва

2)

вдоль альвеолярного гребня

3)

в области верхнечелюстных бугров

4)

в области фронтальных зубов

258. ДЛЯ ПОЧИНКИ ПРОТЕЗА ФИКСИРУЮЩУЮ МОДЕЛЬ ПОЛУЧАЮТ ИЗ ГИПСА

1)+

медицинского гипса

2)

супер-гипс 3 класса

3)

супер-гипс 4 класса

4)

алебастра

259. КАКОЙ ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА

1)+

гипс

2)

альгинат

3)

С-силикон

4)

А-силикон

260. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА

1)+

пластмассовые

2)

комбинированные

3)

металлические

4)

золотые

261. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ, НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ НЕБНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

1)+

не подвергается обработке

2)

закругляется

3)

утолщается

4)

срезается на 2 мм

262. ВЫБЕРИТЕ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА

1)+

загипсовка моделей в окклюдатор или артикулятор

2)

удаление зубов в полости рта

3)

примерка конструкции в полости рта

4)

одонтопрепарирование

263. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЗУБОВ МОДЕЛЬ С ПРОТЕЗОМ ГИПСУЮТ В КЮВЕТУ

1)+

комбинированным способом

2)

прямым способом

3)

обратным способом

4)

произвольным

264. ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА НЕОБХОДИМО ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОМ

1)+

сразу после удаления зуба

2)

через 3 месяца после удаления зуба

3)

через 6 месяцев после удаления зуба

4)

через 12 месяцев после удаления зуба

265. ПРИ БАЛАНСИРОВКЕ ПЛАСТМАССОВОГО ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1)+

совершить перебазировку во рту с помощью быстротвердеющей пластмассы

2)

удлинить границу протеза

3)

сточить зоны неплотного прилегания к небной поверхности

4)

изготовить новый протез

266. ПРИ ИЗГОТОВЛЕННИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗОВ В БОКОВЫХ УЧАСТКАХ ПОСЛЕ СРЕЗАНИЯ ЗУБОВ СОШЛИФОВЫВАЮТ ГИПСОВУЮ МОДЕЛЬ НА

1)+

1 мм

2)

3 мм

3)

4 мм

4)

не сошлифовывают

267. ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЫ ВОСПОЛНЯЮТ

1)+

жевательную функцию, эстетику

2)

эстетику

3)

фонетику

4)

только жевательную функцию

268. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПЛАСТМАССЫ НАСТУПАЕТ СТАДИЯ

1)+

песочная

2)

резиноподобная

3)

тянущихся нитей

4)

тестообразная

269. ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЫ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ

1)+

защитную

2)

трофическую

3)

репаративную

4)

двигательную

270. К ЭТАПУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА ОТНОСЯТ

1)+

получение оттисков

2)

примерка конструкции протеза

3)

починка протеза

4)

изготовление обтуратора

271. ПРИ ТЯЖЕЛЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НА НИЖНЕКЙ ЧЕЛЮСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗГОТОВИТЬ БАЗИС

1)+

с мягкой подкладкой

2)

жесткий

3)

из бесцветной пластмассы

4)

из гипса

272. КАКОЕ ГЛАВНОЕ ТОКСИКОГЕННОЕ ВЕЩЕСТВО В АКРИЛОВОЙ ПЛАСТМАССЕ

1)+

мономер

2)

краситель

3)

стабилизатор

4)

пластификатор

273. ПОДГОТОВКА МОДЕЛЕЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ ВКЛЮЧАЕТ

1)+

срезание зубов

2)

изготовление штампованных коронок

3)

дублирование модели

4)

параллелометрию

274. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГНУТЫХ КЛАММЕРОВ В СЪЕМНОМ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЕ ПРИМЕНЯЮТ

1)+

нержавеющую сталь

2)

серебрено-палладиевый сплав

3)

хром-кобальтовый сплав

4)

золото 900 пробы

275. ПОЛИРОВКУ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ЗАКАНЧИВАЮТ ПРИМЕНЕНИЕМ

1)+

мягкой щетки

2)

наждачной бумаги

3)

войлочного фильца

4)

резинового круга

276. ПАЦИЕНТУ ПРИ НАЛИЧИИ СИЛЬНЫХ БОЛЕЙ ПЕРЕД КОРРЕКЦИЕЙ ДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1)+

снять протез, но надеть за 2-3 часа до посещения врача

2)

не снимать протез, до посещения врача

3)

снять протез за 24 часа до посещения врача

4)

снять протез за 12 часов до посещения врача

277. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАННИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ФОРМА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ

1)+

закругленная

2)

треугольная

3)

заостренная

4)

квадратная

278. ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

экзотермическим

2)

обратимым

3)

эндотермическим

4)

смешанным

279. В КАЧЕСТВЕ УДЕРЖИВАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА МОГУТ СЛУЖИТЬ

1)+

кламмера

2)

коронки

3)

замковые крепления

4)

все варианты правильные

280. ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ НЕОБХОДИМО

1)+

нанести изоляционный слой

2)

замешать гипс

3)

паковать пластмассу

4)

проверить с целофаном

281. ПРИ МЕТОДЕ СВОБОДНОЙ ФОРМОВКИ ДЛЯ ПОЧИНКИ ПРИМЕНЯЮТ ПЛАСТМАССУ

1)+

редонт

2)

синму

3)

этакрил

4)

норакрил

282. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА САМОТВЕРДЕЮЩАЯ ПЛАСТМАССА С БАЗИСОМ ПРОТЕЗА СОЕДИНЯЮТСЯ

1)+

химически

2)

механически

3)

комбинированно

4)

физически

283. ВЫБЕРИТЕ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА

1)+

постановка искусственных зубов

2)

удаление зубов в полости рта

3)

примерка конструкции в полости рта

4)

снятие оттиска

284. В КАКОМ СЛУЧАЕ ПОКАЗАНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЗИСА ПРОТЕЗА С МЯГКОЙ ПРОКЛАДКОЙ ПРИ

1)+

экзостозах

2)

повышенном рвотном рефлексе

3)

выраженном альвеолярном гребне

4)

глубоком прикусе

285. ДЛЯ ПОЧИНКИ ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НЕОБХОДИМО СНИМАТЬ РАБОЧИЙ ОТТИСК С ПРОТЕЗОМ ПРИ

1)+

отломе кламмера

2)

уточнении границ базиса протеза

3)

трещине в базисе

4)

переломе базиса

286. ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФЕКТА ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ ВОСК

1)+

базисный

2)

липкий

3)

модевакс

4)

лавакс

287. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

1)+

на 1мм ниже шеек зубов

2)

на уровне десны

3)

на 1мм выше шеек

4)

не имеет значения

288. ИММЕДИАТ ПРОТЕЗЫ ПОДДАЮТСЯ ПЕРЕБАЗИРОВКЕ

1)+

клинической и лабораторной

2)

клинической

3)

лабораторной

4)

не поддаются

289. МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА

1)+

альгинат

2)

гипс

3)

воск

4)

термопластический материал

290. ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЯЮТ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ В ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗЕ

1)+

пластмассовые

2)

металлокерамические

3)

металлопластмассовые

4)

литые

291. АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ФОРМУ

1)+

закругленную

2)

треугольную

3)

квадратную

4)

не имеет значения

292. ВЫБЕРИТЕ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА

1)+

шлифовка и полировка протеза

2)

удаление зубов в полости рта

3)

примерка конструкции в полости рта

4)

одонтопрепарирование

293. КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗУ

1)+

полный зубной ряд

2)

дистальный дефект зубного ряда

3)

включенный дефект зубного ряда

4)

отсутствие фронтальных зубов

294. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ СОШЛИФОВЫВАЮТ ГИПС

1)+

на вершине альвеолярного отростка на 1 мм

2)

на вершине альвеолярного отростка на 5 мм

3)

с вестибулярной части альвеолярного отростка на 2 мм

4)

с небной части альвеолярного отростка на 3 мм

295. НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНА ДЛЯ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ СЛИЗИСТАЯ

1)+

плотная

2)

подвижная

3)

податливая

4)

тонкая

296. НАИБОЛЕЕ АЛЛЕРГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ)

1)+

акрил

2)

нейлон

3)

ацетал

4)

сплав металла

297. КАКОЙ ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОМ ДО

1)+

3 месяцев

2)

1 года

3)

2-х лет

4)

4-х лет

298. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПРОТЕЗЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ

1)+

до оперативного вмешательства

2)

через 7 дней после удаления зубов

3)

через 2 недели после удаления

4)

через месяц после удаления зубов

299. НАЛОЖЕНИЕ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

1)+

непосредственно после удаления зубов

2)

через неделю после удаления

3)

перед удалением зубов

4)

через 2 недели

300. НЕТОЧНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА

1)+

исключает возможность пользования протезом

2)

влияет на жевательную эффективность

3)

приводит к неравномерной толщине базиса

4)

не влияет на жевательную эффективность

301. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ ГОТОВЯТ ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

1)+

срезание зубов, планируемых на удаление, обработка гребня альвеолярного отростка

2)

срезание гребня альвеолярного отростка

3)

сохранение высоты, планируемых на удаление

4)

параллелометрия и ликвидация поднутрений

302. ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ К УДАЛЕНИЮ ЗУБА ПРИ ПАРОДОНТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

степень сохранности резервных сил пародонта

2)

степень подвижности зуба

3)

инфекции ротоготки

4)

инфекция полости рта

303. ПРИМЕНЕНИЕ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ ПОЗВОЛЯЕТ

1)+

устранить деформации зубных рядов

2)

восстановить речь

3)

восстановить функцию жевания

4)

устранить деформацию зубов

304. ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗ В ПОЛОСТИ РТА ФИКСИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ

1)+

кламмеров

2)

имплантатов

3)

анатомической ретенции

4)

телескопических креплений

305. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПРОТЕЗ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ

1)+

до операции

2)

во время операции

3)

сразу после операции

4)

после заживления раны

306. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ

1)+

пластмассовые

2)

металлические

3)

золотые

4)

титановые

307. ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКОВ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПРИМЕНЯЮТ ОТТИСКНЫЕ МАССЫ

1)+

альгинатные

2)

силиконовые

3)

термопластические

4)

гипсовые

308. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОТЕЗА ИСКЛЮЧЕН КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП

1)+

проверка конструкций протеза

2)

получение слепков и моделей

3)

определение центральной окклюзии или центрального соотношения челюстей

4)

изготовление восковых базисов с установочными валикми

309. ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗОМ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ЛУНКИ ЗУБА

1)+

ускоряются

2)

замедляются

3)

не изменяются

4)

останавливаются

310. БАЗИС НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОТЕЗА ПРИЛЕГАЕТ К ТКАНЯМ

1)+

не плотно для улучшения процессов заживления раны

2)

плотно для улучшения фиксации

3)

прилегает из-за раны

4)

прилегает из-за нагрузки на слизистую

311. ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗОМ ПРОЦЕССЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ ЛУНКИ ЗУБА

1)+

ускоряются

2)

замедляются

3)

не изменяются

4)

останавливаются

312. ПРИМЕНЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ПРОТЕЗОВ

1)+

предупреждает перегрузку пародонта оставшихся зубов и их деформацию

2)

приводит к увеличению нагрузки на пародонт оставшихся зубов

3)

не влияет на пародонт оставшихся зубов

4)

влияет на слизистую оболочку

313. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ЗУБОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ФАРФОРОВЫМИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНИ

1)+

соединяются с базисом протеза химическим путем

2)

хорошо имитируют естественные зубы

3)

удобны в работе

4)

имеют стойкую окраску

314. ПРИ ПОДГОТОВКЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА НА МОДЕЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ СРЕЗАЮТ

1)+

гипс с вестибулярной стороны

2)

гипс с оральной стороны

3)

гипс с вестибулярной и оральной стороны

4)

срезают соседние зубы

315. СЛОЙ СНИМАЕМОГО ГИПСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОТЕЗА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ _____ ММ

1)+

1,5

2)

0,5

3)

2,0

4)

2,5

316. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОТЕЗА ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ _______ ПОДКЛАДКИ

1)+

мягкой

2)

жесткой

3)

твердой

4)

восковой

317. СЛОЙ СНИМАЕМОГО ГИПСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА НЕ ПРЕВЫШАЕТ _____ ММ

1)+

1,5

2)

0,5

3)

2,0

4)

2,5

318. ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗЫ ИЗ ПЛАСТМАССЫ ПОЛИРУЮТ ПРИ ПОМОЩИ

1)+

фетровых фильцев, щеток

2)

карборундовых камней

3)

фрез

4)

боров

319. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ________ ПОДКЛАДКИ

1)+

мягкой

2)

жесткой

3)

твердой

4)

восковой

320. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА МОДЕЛЬ ГИПСУЮТ В КЮВЕТУ

1)+

прямым способом

2)

обратным способом

3)

произвольным

4)

комбинированным способом

321. ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА МОДЕЛЬ СМАЗЫВАЮТ

1)+

изолаком

2)

эфиром

3)

мономером

4)

водой

322. ПЕРЕД НАЛОЖЕНИЕМ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗ ВЫДЕРЖИВАЮТ В

1)+

3% растворе перекиси водорода в течение 15-20 минут

2)

90% этиловом спирте в течение суток

3)

40% этиловом спирте в течение 5 часов

4)

95% этиловом спирте в течение суток

323. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАННИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ГРЕБЕНЬ ЗАКРУГЛЯЮТ С

1)+

язычной и губной поверхностей

2)

вестибулярной

3)

небной

4)

щечной и вестибулярной

324. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКОВ (СЛЕПКОВ) ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПРИМЕНЯЮТ МАССЫ

1)+

альгинатные

2)

силиконовые

3)

термопластические

4)

гипсовые

325. ПОД ПЛАСТИНОЧНЫМ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОМ РЕГЕНИРАЦИЯ ЛУНКИ ЗУБА

1)+

ускоряется

2)

замедляется

3)

не изменяется

4)

останавливается

326. ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗ

1)+

до операции

2)

во время операции

3)

сразу после операции

4)

после заживления раны

327. ПРИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБНОГО РЯДА ПРИ ПАРОДОНТИТЕ И ПОДГОТОВКЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА НА МОДЕЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ СРЕЗАЮТ

1)+

гипс вестибулярной стороны

2)

гипс с оральной стороны

3)

гипс с вестибулярной и оральной стороны

4)

соседние зубы

328. ПЕРЕД НАЛОЖЕНИЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПРОТЕЗ ВЫДЕРЖИВАЮТ В

1)+

3% растворе перекиси водорода в течение 15-20 минут

2)

40% этиловом спирте в течение 5 часов

3)

90% этиловом спирте в течение суток

4)

95% этиловом спирте в течение суток

329. ПОКАЗАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ

1)+

удаление зубов в связи с пародонтитом

2)

множественный кариес

3)

деформации зубных рядов

4)

артроз височно-нижнечелюстного сустава

330. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ ПРОТЕЗЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ

1)+

до оперативного вмешательства

2)

через 5-7 дней после удаления зубов

3)

через 2 недели после удаления зубов

4)

через 30 дней после удаения зуба

331. ПРИ ПАРОДОНТИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРОТЕЗЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ

1)+

до оперативного вмешательства

2)

через 5-7 дней после удаления зубов

3)

через 2 недели после удаления зубов

4)

через 30 дней после удаения зуба

332. ПРИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБНОГО РЯДА ПРИ ПАРОДОНТИТЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГООТРОСТКА НА МОДЕЛИ СЛОЙ СНИМАЕМОГО ГИПСА НЕ ПРЕВЫШАЕТ_____ ММ

1)+

1,5

2)

0,5

3)

2,0

4)

2,5

333. ПРИ ПАРОДОНТИТЕ КРИТЕРИЕМ К УДАЛЕНИЮ ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

степень сохранности резервных сил пародонта

2)

степень подвижности зуба

3)

желание пациента

4)

инфекция полости рта

334. ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНА В

1)+

восстановлении эстетики

2)

жизненной необходимости

3)

доступной стоимости

4)

в борьбе с инфекцией

335. ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ

1)+

до оперативного вмешательства

2)

через 5-7 дней после удаления зубов

3)

через 2 недели после удаления зубов

4)

через 30 дней после удаления зуба

336. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ ВАЖНО СТРОГО ВЫДЕРЖАТЬ

1)+

режим полимеризации

2)

ликвидацию поднутрений

3)

обработку протеза

4)

полировку протеза

337. ПОДГОТОВКА МОДЕЛЕЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ ВКЛЮЧАЕТ

1)+

срезание зубов, планируемых на удаление, обработку гребня альвеолярного отростка

2)

удаление гребня альвеолярного отростка

3)

сохранение размера зубов, планируемых на удаление

4)

параллелометрию и ликвидацию поднутрений

338. БАЗИС ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА К ТКАНЯМ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПРИЛЕГАЕТ

1)+

не плотно для улучшения процессов заживления раны

2)

плотно для улучшения фиксации

3)

не прилегает из-за раны

4)

не прилегает из-за нагрузки на слизистую

339. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТ

1)+

до оперативного вмешательства

2)

через 5-7 дней после удаления зубов

3)

через 2 недели после удаления зубов

4)

через 30 дней после удаления зуба

340. ЗНАЧЕНИЕ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1)+

скорейшей реабилитации пациента

2)

необходимости

3)

доступной стоимости

4)

борьбе с инфекцией

341. ПРИМЕНЕНИЕ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ

1)+

предупреждает перегрузку пародонта оставшихся зубов и их деформацию

2)

приводит к увеличению нагрузки на пародонт оставшихся зубов

3)

не влияет на пародонт оставшихся зубов

4)

влияет на слизистую оболочку десны

342. ПРИИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА С МЯГКОЙ ПОДКЛАДКОЙ ПРИМЕНЯЮТ ПЛАСТМАССУ

1)+

Villacril- soft

2)

Фторакс

3)

Протакрил

4)

Villacril-Ortho

343. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ИСКЛЮЧАЕТСЯ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП

1)+

проверка конструкции протеза

2)

получение слепков и моделей

3)

определение центральной окклюзии или центрального соотношения челюстей

4)

изготовление восковых базисов с установочными валиками

344. ПРИ ПОЛИРОВАНИИ ЩЕТКАМИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ - ПРОТЕЗА НЕОБХОДИМО

1)+

смачивать протез во избежание его перегревания и появления внутренних напряжений

2)

работать на скорости 100 оборотов в минуту

3)

использовать пасту ГОИ

4)

не надо полировать

345. К АКРИЛОВЫМ БАЗИСНЫМ ПЛАСТМАССАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ, НЕ ОТНОСИТСЯ

1)+

ортосил-М

2)

этакрил

3)

протакрил

4)

фторакс

346. СЪЁМНАЯ ПЛАСТИНКА, В КОНСТРУКЦИИ КОТОРОЙ ЕСТЬ ВИНТ, ПРУЖИНА, ДУГА, ФИКСИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПО ПРИНЦИПУ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСТИТСЯ К АППАРАТАМ

1)+

механическим

2)

комбинированным

3)

функциональныи

4)

биологическим

347. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ АКРИЛОВУЮ ПЛАСТМАССУ

1)+

Фторакс

2)

Протакрил

3)

Синма

4)

Villacril-Ortho

348. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ ВОСК

1)+

базисный

2)

пришеечный

3)

модевакс

4)

лавакс

349. НЕДОСТАТОК СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ

1)+

жевательное давление передают на слизистую оболочку полости рта

2)

не требуют препарирования опорных зубов и изготовления на них искусственных коронок

3)

применяются при любой топографии и величине дефекта зубного ряда

4)

возможность хорошего гигиенического ухода

350. РАЗМЕРЫ ПЛАСТМАССОВОГО БАЗИСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЗАВИСЯТ ОТ

1)+

количества сохранившихся зубов

2)

количества зубов антагонистов

3)

пожелания пациента

4)

возможности зубного техника

351. ПРИ ПРЯМОМ СПОСОБЕ ГИПСОВКИ ЗУБЫ ОСТАЮТСЯ В

1)+

основании кюветы

2)

контре кюветы

3)

центральные зубы в основании

4)

боковые зубы в основании

352. ПОСТАНОВКА ЗУБОВ НА ПРИТОЧКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

1)+

во фронтальном участке верхней челюсти

2)

в боковых участках нижней челюсти

3)

в боковых участках верхней челюсти

4)

во фронтальном участке нижней челюсти

353. СТАБИЛИЗИРУБЩЕЙ И ФИКСИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИЕЙ ОБЛАДАЕТ ДАННЫЙ ЭЛЕМЕНТОВ КЛАММЕРА

1)+

плечо

2)

отросток

3)

тело

4)

окклюзионная накладка

354. С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ ГРАНИЦА БАЗИСА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ РАСПОЛАГАЕТСЯ

1)+

не доходит до переходной складки 2,0 – 3,0 мм

2)

проходит в области нейтральной зоны

3)

на 3,0 – 4,0 мм ниже переходной складки

4)

перекрывая тяжи и уздечки

355. АНАТОМИЧЕСКИЙ ОТТИСК ПОЛУЧАЮТ

1)+

стандартной ложкой

2)

индивидуальной ложкой с применением индивидуальных проб

3)

индивидуальной ложкой из воска

4)

старым протезом

356. К НЕФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТСЯ ЗУБЫ

1)+

утратившие антагонисты

2)

имеющие антагонисты

3)

все сохранившиеся жевательные

4)

все сохранившиеся фронтальные

357. ТРЕБОВАНИЯ К ВОСКОВЫМ БАЗИСАМ С ОККЛЮЗИОННЫМИ ВАЛИКАМИ

1)+

восковой валик выше и шире естественных зубов и расположен по центру альвеолярного отростка

2)

окклюзионный валик уже естественных зубов

3)

окклюзионный валик ниже естественных зубов

4)

изготовление из моделировочного воска

358. ПАКОВКУ ПЛАСТМАССЫ В КЮВЕТУ ПРОВОДЯТ В СТАДИИ

1)+

тестообразной или рвущихся нитей

2)

мокрого песка

3)

тянущихся нитей

4)

резиноподобной

359. НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КЛАММЕРНОЙ ЛИНИИ СЧИТАЕТСЯ

1)+

диагональное

2)

сагиттальное

3)

трансверзальное

4)

парасагиттальное

360. РАЗМЕРЫ ПЛАСТМАССОВОГО БАЗИСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЗАВИСЯТ ОТ

1)+

анатомических особенностей челюстей

2)

количества зубов антагонистов

3)

пожелания пациента

4)

возможности зубного техника

361. ВОСКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПЕРЕД ГИПСОВКОЙ В КЮВЕТУ ПРИКЛЕИВАЕТСЯ ПО ПЕРИМЕТРУ К МОДЕЛИ, ЧТОБЫ

1)+

между воском и моделью не попал жидкий гипс

2)

на всякий случай

3)

воск не деформировался во время гипсовки

4)

она не упала с модели при гипсовке

362. ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ В ЗУБНОМ РЯДУ ВЫДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ЗУБОВ

1)+

функционирующие и не функционирующие

2)

рабочие и не рабочие

3)

атрофированные и гипертрофированные

4)

фронтальные и боковые

363. ПЛЕЧО КЛАММЕРА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНО

1)+

касаться коронки зуба на всём протяжении

2)

не касаться коронки зуба

3)

касаться 2 точками

4)

касаться 3 точками

364. РАЗМЕРЫ ПЛАСТМАССОВОГО БАЗИСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ЗАВИСЯТ ОТ

1)+

топографии дефекта

2)

количества зубов антагонистов

3)

пожелания пациента

4)

возможности зубного техника

365. ПОДГОТОВКА ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ПРОХОДИТ В

1)+

закрытом сосуде при комнатной температуре

2)

открытом сосуде для улетучивания излишнего мономера

3)

открытой банке в тёплом месте

4)

кювете

366. КЛАММЕР ПЯТОГО КЛАССА ПО NEY

1)+

кольцевой

2)

одноплечий (обратного действия)

3)

кламмер Джексона

4)

кламмер Аккера

367. ПОСТАНОВКУ ЗУБОВ НА ПРИТОЧКЕ ДЕЛАЮТ В СЛУЧАЕ

1)+

при короткой губе и хорошо выраженном альвеолярном отростке

2)

желании больного

3)

ортогнатическом соотношении челюстей

4)

при резкой атрофии альвеолярного отростка

368. ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ СЪЕМНЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ ПРОТЕЗ С УДЕРЖИВАЮЩИМИ КЛАММЕРАМИ ПЕРЕДАЕТ ЖЕВАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА

1)+

слизистую оболочку полости рта

2)

оставшиеся зубы

3)

жевательные мышцы

4)

слизистую оболочку и естественные зубы

369. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛОЖКИ ДОЛЖНЫ

1)+

соответствовать границам протезного ложа, но неплотно прилегать, наличие места под слепочную массу

2)

не соответствовать границам протезного ложа

3)

плотно прилегать к тканям протезного ложа, не балансировать

4)

воспроизводить вестибулярный овал

370. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛОЖКИ ДОЛЖНЫ

1)+

быть короче границ будущего базиса протеза на 1,5 мм

2)

соответствовать границам базиса протеза

3)

быть короче границ будущего базиса протеза на 3,0 мм

4)

перекрывать границы будущего базиса протеза

371. ТЕЛО КЛАМЕРА НАДО РАСПОЛАГАТЬ

1)+

на уровне экватора со стороны дефекта зубного ряда

2)

на альвеолярном гребне с дистальной или медиальной стороны опорного зуба

3)

в зоне поднутрения

4)

в зоне ретенции

372. НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КЛАММЕРНОЙ ЛИНИИ СЧИТАЕТСЯ

1)+

трансверзальное

2)

диагональное

3)

сагиттальное

4)

парасагиттальное

373. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЛИНИИ НА ОККЛЮЗИОННЫХ ВАЛИКАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ ПРИ ПОДБОРЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ

1)+

клыков, улыбки и средней линии

2)

улыбки и границ базиса

3)

границ базиса и центра альвеолярного отростка

4)

центра альвеолярного отростка и клыков

374. ПОКАЗАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗА

1)+

удаление зубов при тяжелой степени пародонтита

2)

множественный кариес

3)

хронический пульпит

4)

флюороз

375. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАННИИ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК ВО ФРОНТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

закругляется

2)

удаляется

3)

не изменяют

4)

создается трапециевидная форма

376. ПРИКРЕПЛЕНИЕ АРМИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

1)+

перпендикулярно линии перелома

2)

параллельно линии перелома

3)

под углом к линии перелома

4)

не имеет значения

377. АРМИРОВАНИЕ ОТЛОМКОВ ПРОТЕЗА МЕЖДУ СОБОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ЦЕЛЬЮ

1)+

усиления конструкции протеза

2)

предотвращения деформации при расширении гипса во время кристалиции

3)

предотвращения деформации при падении протеза

4)

предотвращения деформации при паковке пластмассового «теста»

378. ОТРОСТОК УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗА РАСПОЛАГАЕТСЯ

1)+

в базисе протеза под искусственными зубами

2)

между экватором и десной

3)

между экватором и окклюзионной поверхностью зуба

4)

с оральной стороны зуба

379. САГИТТАЛЬНАЯ КРИВАЯ ШПЕЕ В ПРОТЕЗЕ СОЗДАЕТСЯ

1)+

для стабилизации протеза

2)

из косметических соображений

3)

для улучшения разговорной речи

4)

для усиления жевательной эффективности

380. НАИМЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНАЯ ФОРМА ВЕСТИБУЛЯРНОГО СКАТА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

1)+

с навесом

2)

прямая

3)

отлогая

4)

пологая

381. НАЗВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОЙ КРИВОЙ

1)+

Шпее

2)

Бенет

3)

Бонвиля

4)

Оксмана

382. ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ВЕРХНИХ РЕЗЦОВ СЛУЖИТ

1)+

анатомический центр

2)

центральные резцы нижней челюсти

3)

уздечка верхней губы

4)

крыло носа

383. ТОЛЩИНА НЁБНОЙ ЧАСТИ БАЗИСА ПРОТЕЗА

1)+

1,5 мм

2)

2,0 мм

3)

1,0 мм

4)

0,5 мм

384. ОСНОВНОЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА

1)+

биофизический

2)

механический

3)

биомеханический

4)

биологический

385. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ И ПЛАСТМАССОВОГО «ТЕСТА» ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+

изокол

2)

пасту ГОИ

3)

силикон

4)

все варианты правильные

386. МЕХАНИЗМ СОЕДИНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ В БАЗИСЕ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА

1)+

химический

2)

механический

3)

адгезивный клей

4)

термопластическая масса

387. ВОЙЛОЧНЫЙ ФИЛЬЦ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ - ПРОТЕЗА ДЛЯ

1)+

удаления неровностей и шероховатостей

2)

удаления остатков гипса

3)

первичной обработки пластмассы

4)

удаления облоя

388. РАСШИРЕНИЕ ЛИНИИ ИЗЛОМА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

1)+

твердосплавных фрез

2)

алмазных фрез

3)

фильцев

4)

пуховка

389. МЕТОД, НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОККЛЮЗИЮ

1)+

анатомо-физиологический

2)

анатомический

3)

антропометрический

4)

физиологический

390. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАННИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОДГОТОВКА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СОШЛИФОВЫВАНИИ ГИПСА С АЛЬВЕОЛЯРНОГО

1)+

гребня на 1-1,5 мм

2)

гребня на 2-3 мм

3)

отростка на 1-1,5 мм

4)

отростка на 2-3 мм

391. ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+

войлочные фильцы, волосяные и текстильные щётки

2)

металлическую щетку

3)

фрезы

4)

карборундовые головки

392. ПРИ КАКОМ КЛАССЕ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ СЬЕМНЫЙ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗ МЕНЕЕ ФУНКЦИОНАЛЕН

1)+

4

2)

2

3)

1

4)

3

393. АВТОР ПРОБ ПРИПАСОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОЖКИ В ПОЛОСТИ РТА

1)+

Гербст

2)

Рубинов

3)

Гельман

4)

Оксман

394. ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПОЧИНКИ

1)+

твердосплавные фрезы

2)

диски полировочные

3)

фильцы

4)

алмазные фрезы

395. ВИД СПЛАВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЫХ КЛАММЕРОВ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗА

1)+

кобальт-хрома

2)

серебра

3)

золота 900-й пробы

4)

нержавеющей стали

396. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ СОШЛИФОВЫВАЮТ ГИПС

1)+

на вершине альвеолярного отростка в области удаляемых зубов

2)

на вершине альвеолярного отростка в области отсутствующих зубов

3)

с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка в области оставшихся зубов

4)

с небной поверхности альвеолярного отростка в области оставшихся зубов

397. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ЗУБОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ФАРФОРОВЫМИ ЗУБАМИ

1)+

химическое соединение с базисом протеза

2)

хорошо имитируют естественные зубы

3)

удобны в работе

4)

стойкая окраска

398. ПРИКРЕПЛЕНИЕ АРМИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ЛИНИИ ПЕРЕЛОМА ПРИ СОЗДАНИИ МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

1)+

липкого воска

2)

базисного воска

3)

моделировочного воска

4)

бюгельного воска

399. РЕЖИМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА

1)+

в соответствии с инструкцией к используемой пластмассе

2)

нагревают воду до 60-70°С и выдерживают 50-60 минут

3)

нагревают воду 70-80°С и выдерживают 60 минут

4)

помещают кювету в кипящую воду на 40 минут

400. НА «ПРИТОЧКЕ» УСТАНАВЛИВАЮТ

1)+

фронтальные зубы при выраженном альвеолярном отростке

2)

жевательные зубы нижней челюсти

3)

фронтальные зубы нижней челюсти

4)

жевательные зубы верхней челюсти

401. С КАКОЙ СТОРОНЫ ОПОРНОГО ЗУБА РАСПОЛАГАЕТСЯ ТЕЛО УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА ИММЕДИАТ ПРОТЕЗА

1)+

апроксимальной

2)

вестибулярной

3)

окклюзионной

4)

оральной

402. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ ПРОТЕЗОВ РЕЖИМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПО ИНСТРУКЦИИ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1)+

соблюдается

2)

ускоряется

3)

замедляется

4)

не имеет значения

403. ПОДГОТОВКА МОДЕЛЕЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗОВ ВКЛЮЧАЕТ

1)+

обработку альвеолярного гребня

2)

изготовление штампованных коронок

3)

дублирование модели

4)

параллелометрию

404. ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ПЛАСТМАССЫ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЮТ

1)+

пемзу

2)

электрокорунд

3)

пасту ГОИ

4)

резиновую крошку

405. НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МЕНЬШЕ ДУГА

1)+

зубная

2)

альвеолярная

3)

базальная

4)

сагиттальная

406. ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА МОДЕЛЬ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

1)+

медицинского гипса

2)

супер гипса

3)

базисного воска

4)

сверхпрочного гипса

407. ПРИМЕНЕНИЕ ДИХЛОРЭТАНОВОГО КЛЕЯ НЕОБХОДИМО

1)+

для склеивания отломков протеза при починке

2)

увеличения прочности протеза

3)

экономии времени

4)

изоляции гипсового подлитка от пластмассы

408. ЛИНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ШИРИНУ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ ПРИ ПОСТАНОВКЕ

1)+

клыков

2)

срединная

3)

носоушная

4)

улыбки

409. ДЛЯ СНЯТИЯ РАЗГРУЖАЮЩИХ СЛЕПКОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЛОЖКИ

1)+

перфорированные

2)

стандартные

3)

жесткие

4)

индивидуальные

410. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИММЕДИАТ- ПРОТЕЗА

1)+

искусственные зубы, базис, кламмеры

2)

искусственные зубы, дуга, аттачмены

3)

базис, искусственные зубы, торус

4)

все варианты неправильные

411. КОРРЕКЦИЮ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ПРОВОДЯТ

1)+

карборундовыми головками и металлическими фрезами

2)

турбинными борами

3)

вулканитовыми дисками

4)

алмазными дисками

412. ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ПЕРЕД ПОЧИНКОЙ

1)+

вымыть моющими средствами и положить в 6% раствор перекиси водорода на один час

2)

положить в раствор марганцовокислого калия на 30 минут

3)

подвергнуть ультрафиолетовому облучению в течение 5 минут

4)

не надо обеззараживать

413. АНАТОМИЧЕСКИЙ ОТТИСК С БЕЗЗУБОЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОЛУЧАЮТ

1)+

стандартной ложкой верхней челюсти

2)

разборной ложкой

3)

индивидуальной ложкой для неперфорированной челюсти

4)

стандартной ложкой для неперфорированной челюсти

414. ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ «ПРОТАКРИЛ» ПРИ ПОЧИНКЕ ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА

1)+

8-10 мин

2)

1-2 мин

3)

30-45 мин

4)

более 1 часа

415. ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ОТТИСКУ

1)+

дать точное отображение протезного ложа

2)

легко вводиться и выводиться из полости рта

3)

при хранении не давать усадки

4)

не иметь прокусов

416. ПРИ ПОЧИНКЕ ПРОТЕЗА ДЛЯ ФИКСАЦИИ СОПОСТАВЛЕННЫХ ОТЛОМКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+

липкий воск

2)

базисный воск

3)

бюгельный воск

4)

не имеет значения

417. КАКОЙ КЛАММЕР ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА НАИБОЛЕЕ ЭСТЕТИЧЕН

1)+

дентоальвеолярный

2)

многозвеньевой

3)

одноплечий круглый

4)

Аккера

418. ШИНА ПОРТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОТЛОМКОВ НА

1)+

беззубых отломков верхних и нижних челюстей

2)

беззубой нижней челюсти

3)

отломков челюстей с одиночно стоящими зубами

4)

отломков челюстей с полным зубным рядом

419. ДУГА НА ШИНЕ ВЕБЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ

1)+

огибая зубной ряд

2)

с вестибулярной стороны

3)

с оральной стороны

4)

отсутствует

420. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

нарушение окклюзии

2)

не смыкание ротовой щели

3)

нарушение функции речи

4)

смещение отломков в язычном направлении

421. АППАРАТЫ-ШИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОНСТРУКЦИЯМ РЕПОНИРУЮЩЕГО ТИПА

1)+

проволочная шина-скоба с крючками и резиновыми кольцами

2)

аппарат Катца

3)

аппарат Персина

4)

аппарат Оксмана

422. НАКЛОННАЯ ПЛОСКОСТЬ ЕСТЬ В КОНСТРУКЦИИ АППАРАТА

1)+

шина Вебера

2)

шина Порта

3)

протез с дублирующим зубным рядом

4)

протез с шарниром по Гаврилову

423. КОРОНКА КАТЦА ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТОМ

1)+

функционально-направляющего действия

2)

механического действия

3)

комбинированного действия

4)

пассивного действия

424. РЕПОНИРУЮЩИЙ АППАРАТ КАТЦА

1)+

комбинированный внутри-внеротовой

2)

внеротовой

3)

зубонадесневой

4)

внутриротовой

425. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИНЫ ВЕБЕРА

1)+

пластмасса базисная

2)

боксил

3)

нейлон

4)

пластмасса мягкая

Тема 2. Изготовление несъемных протезов.

1. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБА ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ

1)+

препарирование зуба в виде конуса

2)

отсутствие уступа

3)

обработка на толщину 0,3 мм

4)

препарирование зуба в виде цилиндра

2. ВЕЛИЧИНА УСТУПА ПОД ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРОНКИ КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

1)+

0,5-1,0 мм

2)

0,3-0,4 мм

3)

1,0-1,5 мм

4)

0,1-0,2 мм

3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБА ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ

1)+

создание уступа

2)

отсутствие уступа

3)

обработка на толщину 0,3 мм

4)

препарирование зуба в виде цилиндра

4. НУЖНО ЛИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ФОРМИРОВАТЬ УСТУП В ПРИШЕЕЧНОЙ ЗОНЕ

1)+

да

2)

да, но только на передней поверхности

3)

да, если зуб депульпирован

4)

нет

5. НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА УСТУПА ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБОВ ПОД ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРОНКИ

1)+

прямой

2)

скошенный

3)

символ уступа

4)

желобовидный

6. УКАЖИТЕ ПЛАСТМАССУ НА ОСНОВЕ АКРИЛАТОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК

1)+

синма

2)

эладент

3)

ортосил

4)

фторадент

7. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК

1)+

простая технология изготовления

2)

цветоустойчивость

3)

износостойкость

4)

пористость

8. ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОНКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕСНЕВОМУ КРАЮ ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ

1)+

на уровне десны

2)

не доходить до десны на 0,5 мм

3)

под десной на 0,5 мм

4)

не доходить до десны на 1 мм

9. ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 2-Х ЦВЕТНОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ

1)+

да

2)

нет

3)

возможно только для центральных резцов

4)

нет, так как коронку из пластмассы готовят однократной полимеризацией

10. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК

1)+

низкая устойчивость к истиранию

2)

сложность изготовления

3)

хрупкость

4)

относительная эстетичность

11. В СОСТАВ ПОЛИРОВОЧНОГО ПОРОШКА ДЛЯ ПЛАСТМАСС ВХОДИТ

1)+

пемза

2)

речной песок

3)

маршалит

4)

алмаз

12. ЗУБ ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ МОДЕЛИРУЮТ ______________ ВОСКОМ

1)+

моделировочным или прозрачным

2)

базисным

3)

пришеечным

4)

погружным

13. КЛАССИЧЕСКИЙ ШТИФТОВЫЙ ЗУБ ПО РИЧМОНДУ ИМЕЕТ

1)+

штифт, паяный колпачок, оральную защитку, фарфоровую облицовку

2)

штифт и пластмассовый зуб

3)

штифт, фарфоровую коронку

4)

амортизационную вкладку

14. ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ

1)+

хорошие эстетические свойства

2)

долговечность

3)

прочность

4)

гидрофильность

15. К ПЛАСТМАССАМ ДЛЯ НЕСЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

1)+

синма-74, синма-м

2)

редонт, протакрил

3)

акрил, бакрил

4)

фторакс

16. ПРИПАСОВКА ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПРОВОДИТСЯ

1)+

на гипсовой модели

2)

во рту пациента

3)

не проводится

4)

на легкоплавком штампе

17. ПРИПАСОВКА ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ НА МОДЕЛИ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ

1)+

шлифования

2)

извлечения из кюветы

3)

полирования

4)

припасовки в полости рта

18. КАКУЮ ПЛАСТМАССУ ДОЛЬШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК

1)+

полиметилметакрилат

2)

полиэтилметакрилат

3)

поливинилэтилметакрилат

4)

светоотверждаемый уретандиметакрилат

19. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА

1)+

синма

2)

редонт

3)

фторакс

4)

норакрил

20. ТРЕТЬЯ СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПЛАСТМАССЫ СИНМА

1)+

тестообразная

2)

мокрого песка

3)

тянущихся нитей

4)

резиноподобная

21. МОНОМЕР АКРИЛОВОЙ ПЛАСТМАССЫ ПРЕДСТАВЛЕН

1)+

метиловым эфиром метакриловой кислоты

2)

этилфталатом

3)

солями двухвалентного железа

4)

третичными аминами

22. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК

1)+

глубокое резцовое перекрытие

2)

из эстетических соображений

3)

как опора мостовидного протеза

4)

как временные

23. ЧАСТИ КЮВЕТЫ ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ ОБРАБАТЫВАЮТ

1)+

изоколом

2)

вазелином

3)

спиртом

4)

силиконом

24. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ, ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ ДО ФИКСАЦИИ В ПОЛОСТИ РТА ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ ЛУЧШЕ ХРАНИТЬ

1)+

в воде

2)

в сейфе

3)

в конверте

4)

на модели

25. ШТИФТОВЫЕ ЗУБЫ ПОКАЗАНЫ ПРИ

1)+

отсутствии коронковой части

2)

дефекте зубного ряда

3)

дефекте твердых тканей зубов

4)

дефекте коронковой части зуба

26. КУБИЧЕСКАЯ ВКЛАДКА ПО ИЛЬИНОЙ-МАРКОСЯН

1)+

амортизирует жевательное давление

2)

замещает отсутствующий зуб

3)

фиксирует коронку зуба

4)

улучшает эстетический эффект

27. ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПЛАСТМАССЫ СИНМА

1)+

резиноподобная

2)

мокрого песка

3)

тестообразная

4)

тянущихся нитей

28. ЛУЧШИЙ СПОСОБ ГИПСОВКИ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ В КЮВЕТУ

1)+

на модели

2)

без модели

3)

не имеет значения

4)

на силиконовом блоке

29. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ КОРОНКА

1)+

дает усадку

2)

дает расширение

3)

остаётся неизменной

4)

изменения зависят от вида пластмассы

30. ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ

1)+

простота изготовления

2)

выделение остаточного мономера

3)

гидроскопичность

4)

стираемость поверхности в ходе эксплуатации

31. ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК ШТИФТОВЫХ ЗУБОВ С КОЛПАЧКОМ

1)+

травмирование тканей в области шейки зубов

2)

непрочность

3)

неэстетичность

4)

быстром истирании

32. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОРОНКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРОТЕЗОВ

1)+

съемного пластиночного

2)

несъемного мостовидного

3)

консольного

4)

полного съемного

33. НЕДОСТАТКОМ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

быстрое истирание

2)

вред здоровью

3)

эстетичность

4)

быстрое расцементирование

34. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ ПЛАСТМАССОВОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ

1)+

касательная

2)

промывная

3)

седловидная

4)

не имеет значения

35. ПОЛИРОВКУ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

1)+

щетки

2)

наждачной бумаги

3)

твердосплавными борами

4)

напильника

36. НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ

1)+

вызывает образование внутренних пор

2)

не вызывает изменений из-за малого объёма

3)

вызывает уменьшение размера коронки

4)

вызывает увеличение размера коронки

37. ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕРТИКАЛЬНОГО ГИПСОВАНИЯ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ В КЮВЕТУ

1)+

меньше вероятности сломать культю

2)

возможность сделать коронку многоцветной

3)

нет преимуществ

4)

лучше проходит полимеризация

38. ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГИПСОВАНИЯ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ В КЮВЕТУ

1)+

возможность сделать коронку многоцветной

2)

меньше вероятности сломать культю

3)

нет преимуществ

4)

лучше проходит полимеризация

39. БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ (САМОТВЕРДЕЮЩАЯ) ПЛАСТМАССА

1)+

редонт

2)

акронил

3)

фторакс

4)

эладент

40. ПОСЛЕ РАСКРЫТИЯ КЮВЕТЫ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ

1)+

убирают грат твердосплавной фрезой

2)

фиксируют в полости рта

3)

шлифуют фильцем

4)

полируют щеткой

41. КОРОНКОВУЮ ЧАСТЬ ЗУБА МОДЕЛИРУЮТ С НЕКОТОРЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

1)+

пластмассовых коронок

2)

штампованных коронок

3)

литых коронок

4)

штампованно паянных мостовидных протезов

42. СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ В ПОЛОСТИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ

1)+

3 месяца

2)

6 месяцев

3)

12 месяцев

4)

2 года

43. ШТИФТОВЫЙ ЗУБ ПО ИЛЬИНОЙ-МАРКОСЯН ИМЕЕТ

1)+

амортизационную вкладку

2)

наддесневой колпачок

3)

пластинку с оральной стороны

4)

пластмассовый зуб из гарнитура

44. ПЕРВАЯ СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПЛАСТМАССЫ СИНМА

1)+

мокрого песка

2)

тянущихся нитей

3)

тестообразная

4)

резиноподобная

45. ПРИ ПЛОХОМ ВЫМЫВАНИИ МОДЕЛИРОВОЧНОГО ВОСКА ИЗ КЮВЕТЫ ВОЗМОЖНО

1)+

окрашивание пластмассовой коронки в цвет воска

2)

укорочение коронки

3)

удлинение коронки

4)

не приведет к каким-нибудь последствиям

46. ВТОРАЯ СТАДИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПЛАСТМАССЫ СИНМА

1)+

тянущихся нитей

2)

мокрого песка

3)

тестообразная

4)

резиноподобная

47. К ПРОВИЗОРНЫМ КОРОНКАМ ОТНОСИТСЯ

1)+

пластмассовая

2)

полукоронка

3)

фарфоровая

4)

литая

48. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОГО ПЛАСТМАССОВОГО ЗУБА ПОСЛЕ ОТЛИВКИ МОДЕЛИ ПРИСТУПАЮТ К

1)+

моделированию анатомической формы

2)

гравированию шейки культи зуба

3)

изготовлению штифта

4)

очерчиванию шейки карандашом

49. ПРЯМОЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК В

1)+

полости рта

2)

лаборатории на модели в артикуляторе

3)

лаборатории на модели в окклюдаторе

4)

лаборатории на модели

50. АКТИВАТОРОМ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

перекись бензоила

2)

метиленовый синий

3)

оксид цинка

4)

гидрохинон

51. ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ШТИФТОВЫХ ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА

1)+

Синма-М, Синма-74

2)

этакрил

3)

карбопласт

4)

редонт

52. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК НЕОБХОДИМО ФОРМИРОВАТЬ УСТУП В ПРИШЕЕЧНОЙ ЗОНЕ

1)+

всегда

2)

только на передней поверхности

3)

если зуб депульпирован

4)

если у пациента глубокий прикус

53. ДЛЯ УСКОРЕНИЯ НАБУХАНИЯ ПЛАСТМАССЫ ПОСЛЕ ЗАМЕШИВАНИЯ НЕОБХОДИМО

1)+

подержать сосуд в теплых руках

2)

подогреть сосуд над пламенем горелки

3)

накрыть сосуд крышкой и вынести на холод

4)

поставить сосуд в горячую воду

54. ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОНКА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ

1)+

полимеров акрилового ряда

2)

термопластических масс

3)

композитных материалов

4)

силиконовой массы

55. К НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРОНКАМ МОЖНО ОТНЕСТИ

1)+

пластмассовые

2)

металлокерамические

3)

металлопластмассовые

4)

цельнолитые

56. ОПОРНЫЙ ЗУБ ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ ПРЕПАРИРУЮТ, СНИМАЯ ТКАНЕЙ

1)+

1,2-1,5 мм

2)

0,5-0,6 мм

3)

1,8-2,0 мм

4)

0,3-0,4 мм

57. ТОЛЩИНА ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ______ ММ

1)+

1,0-1,5

2)

0,5-0,7

3)

2,8-3,0

4)

2,0-2,5

58. ПОЛИМЕР АКРИЛОВОЙ ПЛАСТМАССЫ ПРЕДСТАВЛЕН

1)+

полиметилметакрилат

2)

метиловым эфиром метакриловой кислоты

3)

этилфталатом

4)

солями двухвалентного железа

59. ИЗ КАКОГО ВИДА ПЛАСТМАСС ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ПРЯМЫМ МЕТОДОМ

1)+

без-акриловая композитная пластмасса

2)

светоотверждаемый уретандиметакрилат

3)

поливинилэтилметакрилат

4)

полиметилметакрилат

60. ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК

1)+

восстановление формы зуба на период изготовления "постоянного" протеза

2)

использование в детском возрасте

3)

восстановление эстетических норм на длительную перспективу

4)

восстановление разрушенного жевательного зуба

61. КОРОНКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ СИНМА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

1)+

резцов и клыков, как временные коронки

2)

боковых зубов

3)

передних и боковых зубов

4)

передних зубов

62. «ЖАКЕТ»- КОРОНКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

1)+

Синма-74, Синма-М

2)

«Фторакс», «Бакрил»

3)

бесцветной

4)

Редонт

63. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ УСТУПА ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ

1)+

исключение контакта пластмассы со слизистой

2)

профилактика кариеса

3)

предупреждениерасцементировки коронки

4)

предупреждение травмы пульпы

64. КОНТРШТАМПОМ ПРИ НАРУЖНОМ МЕТОДЕ ШТАМПОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

невулканизированный каучук

2)

бревно

3)

свинец

4)

легкоплавкий металл

65. ГРАВИРОВКУ АНАТОМИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ЗУБА ПРОИЗВОДЯТ

1)+

для большей точности шейки штампованной коронки

2)

для углубления клинической шейки зуба

3)

не производят

4)

для фиксации коронки на зубе

66. ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ?

1)+

да, но на короткий срок

2)

да, если отсутствует один зуб

3)

да, если отсутствует три зуба

4)

нет

67. В ЧЕТНОМ РЯДУ ЦВЕТОВ ПЛАСТМАССЫ «СИНМА», ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, ОТСУТСТВУЮТ ЦВЕТА ПОД №

1)+

18, 22

2)

14, 16

3)

10, 12

4)

4, 6

68. ОТЖИГ ГИЛЬЗЫ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ

1)+

придания пластичных свойств гильзе

2)

снятия глянца с гильзы

3)

облегчения спайки деталей протеза

4)

предотвращения коррозии гильзы

69. ВОЗМОЖНО ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ

1)+

нет

2)

возможно только при I и II степени

3)

возможно, но после соответствующей подготовки

4)

возможно только при I степени

70. ВОЗМОЖНА ЛИ ФИКСАЦИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК НА ВРЕМЕННЫЙ ЦЕМЕНТ

1)+

да

2)

да, если у пациента нет бруксизма

3)

нет

4)

да, если это одиночная коронка

71. ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК ПЕРВАЯ ПОРЦИЯ ВОСКА НАНОСИТСЯ

1)+

кипящей

2)

теплой

3)

расплавленной

4)

не имеет значения

72. ВРЕМЕННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРОНКИ МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ

1)+

в полости рта, на модели в лаборатории

2)

в полости рта

3)

на модели

4)

в печи для обжига

73. НАИБОЛЬШИЙ ДИАМЕТР ГИЛЬЗ, ВЫПУСКАЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

1)+

16 мм

2)

18 мм

3)

20 мм

4)

22 мм

74. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК В ПОЛОСТИ РТА СВОБОДНУЮ ФОРМОВКУ ПРОВОДЯТ ПРИ ____________ СТАДИИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ

1)+

тестообразной

2)

резиноподобной

3)

песочной

4)

порошкообразной

75. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДИНОЧНОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ, ОТТИСК СНИМАЮТ С

1)+

обеих челюстей

2)

фрагмента челюсти с отпрепарированным зубом

3)

челюсти, на которую будет изготовлена коронка

4)

челюсти с отпрепарированным зубом

76. КАКОВА МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ ПАЯЛЬНОГО АППАРАТА

1)+

1200°С

2)

600°С

3)

1800°С

4)

2400°С

77. ПРИ СПАЙКЕ ЧАСТЕЙ ШТАМПОВАНО-ПАЯНЫХ ПРОТЕЗОВ ФЛЮСЫ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1)+

предотвращения образования окисной пленки путем связывания кислорода

2)

увеличения площади спаиваемых поверхностей

3)

очищения спаиваемых поверхностей

4)

уменьшения температуры плавления припоя

78. ЗУБ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ ПРЕПАРИРУЮТ

1)+

цилиндрической формы

2)

прямоугольной формы

3)

квадратной формы

4)

конической формы

79. ПРИПАСОВКА ПЛАСТМАССОВОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

1)+

в выявлении копировальной бумагой мешающих участков внутри пластмассовых коронок с последующим сошлифовыванием этих участков

2)

в выявлении копировальной бумагой мешающих участков на естественных зубах последующим их сошлифовыванием

3)

припасовка не проводиться

4)

в выявлении копировальной бумагой мешающих участков промежуточной части

80. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ «ЖАКЕТ-КОРОНКИ» КУЛЬТЮ ЗУБА ПОКРЫВАЮТ ЦЕМЕНТОМ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

1)+

объема культи

2)

объема коронки

3)

прочности коронки

4)

диаметра шейки зуба

81. ЦВЕТ КОРОНКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ АКРИЛОКСИД, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ РАСЦВЕТКИ

1)+

Синма

2)

Vita

3)

Кераскоп

4)

не определяется

82. ПОЛИРОВОЧНОЙ ПАСТЕ ГОИ ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ПРИДАЕТ ОКСИД

1)+

хрома

2)

железа

3)

алюминия

4)

цинка

83. ТОЛЩИНА СТЕНКИ КОРОНКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ СИНМА СОСТАВЛЯЕТ ____ ММ

1)+

1,5-2,0

2)

2,5-3

3)

0,5-0,7

4)

1-4

84. ЗОЛОТАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СПЛАВА ПРОБЫ

1)+

900

2)

585

3)

750

4)

545

85. ВРЕМЕННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРОНКИ МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ ИЗ

1)+

пластмасс горячей полимеризации и самотвердеющих пластмасс

2)

пластмасс горячей полимеризации

3)

самотвердеющих пластмасс

4)

базисных пластмасс

86. ШЕЙКА ЗУБА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ

1)+

остаётся чистой от воска

2)

заливается воском

3)

заливается воском с лингвальной стороны, с вестибулярной остается чистой от воска

4)

не имеет значения

87. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ (ПРОВИЗОРНЫХ) МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+

Синма М

2)

Фторакс

3)

PROTEMPTM II

4)

Акрилоксид

88. НЕДОСТАТКОМ ПЛАСТМАСС, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНОК, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

низкий коэффициент износостойкости и цветостойкости

2)

большой коэффициент термического расширения

3)

пористость

4)

плохая фиксация

89. ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССОВОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА _____ МИНУТ

1)+

45

2)

25

3)

55

4)

15

90. КОВКА ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ ПРОИЗВОДИТСЯ

1)+

на наковальне

2)

на штампике из легкоплавкого металла

3)

в свинце

4)

на штампике из гипса

91. ШТАМПОВАННЫЕ КОРОНКИ ИЗ СТАЛИ ОТБЕЛИВАЮТ В

1)+

водном растворе соляной и азотной кислот

2)

концентрированной соляной кислоте

3)

азотной кислоте

4)

спирте

92. ЗУБ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ МОДЕЛИРУЮТ

1)+

меньше естественных зубов

2)

больше естественных зубов

3)

на уровне естественных зубов

4)

не имеет значения

93. ТЕМПЕРАТУРА ОТЖИГА ГИЛЬЗ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

1)+

1050-1100°С

2)

900-1050°С

3)

700-900°С

4)

500-700°С

94. ПРЕИМУЩЕСТВОМ «ЖАКЕТ» КОРОНОК ПЕРЕД МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

эстетичность

2)

прочность

3)

долговечность

4)

простота изготовления

95. МАТЕРИАЛ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОГО ШТИФТОВОГО ЗУБА ПО ШИРАКУ

1)+

стандартный пластмассовый зуб

2)

бесцветная пластмасса

3)

Синма

4)

Фторакс

96. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ВРЕМЕННОЙ КОРОНКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ СОСТАВЛЯЕТ _____ ММ

1)+

1,5-2,0

2)

2,5-3,0

3)

0,5-0,7

4)

1,0-2,0

97. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК

1)+

комбинированный

2)

внутренний

3)

наружный

4)

обратный

98. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ НАЧИНАЕМ С

1)+

нанесения малой порции кипящего воска

2)

нанесения порции расплавленного воска

3)

создания контактных пунктов

4)

любого из предложенных вариантов

99. ПРИЧИНОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ АКРИЛОВЫХ ПЛАСТМАСС ДЛЯ КОРОНОК МОЖЕТ БЫТЬ

1)+

содержание избыточного остаточного мономера

2)

нарушение теплообмена слизистой оболочки под протезом

3)

скопление бактерий на поверхности протеза

4)

механическая травма слизистой оболочки

100. АКРИЛОВЫЙ МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

1)+

Синма-74 , Синма-М

2)

«Бакрил», «Фторакс»

3)

Редонт

4)

«бесцветной»

101. ТЕМПЕРАТУРА ОТЖИГА ГИЛЬЗ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

1)+

500-700°С

2)

700-900°С

3)

900-1050°С

4)

1050-1100°С

102. ПЛАСТМАССОВЫЙ ЗУБ СО ШТИФТОМ ИЗГОТАВЛИВАЮТ

1)+

в лаборатории

2)

на заводе

3)

фабрично

4)

в полости рта

103. ТОЛЩИНА СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗЫ РАВНА _____ ММ

1)+

0,28

2)

0,32

3)

0,30

4)

0,29

104. ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ ПРИ КИПЕНИИ _____ МИНУТ

1)+

45

2)

30

3)

60

4)

15

105. ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ПЛАСТМАССОВУЮ КОРОНКУ УСТУП

1)+

располагают на уровне десны

2)

не доходя до десны

3)

погружают под десну

4)

препарируют без уступа

106. КЛИНИЧЕСКАЯ ШЕЙКА НА ГИПСОВОМ СТОЛБИКЕ ОПУСКАЕТСЯ НА

1)+

1 мм

2)

2 мм

3)

3 мм

4)

4 мм

107. ПОЛИМЕР АКРИЛОВЫХ ПЛАСТМАСС ВЫПУСКАЕТСЯ В _________ ВИДЕ

1)+

порошкообразном

2)

желеобразном

3)

пастообразном

4)

твердом

108. ВРЕМЕННЫЕ КОРОНКИ МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ ИЗ

1)+

пластмассы

2)

металла

3)

силикона

4)

фарфора

109. ПРИПАСОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ

1)+

стальных фрез и боров

2)

шаберов и штихелей

3)

вулканитовых дисков

4)

алмазных абразивов

110. ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ САМОТВЕРДЕЮЩИХ ПЛАСТМАСС ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК КОРОНКУ

1)+

помещают в горячую (50°–60°) воду

2)

нагревают над пламенем спиртовки

3)

кипятят в 3% растворе соды

4)

обрабатывают спиртом

111. ВЕЛИЧИНА ПРОМЫВНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ТЕЛОМ ШТАМПОВАННО-ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ ______ ММ

1)+

1,5

2)

0,5

3)

1

4)

3

112. ГОТОВАЯ КОРОНКА ПРИ ПРИПАСОВКЕ НА ГИПСОВОЙ ШТАМПИК ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ДОЛЖНА ПЕРЕКРЫВАТЬ НА ____ ММ

1)+

0,5

2)

1,0

3)

2,0

4)

1,5

113. ДЕЙСТВИЕМ, НАИБОЛЕЕ СИЛЬНО ИСТОНЧАЮЩИМ ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

чрезмерная обработка резиновым эластичным кругом

2)

неоднократный обжиг

3)

предварительная штамповка

4)

протягивание гильзы большим количеством пуансонов

114. ГИПСОВЫЕ СТОЛБИКИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ПОГРУЖАЮТ В ГИПСОВЫЙ БЛОК КОНТАКТНОЙ (ПРОКСИМАЛЬНОЙ) ПОВЕРХНОСТЬЮ, ЧТОБЫ

1)+

не пострадала точность моделировки режущего края

2)

легче было извлекать их из формы

3)

не наступило перелома столбиков в месте канавок

4)

облегчить открытие гипсового блока

115. ДИАМЕТР ПРОТЯНУТОЙ НА АППАРАТЕ САМСОНА ГИЛЬЗЫ ДОЛЖЕН

1)+

соответствовать диаметру зуба в области экватора

2)

соответствовать диаметру зуба в области шейки

3)

быть меньше диаметра зуба в области шейки

4)

быть меньше диаметра зуба в области экватора

116. ДЛИННЫЙ КРАЙ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ УКОРАЧИВАЮТ ПРИ ПОМОЩИ

1)+

вулканитовых дисков

2)

стальных фрез и боров

3)

алмазных абразивов

4)

сепарационных дисков

117. ОТВЕРСТИЕ ПОД ОБЛИЦОВКУ КОМБИНИРОВАННОЙ КОРОНКИ ВЫРЕЗАЮТ

1)+

после полировки коронки

2)

до полировки коронки

3)

после шлифовки коронки

4)

до шлифовки коронки

118. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМП И КОНТРШТАМП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ МЕТОДЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНКИ

1)+

комбинированном

2)

наружном

3)

литья

4)

внутреннем

119. ГОТОВАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ТОНКОЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ-ЗА

1)+

злоупотребления шлифовкой на резиновом эластичном круге

2)

увлечения предварительной штамповкой

3)

неравномерной толщины гильзы

4)

неточной подгонки (калибровки) гильзы

120. ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОРОНКИ ШТАМПУЮТСЯ МЕТОДОМ

1)+

комбинированным и наружным

2)

внутренним

3)

шовным

4)

по выбору зубного техника

121. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СКЛАДОК НА ГИЛЬЗЕ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ШТАМПОВКЕ УДАРЫ МОЛОТКА ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬСЯ

1)+

от жевательной поверхности к вестибулярной

2)

на вестибулярную поверхность

3)

на жевательную поверхность

4)

в область между экватором и шейкой

122. ПРИ НАРУЖНОМ СПОСОБЕ ШТАМПОВКИ (ОПРЕССОВКИ) ШТАМПОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

легкоплавкий сплав

2)

охотничья дробь

3)

мольдин, сырая резина

4)

свинец

123. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА В ГИЛЬЗЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ

1)+

термической обработке

2)

протягивании гильзы через аппарат «Самсон»

3)

отбеливании

4)

полировке

124. ЕСЛИ ШЕЙКА ЗУБА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ ЗАЛИТАВОСКОМ, ТО КОРОНКА

1)+

будет широка по шейке зуба

2)

не будет иметь контакт с антагонистами

3)

получится длинной

4)

будет завышать по прикусу

125. ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ

1)+

препарирование проводится без уступа

2)

уступ располагают на уровне десны

3)

уступ погружают под десну

4)

уступ формируют по контактным поверхностям

126. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ (ФИССУРЫ) МОДЕЛИРУЮТ ШИРОКИМИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНИ ХОРОШО

1)+

проштамповались

2)

очищались от остатков пищи

3)

ощущались языком

4)

участвовали в функции жевания

127. ПРАВИЛЬНО ОТКАЛИБРОВАННАЯ ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛИ ДОЛЖНА

1)+

с трудом насаживаться на штампик до экватора

2)

насаживаться до конца в сдавленном (сжатом) состоянии

3)

изначально набиваться только с помощью молотка

4)

с трудом насаживаться на штампик до шейки

128. К ИСТОНЧЕНИЮ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ ПРИВОДИТ

1)+

чрезмерная обработка эластичным резиновым кругом

2)

частая термическая обработка

3)

протягивание гильзы большим количеством пуансонов

4)

чрезмерное время отбеливания

129. ОТГРАВИРОВАВ СКАЛЬПЕЛЕМ (ШПАТЕЛЕМ), ТЕХНИК ПРИСТУПАЕТ К ОЧЕРЧИВАНИЮ ХИМИЧЕСКИМ КАРАНДАШОМ

1)+

клинической шейки зуба

2)

анатомической шейки зуба

3)

края будущей коронки

4)

экватора зуба

130. СЛЕДУЮЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП РАБОТЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ПРИПАСОВКИ КОРОНОК

1)+

снятие оттиска с коронками

2)

отбеливание

3)

спайка протеза

4)

обработка протеза

131. ПРАВИЛО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТБЕЛА

1)+

серную кислоту наливают в воду

2)

воду наливают в серную кислоту

3)

смешивают воду с кислотой

4)

нагревают кислоту и смешивают с водой

132. ВЕЛИЧИНА ПРОМЫВНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ТЕЛОМ ШТАМПОВАННО-ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ ________ ММ

1)+

1

2)

0,5

3)

3

4)

1,5

133. ПРИ ШТАМПОВКЕ КОРОНОК НАРУЖНЫМ МЕТОДОМ В КАЧЕСТВЕ КОНТРШТАМПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+

мольдин или невулканизированный каучук

2)

дробь

3)

легкоплавкий металл

4)

воск

134. АППАРАТ ПАРКЕРА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ШТАМПОВКИ

1)+

наружной

2)

внутренней

3)

комбинированной

4)

горячей

135. ОТШТАМПОВАННАЯ И ОТБЕЛЕННАЯ КОРОНКА ПЛОХО ПОЛИРУЕТСЯ, КОГДА

1)+

передержена в отбеле

2)

плохо был обработан металлический штамп

3)

неправильно откалибрована гильза

4)

вышел срок годности гильз

136. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ ВОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ НА

1)+

гипсовой модели

2)

гипсовом штампе

3)

разборной модели

4)

огнеупорной модели

137. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК ТВЕРДЫЕ ТКАНИ ЗУБОВ СОШЛИФОВЫВАЮТСЯ

1)+

до диаметра шейки зуба

2)

на 0,5-1 мм

3)

до слоя дентина

4)

на 1-2 мм

138. ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ШТАМПОВКОЙ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ

1)+

отжиг гильзы

2)

предварительную штамповку

3)

получение металлического контрштампа

4)

изготовление металлического штампа

139. ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ДЛИНОЙ ИЗ-ЗА

1)+

углубленной гравировки шейки

2)

неправильной моделировки

3)

неточной подгонки (калибровки) гильзы

4)

слишком сильного давления при опрессовке

140. ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ШТАМПОВКЕ МЕЖДУ ЭКВАТОРОМ И ШЕЙКОЙ ЗУБА МОЛОТКОМ НЕ УДАРЯЮТ, ЧТОБЫ

1)+

легче было снять коронку после штамповки

2)

не измять коронку

3)

легче было насадить коронку на наиболее точный штамп

4)

проще было выплавить штамп из легкоплавкого сплава

141. ОПТИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ОТЖИГОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ ИЗ СТАНДАРТНОЙ ГИЛЬЗЫ

1)+

3

2)

2

3)

4

4)

5

142. ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ БУГРЫ ЗУБОВ ПОД КОРОНКИ МОДЕЛИРУЮТ НЕВЫСОКИМИ, ЧТОБЫ ОНИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ

1)+

блокировали перемещения нижней челюсти

2)

расшатывали опорный зуб

3)

выделялись в зубном ряду

4)

участвовали в функции жевания

143. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЛИТЫХ КОРОНОК ПЕРЕД ШТАМПОВАННЫМИ

1)+

высокая точность и прочность

2)

простота изготовления

3)

эстетичность

4)

низкая себестоимость

144. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ОТШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ ___________ ММ

1)+

0,22-0,25

2)

0,5

3)

0,8

4)

1,0

145. ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ШТАМПОВАННУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ КОРОНКУ ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СОШЛИФОВЫВАЮТ НА ______ ММ

1)+

0,3

2)

0,1

3)

0,2

4)

0,5

146. ГИПСОВЫЙ СТОЛБИК, ПРООБРАЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАМПА ВЫРЕЗАЮТ

1)+

параллельно оси зуба, начиная от шейки

2)

на конус, начиная от шейки зуба

3)

с расширением к основанию

4)

с сужением к основанию

147. МЕТОДОМ «ММСИ» НАЗЫВАЕТСЯ ШТАМПОВКА

1)+

комбинированная

2)

внутренняя

3)

наружная

4)

шовно-паяная

148. АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА ЗУБА ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ МОДЕЛИРУЕТСЯ

1)+

меньше, на толщину металла

2)

в объеме большем соседних зубов

3)

в объеме соседних зубов

4)

в объеме 2 мм

149. ПРИПОЙ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ СПЛАВОВ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА ПРОБЫ

1)+

750

2)

375

3)

900

4)

583

150. ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ШИРОКОЙ В ОБЛАСТИ ШЕЙКИ ЗУБА ПРИ

1)+

залитой воском шейке зуба на этапе моделирования

2)

недостаточно отпрепарированном зубе

3)

неправильно откалиброванной гильзе

4)

недостаточной термической обработке гильзы

151. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПСОВОГО ШТАМПА СЛЕДУЕТ ЭТАП РАБОТЫ

1)+

загипсовка в блок или резиновое кольцо

2)

получение металлического штампа

3)

получение металлического контрштампа

4)

термическая обработка

152. НАПОЛНИТЕЛЬ В АППАРАТЕ ПАРКЕРА

1)+

мольдин

2)

гелин

3)

силамин

4)

гипс

153. МЕТОД ПАРКЕРА – ЭТО ШТАМПОВКА

1)+

наружная

2)

внутренняя

3)

комбинированная

4)

шовно-паяная

154. ГИЛЬЗУ СЛЕДУЕТ ОТЖИГАТЬ ДО ________ ЦВЕТА

1)+

светло-соломенного

2)

оранжевого

3)

красного

4)

желтого

155. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОНКИ С ЛИТЫМИ ЖЕВАТЕЛЬНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИ

1)+

патологической стираемости

2)

клиновидных дефектах

3)

заболевании пародонта

4)

ИРОПЗ 0,8

156. НА ОДНУ ПАЙКУ (СПАЙКУ) С ЗУБНОГО ТЕХНИКА СПИСЫВАЕТСЯ ПРИПОЯ ЦИТРИНА В КОЛИЧЕСТВЕ _____ ГРАММ

1)+

0,15

2)

0,10

3)

0,20

4)

0,25

157. КОЛИЧЕСТВО ПУАНСОНОВ В АППАРАТЕ САМСОН

1)+

30

2)

33

3)

35

4)

25

158. ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ СПОСОБЕ ШТАМПОВКИ (ОПРЕССОВКИ) ШТАМПОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

легкоплавкий сплав

2)

охотничья дробь

3)

мольдин, сырая резина

4)

свинец

159. ГИЛЬЗА, ПРОТЯНУТАЯ ЧЕРЕЗ АППАРАТ «САМСОН» ДОЛЖНА

1)+

доходить до экватора

2)

одеваться только на жевательную поверхность

3)

полностью одеваться на штампик

4)

перекрывать шейку зуба на 1 мм

160. КОВКОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ КОРОНКЕ ВОЗВРАЩАЮТ

1)+

отжигом

2)

отбеливанием

3)

полировкой

4)

обработкой

161. ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ МОДЕЛИРУЮТ ИЗ

1)+

беззольного воска

2)

липкого воска

3)

моделировочного воска

4)

базисного воска

162. НИКЕЛЬ ХРОМОВЫЙ СПЛАВ ИМЕЕТ СОСТАВ

1)+

никель 72%, хром 12%, молибден 9%, кобальт 3%, титан 2%

2)

хром 72%, никель 12%, молибден 9%, кобальт 3%, титан 2%

3)

никель 72%, молибден 12%, золото 9%, кобальт 3%, титан 2%

4)

никель 72%, серебро 12%, олово 9%, молибден 3%, титан 2%

163. ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНА НА

1)+

зубы любой группы

2)

резцы, клыки и премоляры нижней челюсти

3)

резцы, клыки и премоляры верхней челюсти

4)

однокорневые зубы верхней и нижней челюстей

164. ПРИПАСОВКА ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ ИЗ ЗОЛОТОГО СПЛАВА ПО ДЛИНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1)+

ножницами по металлу

2)

твердосплавными борами

3)

алмазными головками

4)

карборундовыми головками

165. МОДЕЛИРОВАНИЕ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОВОДИТСЯ НА МОДЕЛИ ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ГИПСА

1)+

3 класса

2)

2 класса

3)

1 класса

4)

5 класса

166. МОЖНО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

1)+

да

2)

нет

3)

да, но только на жевательную группу зубов

4)

да, но только на фронтальную группу зубов

167. НИКЕЛЬ ХРОМОВЫЙ СПЛАВ ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕНИЯ ОКОЛО

1)+

1315°С

2)

1215°С

3)

1115°С

4)

1015°С

168. ПРОМЫВНАЯ ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ (ТЕЛА) ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА СОЗДАЕТСЯ

1)+

в боковых отделах

2)

во фронтальном участке

3)

в прикладных отделах

4)

желобообразно

169. ПРИ ЛИТЬЕ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ЛИТНИК ПРИКРЕПЛЯЮТ К

1)+

коронковой части штифтово-культевой вкладки

2)

корневой части штифтово-культевой вкладки

3)

не имеет значения

4)

в месте перехода коронковой части в корневую

170. СПЛАВ ТИТАНА ДЛЯ ЛИТЬЯ (ВТ5Л) ИМЕЕТ СОСТАВ

1)+

титан 91,48%, алюминий от 4,1% до 6,2%, цирконий до 0,8%, железо до 0,35%, другие металлы

2)

титан 91,48%, цирконий от 4,1% до 6,2%, алюминий до 0,8%, железо до 0,35%, другие металлы

3)

титан 91,48%, железо от 4,1% до 6,2%, цирконий до 0,8%, алюминий до 0,35%, другие металлы

4)

титан 91,48%, алюминий от 4,1% до 6,2%, железо до 0,8%, цирконий до 0,35%, другие металлы

171. БЕЗЗОЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССЫ ЗАМЕШИВАЮТ

1)+

в порошок добавляют жидкость

2)

в жидкость добавляют порошок

3)

не имеет значения

4)

порошок и жидкость добавляют одновременно

172. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ, ПАРОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИХ СПЛАВА ЗОЛОТА 750-Й ПРОБЫ (ЗЛСРПЛМ-750-80) МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ

1)+

да

2)

нет

3)

на усмотрение техника

4)

да, но только изготовленную на жевательную группу зубов

173. КОБАЛЬТО-ХРОМОВЫЙ СПЛАВ ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕНИЯ ОКОЛО

1)+

1458°C

2)

1758°C

3)

1158°C

4)

958°C

174. МОЖНО ЛИ ОБЛИЦОВЫВАТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИЗ КОБАЛЬТ ХРОМОВОГО СПЛАВА МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭСТЕТИКИ

1)+

да

2)

нет

3)

да, но только на жевательную группу зубов

4)

да, но только на фронтальную группу зубов

175. НА КАКОЙ ЗУБ НЕ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ РАЗБОРНУЮ ВКЛАДКУ

1)+

3.3

2)

3.6

3)

4.6

4)

1.7

176. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПЕСКОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИЗ КХС МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ

1)+

да

2)

нет

3)

на усмотрение техника

4)

да, но только изготовленную на жевательную группу зубов

177. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЗУБА НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК ПРИМЕНЯЮТ ВОСК

1)+

моделировочный

2)

Лавакс

3)

базисный

4)

липкий

178. СПЛАВ ПД-150 ИМЕЕТ СОСТАВ

1)+

84,1% серебра, 14,5% палладия, другие металлы

2)

78% серебра, 18,5% палладия, другие металлы

3)

90% серебра, 10% палладия

4)

78% серебра, 18,5% палладия, 3,5% олова

179. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ, ПЕСКОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИЗ СПЛАВА ПД-150 МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ

1)+

да

2)

нет

3)

на усмотрение техника

4)

да, но только изготовленную на жевательную группу зубов

180. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ, ПАРОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИХ СПЛАВА ПД-150 МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ

1)+

да

2)

нет

3)

на усмотрение техника

4)

да, но только изготовленную на жевательную группу зубов

181. ОСЬ ЗУБА ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКОЙ МОЖНО ОТКЛОНИТЬ НА УГОЛ

1)+

30%

2)

20%

3)

45%

4)

90%

182. ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ, СОЕДИНИВ С ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМОЙ, ЗАТЕМ ЗАЛИВАЮТ

1)+

огнеупорной массой

2)

супер гипсом

3)

обычным гипсом

4)

силиконом

183. КОРОНКИ ИЗ СЕРЕБРЯНО-ПАЛЛАДИЕВОГО СПЛАВА СПАИВАЮТ

1)+

золотым припоем

2)

оловом

3)

серебряным припоем

4)

серебром

184. НА КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ КОРОНКУ

1)+

любую из существующих

2)

только металлокерамическую

3)

только пластмассовую

4)

только металлопластмассовую

185. МЕСТА ПАЙКИ НА ОПОРНЫХ КОРОНКАХ И ЛИТЫХ ЗУБАХ ЗАЧИЩАТЬ

1)+

необходимо

2)

не обязательно

3)

запрещается

4)

нужно до обезжиривания

186. МОЖНО ЛИ МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ИЗГОТОВИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗ ВОСКА

1)+

да

2)

нет

3)

да, но только на жевательную группу зубов

4)

да, но только на фронтальную группу зубов

187. КАКОЙ ИЗ СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ СПЛАВ

1)+

золота 750 пробы (злсрплм-750-80)

2)

золота 900 пробы ( злсрм-900-40)

3)

золота стоматологический 750 пробы (злсркдм)

4)

пд-250

188. СПЛАВ ЗОЛОТА 750-Й ПРОБЫ (ЗЛСРПЛМ-750-80) КАКУЮ ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕНИЯ

1)+

955-1055°C

2)

800-950°C

3)

1060-1160°C

4)

755-855°C

189. ДЛЯ ПАЙКИ КОРОНОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПРИМЕНЯЮТ ПРИПОЙ НА ОСНОВЕ

1)+

серебра

2)

олова

3)

буры

4)

золота

190. МОЖНО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ РАЗБОРНУЮ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

1)+

да

2)

нет

3)

да, но только из воска

4)

да, но только из беззольной пластмассы

191. МОЖНО ЛИ, МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ИЗГОТОВИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

1)+

да

2)

нет

3)

да, но только на жевательную группу зубов

4)

да, но только на фронтальную группу зубов

192. БЛОКИ ИЗ ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ИМЕЮТ СОСТАВ

1)+

95% ZRO2 + 5% Y2O3

2)

90% ZRO2 + 10% Y2O3

3)

85% ZRO2 + 15% Y2O3

4)

80% ZRO2 + 20% Y2O3

193. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОБЛАСТИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

1)+

промывная

2)

касательная

3)

седловидная

4)

прикладная

194. ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ПЕРЕД ОТЛИВКОЙ МОДЕЛИРУЮТ ИЗ

1)+

беззольной пластмассы

2)

акриловой пластмассы

3)

композита

4)

силикона

195. ЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ ШТИФТОВАЯ ВКЛАДКА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНА НА

1)+

количество корней не имеет значения

2)

однокорневые зубы

3)

одно-двух корневые зубы

4)

трехкорневые зубы

196. ЗАПЕКАТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ НУЖНО ЗАПЕКАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКОЛО

1)+

1600°С

2)

600°С

3)

1200°С

4)

16000°С

197. МОЖНО ЛИ ОБЛИЦОВЫВАТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИЗ КОБАЛЬТ ХРОМОВОГО СПЛАВА МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭСТЕТИКИ

1)+

да

2)

нет

3)

да, но только на жевательную группу зубов

4)

да, но только на фронтальную группу зубов

198. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПЕСКОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ

1)+

да

2)

нет

3)

на усмотрение техника

4)

да, но только изготовленную на жевательную группу зубов

199. КАСАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ (ТЕЛА) ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА СОЗДАЕТСЯ

1)+

во фронтальном участке

2)

в боковых отделах

3)

в боковых отделах верхней челюсти

4)

в боковых отделах нижней челюсти

200. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ, ПАРОСТРУИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗГОТОВЛЕННУЮ ИХ КХС МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В КЛИНИКУ

1)+

да

2)

нет

3)

на усмотрение техника

4)

да, но только изготовленную на жевательную группу зубов

201. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТИФТА ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ КОРНЯ СОСТАВЛЯЕТ

1)+

2/3

2)

1/2

3)

1/3

4)

всю длину корня

202. МОЖНО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ ИЗ КОБАЛЬТ ХРОМОВОГО СПЛАВА МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

1)+

да

2)

нет

3)

да, но только на жевательную группу зубов

4)

да, но только на фронтальную группу зубов

203. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ, КОТОРУЮ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИПОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ СПАИВАЕМЫХ ЧАСТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ

1)+

ниже

2)

выше

3)

такой же

4)

зависит от сплава

204. СПЛАВ ПД-150 ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕНИЯ

1)+

1100-1200°C

2)

800-950°C

3)

900-1090°C

4)

1200-1300°C

205. КОБАЛЬТО-ХРОМОВЫЙ СПЛАВ КАКОЙ ИМЕЕТ СОСТАВ

1)+

кобальт 66-67%, хром 26-30%, никель 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы

2)

хром 66-67%, кобальт 26-30%, никель 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы

3)

никель 66-67%, хром 26-30%, кобальт 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы

4)

кобальт 66-67%, никель 26-30%, хром 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы

206. ВЫБЕРИТЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ НА БОКОВОЙ ГРУППЕ ЗУБОВ

1)+

КХС

2)

пластмасса акрилоксид

3)

золото 500 пробы

4)

моделировочный воск

207. СПЛАВ ЗОЛОТА 750-Й ПРОБЫ (ЗЛСРПЛМ-750-80) КАКОЙ ИМЕЕТ СОСТАВ

1)+

75% золота, 8% серебра, 8% меди, 9% платины

2)

90% золота, 4% серебра, 6% меди

3)

85% золота, 4% серебра, 6% меди, 5% кадмий

4)

75% золота, 8% серебра, 8% меди, 9% кадмий

208. МОДЕЛИРОВАНИЕ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ ПРОВОДИТСЯ

1)+

в полости рта

2)

на модели в артикуляторе

3)

на модели в окклюдаторе

4)

на модели в универсальном артикуляторе

209. СТАДИИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

1)+

порошок - мокрый песок - стадия тянущихся нитей - тесто образная стадия - кристаллическая

2)

порошок - мокрый песок-тесто образная стадия - стадия тянущихся нитей - кристаллическая

3)

порошок - стадия тянущихся нитей - тесто образная стадия - мокрый песок - кристаллическая

4)

порошок - тесто образная стадия - стадия тянущихся нитей - мокрый песок - кристаллическая

210. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ ПАЯНОГО МОСТВИДНОГО ПРОТЕЗА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ФОРМУ

1)+

касательную

2)

промывную

3)

седловидную

4)

прикладную

211. АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВКЛАДКА ПО ИЛЬИНОЙ -МАРКОСЯН

1)+

амортизирует жевательное давление

2)

замещает отсутствующий зуб

3)

фиксирует коронку зуба

4)

улучшает эстетический эффект

212. ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВКЛАДКИ НЕПРЯМЫМ МЕТОДОМ ПРИМЕНЯЮТ МАТЕРИАЛЫ

1)+

силиконовые

2)

альгинатные

3)

гипс

4)

цинкэвгеноловые

213. ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛИТЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

дефект коронковой части на 1/3 и более

2)

зуб депульпирован более 3-х лет тому назад

3)

патологическая стираемость зубов

4)

зуб депульпирован более года тому назад

214. МОДЕЛИРОВКА ВОСКОМ ПОЛНОСТЬЮ ПОРУЧАЕТСЯ ЗУБНОМУ ТЕХНИКУ ПРИ СПОСОБЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДКИ

1)+

косвенном

2)

прямом

3)

обратном

4)

комбинированном

215. ШТИФТОВАЯ КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНА НА

1)+

зубы любой группы

2)

резцы, клыки и премоляры верхней челюсти

3)

резцы, клыки и премоляры нижней челюсти

4)

однокорневые зубы верхней и нижней челюстей

216. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ПЕРЕД ШТИФТОВЫМИ ЗУБАМИ В

1)+

широком показании к применению

2)

эстетичности

3)

простоте изготовления

4)

щадящей препаровке

217. КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛОСТЕЙ ПО БЛЕКУ

1)+

шесть

2)

пять

3)

четыре

4)

три

218. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОЛЩИНА СТЕНОК КОРНЯ ЗУБА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ___________ ММ

1)+

1,0

2)

0,5

3)

2,0

4)

3,0

219. ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ ДЛЯ ЛИТОЙ ВКЛАДКИ В КУЛЬТЕ ЗУБА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОГО ЗУБА ПО ИЛЬИНОЙ-МАРКОСЯН

1)+

клинический

2)

лабораторный

3)

доклинический

4)

выбирается по усмотрению зубного техника

220. ДЛИНА КОРНЕВОЙ ЧАСТИ КУЛЬТЕВОЙ ШТИФТОВОЙ ВКЛАДКИ ДВУХКОРНЕВОГО ЗУБА МОЖЕТ

1)+

быть больше высоты предполагаемой конструкции

2)

составлять высоту предполагаемой конструкции

3)

быть меньше высоты предполагаемой конструкции

4)

быть равны высоте предполагаемой конструкции

221. ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЦОКОЛЬНОГО ГИПСА ОТ СУПЕРГИПСА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1)+

изоляционный лак

2)

компенсационный лак

3)

дублирующую массу

4)

жидкость для паковочных масс

222. СЛЕПОЧНЫЕ МАССЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК

1)+

силиконовые

2)

термопластичные

3)

альгинатные

4)

твердые

223. ПРИМЕНЯЮТ ЛИ ДЛЯ ОПОРНЫХ КОРОНОК МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА КУЛЬТЕВЫЕ ШТИФТОВЫЕ ВКЛАДКИ

1)+

да

2)

нет

3)

только на жевательные зубы

4)

только на фронтальные зубы.

224. ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ ШТИФТОВАЯ ВКЛАДКА МОДЕЛИРУЕТСЯ МЕТОДОМ

1)+

косвенным, прямым

2)

комбинированным

3)

двойным

4)

обратным

225. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВКЛАДКИ

1)+

прямой, косвенный

2)

прямой, комбинированный

3)

прямой, обратный комбинированный

4)

прямой, обратный

226. ОРАЛЬНАЯ ЗАЩИТКА ШТИФТОВОГО ЗУБА ПО РИЧМОНДУ МОДЕЛИРУЕТСЯ

1)+

после изготовления надкорневого колпачка со штифтом

2)

до изготовления надкорневого колпачка

3)

после изготовления штифта

4)

после гравировки шейки зуба

227. ВКЛАДКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

1)+

для шинирования зубов, опоры мостовидного протеза, для восстановления анатомической формы зуба

2)

для разгрузки зубов

3)

опоры бюгельного протеза

4)

для восстановления жевательной эфективности

228. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛИТЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК

1)+

перфорация стенки корня, недостаточная глубина штифта, раскол корня, расцементировка вкладки

2)

перфорация стенки корня

3)

раскол корня

4)

недостаточная глубина штифта

229. ПОКАЗАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУЛЬТЕВЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК

1)+

отлом большой части коронки зуба

2)

патологическая подвижность корневых зубов

3)

непроходимость канала корня

4)

коротние корни с истонченными стенками

230. СПЛАВ ЗОЛОТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК

1)+

900 пробы

2)

750 пробы

3)

583 пробы

4)

586 пробы

231. ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ, ФАЛЬЦ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОЛОСТИ ПОД ВКЛАДКУ, СОЗДАЮТ ДЛЯ ВКЛАДОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ

1)+

благородных и неблагородных металлических сплавов

2)

композитов

3)

пластмасс

4)

фарфора

232. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ

1)+

пластмассы, благородных сплавов, неблагородных сплавов

2)

благородных сплавов

3)

силиконовой массы

4)

пластмассы

233. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

1)+

штифты

2)

ретенционные шарики

3)

кламмерная проволока

4)

восковые перлы

234. ДАННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НЕ ВХОДИТ В ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК

1)+

штамповка

2)

обработка и полировка

3)

моделировка

4)

литье

235. ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ ПО СИЛИКОНОВЫМ ОТТИСКАМ СЛЕДУЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ

1)+

через 3-4 часа

2)

в течении 20 минут

3)

сразу при поступлении в зуботехническую лабораторию

4)

через 24 часа

236. ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ ПО СИЛИКОНОВЫМ ОТТИСКАМ СЛЕДУЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ

1)+

72 часов

2)

20 минут

3)

3-4 часов

4)

24 часов

237. К I КЛАССУ ПО КЛАССИФИКАЦИИ БЛЕКА ОТНОСЯТСЯ ПОЛОСТИ

1)+

располагающиеся в естественных фиссурах жевательных зубов

2)

на апроксимальной поверхности передних зубов

3)

в пришеечной зоне вестибулярной поверхности всех зубов

4)

на апроксимальных поверхностях и углах передних зубов

238. ПРИ ОТЛОМЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА НА УРОВНЕ ДЕСНЫ ЗУБ ВОССТАНАВЛИВАЮТ

1)+

культевой штифтовой вкладкой

2)

полукоронкой

3)

экваторной коронкой

4)

виниром

239. К IV КЛАССУ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛОСТЕЙ ПО БЛЕКУ ОТНОСЯТСЯ ПОЛОСТИ

1)+

на контактной поверхности, углах и режущего края передних зубов

2)

на верхушках бугров и пришеечной зоне вестибулярной и оральной поверхности

3)

в пришеечной зоне вестибулярной и оральной поверхности

4)

на верхушках бугров

240. ОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КУЛЬТЕВЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК

1)+

литье

2)

паяние

3)

штамповка

4)

отжиг

241. ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТИФТА КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ СОСТАВЛЯЕТ

1)+

2/3 длины корня

2)

1/2 длины корня

3)

1/4 корня

4)

всю длину корня

242. ЦЕЛЕСООБРАЗНО ОТТИСК С ЗУБОВ АНТАГОНИСТОВ ПОЛУЧАТЬ ИЗ

1)+

альгинатных материалов

2)

гипса

3)

силиконовых материалов

4)

эпоксидных материалов

243. ПРЕИМУЩЕСТВО ШТИФТОВОГО ЗУБА ПО РИЧМОНДУ ПЕРЕД УПРОЩЕНЫМ В

1)+

прочности

2)

способе фиксации

3)

эстетичности

4)

быстром изготовлении

244. К III КЛАССУ ПО КЛАССИФИКАЦИИ БЛЕКА ОТНОСЯТСЯ ПОЛОСТИ

1)+

на апроксимальных поверхностях передних зубов

2)

в пришеечной зоне всех групп зубов

3)

на апроксимальных поверхностях моляров и премоляров

4)

в естественных фиссурах моляров и премоляров

245. ШТИФТОВЫЙ ЗУБ С ВКЛАДКОЙ РАЗРАБОТАН

1)+

Ильиной-Маркосян

2)

Ричмондом

3)

Ахмедовым

4)

Копейкиным

246. ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ШТИФТОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ДЛИНА ВНУТРИКАНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ШТИФТА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА

1)+

2/3 длины корня, но не меньше, чем высота будущей искусственной коронки

2)

всей длине корня

3)

2/3 длины корня зуба

4)

1/2 длины корня зуба

247. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ ОТТИСКНОЙ МАТЕРИАЛ

1)+

силикон

2)

гипс

3)

альгинат

4)

гелин

248. РАБОЧАЯ ЧАСТЬ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ

1)+

супергипса IV класса

2)

медицинского гипса

3)

паковочной массы

4)

легкоплавкого металла

249. ШТИФТОВЫЙ ЗУБ С НАРУЖНЫМ КОЛЬЦОМ ПРЕДЛОЖЕН

1)+

Ричмондом

2)

Ильиной-Маркосян

3)

Ахмедовым

4)

Копейкиным

250. ШТИФТОВОЙ ЗУБ ПО ИЛЬИНОЙ-МАРКОСЯН ИМЕЕТ

1)+

амортизационную вкладку

2)

наддесневой колпачок

3)

пластинку с оральной стороны

4)

пластмассовый зуб из гарнитура

251. КОРНЕВАЯ ЗАЩИТКА ШТИФТОВОГО ЗУБА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ

1)+

предохранения корня зуба от разрушения и улучшения качества фиксации

2)

исключения травмы десневого края

3)

соединения штифта с коронковой частью

4)

снижения функциональной перегрузки, являясь амортизирующим звеном в системе штифт-корень зуба

252. НА КУЛЬТЕВУЮ ВКЛАДКУ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ КОРОНКУ

1)+

любую

2)

только пластмассовую

3)

только литую

4)

только литую с облицовкой

253. КОЛИЧЕСТВО ПУТЕЙ ВЫВЕДЕНИЯ ВКЛАДКИ

1)+

один

2)

два

3)

четыре

4)

три

254. ПРИ КОСВЕННОМ СПОСОБЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ОТЛИВАЕТСЯ МОДЕЛЬ

1)+

из супергипса

2)

из медицинского гипса

3)

из силикона

4)

разборная

255. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ШТИФТОВЫХ ЗУБОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

искривление корня

2)

устойчивые корни зубов, но после резекции их верхушки

3)

пломбирование за верхушку корня

4)

депульпированные зубы

256. ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ ПО АЛЬГИНАТНЫМ ОТТИСКАМ СЛЕДУЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ

1)+

20 минут

2)

3-4 часов

3)

24 часов

4)

72 часов

257. НА МНОГОКОРНЕВЫЕ ЗУБЫ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ ШТИФТОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ

1)+

культевую штифтовую вкладку

2)

штифтовый зуб по Шаргородскому

3)

штифтовый зуб по Ильиной-Маркосян

4)

штифтовый зуб по Ричмонду

258. ПОЛОСТЬ ПОД ВКЛАДКУ ДОЛЖНА БЫТЬ ПО ФОРМЕ

1)+

асимметричной

2)

симметричной

3)

прямоугольной

4)

овальной

259. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУЛЬТЕВОЙ ШТИФТОВОЙ ВКЛАДКИ

1)+

наличие патологических изменений периапикальных тканях

2)

патологическая стираемость зубов

3)

отлом большей части коронки зуба

4)

разрушение значительной части коронки естественных зубов, без возможности их восстановления

260. МОЖЕТ ЛИ СЛУЖИТЬ ОПОРОЙ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ЗУБ, ВОССТАНОВЛЕННЫЙ КУЛЬТЕВОЙ ШТИФТОВОЙ ВКЛАДКОЙ

1)+

да

2)

нет

3)

да, при условии включения в блок рядом стоящего зуба

4)

нет, из-за повышенной нагрузки

261. ПЕРЕД МОДЕЛИРОВАНИЕМ ВОСКОВЫХ КОЛПАЧКОВ НА КУЛЬТЮ ПРЕПАРИРОВАННОГО ЗУБА НАНОСЯТ

1)+

компенсационный лак

2)

изолирующий лак

3)

погружной воск

4)

базисный воск

262. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ШТИФТ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СЛЕПКЕ

1)+

по оси зуба

2)

произвольно

3)

по усмотрению зубного техника

4)

под углом 45° к окклюзионной плоскости

263. ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ АНТАГОНИСТОВ В ТРЕХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ГРУППАХ ЗУБОВ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОККЛЮЗИЮ СЛЕДУЕТ ФИКСИРОВАТЬ

1)+

как при полном отсутствии зубов

2)

прикусным блокам

3)

сопоставить модели обычным способом

4)

произвольно

264. ПРИ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫСОТЕ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ЛИЦА, МОДЕЛИ ФИКСИРУЮТСЯ В АРТИКУЛЯТОР

1)+

по силиконовым регистраторам

2)

произвольно

3)

по стеклу

4)

по постановочному столику

265. ТОЧНЕЕ ПРИЛЕГАЕТ К ШЕЙКЕ ЗУБА КОРОНКА

1)+

литая

2)

шовная

3)

паяная

4)

штампованная

266. ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПАЯНЫМИ, СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

1)+

прочность, надежность

2)

простоту изготовления

3)

эстетичность

4)

гигиеничность

267. ПЕРЕВОД ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В МЕТАЛЛ ПРОИЗВОДЯТ

1)+

вне рабочей модели

2)

на гипсовой модели

3)

на рабочей модели

4)

на легкоплавкой модели

268. ИМИТАТОР ДВИЖЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

1)+

регулируемый артикулятор

2)

окклюдатор

3)

средний анатомический артикулятор

4)

лицевая дуга

269. ПЕЧЬ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ

1)+

муфельная печь

2)

доменная печь

3)

свч-печь

4)

духовка

270. ЗАЛИВКА ФРАГМЕНТОВ В РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДИТСЯ

1)+

супергипсом

2)

обычным гипсом

3)

огнеупорной массой

4)

не имеет значения

271. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА

1)+

удаление паковочной массы

2)

полировка отлитой конструкции

3)

освобождение отлитой конструкции от литниковой системы

4)

нанесения напыления нитридом титана

272. РЕЖИМ НАГРЕВА, ПРИ КОТОРОМ ОПОКА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В МУФЕЛЬНУЮ ПЕЧЬ, ПРОГРЕТУЮ ДО КОНЕЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, И ВЫДЕРЖИВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 60 МИНУТ

1)+

шоковый

2)

быстрый

3)

медленный

4)

ступенчатый

273. ПРИ НЕФИКСИРОВАННОЙ ВЫСОТЕ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ЛИЦА, МОДЕЛИ ФИКСИРУЮТСЯ В АРТИКУЛЯТОР

1)+

по восковым шаблонам с прикусными валиками

2)

произвольно

3)

по стеклу

4)

по постановочному столику

274. РЕЖИМ НАГРЕВА, ПРИ КОТОРОМ ПРОГРЕВ ОПОКИ НАЧИНАЮТ С 20ºC И ДОВОДЯТ ДО КОНЕЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗА 2-2,5 ЧАСА

1)+

ступенчатый

2)

быстрый

3)

шоковый

4)

медленный

275. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЛАК СЛУЖИТ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УСАДКИ

1)+

металла при литье

2)

воска

3)

гипса

4)

паковочной массы

276. НАЗНАЧЕНИЕ МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧИ

1)+

выжигание воска из формы для литья

2)

обжиг керамики

3)

затвердевание гипса

4)

расплавление металлов

277. НАЗНАЧЕНИЕ ОБРЕЗНОГО СТАНКА

1)+

освобождение отлитой конструкции от литниковой системы

2)

создание шероховатостей на отливке для лучшей фиксации в полости рта

3)

полирование изделий из металла

4)

обрезка гипсовых моделей

278. ДЛЯ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ЦЕЛЬНОЛИТОГО ЗУБНОГО ПРОТЕЗА КОЛПАЧКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ ВОСКА

1)+

погружного

2)

базисного

3)

фрезерного

4)

пришеечного

279. ОБРАБОТКА КАРКАСА ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПРОТЕЗА В ПЕСКОСТРУЙНОМ АППАРАТЕ

1)+

необходима

2)

заменяется обработкой фрезами

3)

не обязательна

4)

заменяется обработкой фильцами

280. РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ НАГРЕВА ВОЗМОЖНЫ БЛАГОДАРЯ

1)+

возможности программирования

2)

нескольким нагревательным элементам

3)

изменению давления

4)

специальной системе вентиляции

281. УСТЬЕ ВОРОНКИ ЛИТЬЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К САМОЙ ВЫСОКОЙ ТОЧКЕ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

1)+

выше на 3-4 мм

2)

ниже на 3-4 мм

3)

вровень

4)

выше на 15-20 мм

282. ТИГЕЛЬ – ЭТО

1)+

емкость для разогрева металла

2)

восковая композиция

3)

огнеупорная подставка

4)

форма для литья

283. ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ТВЕРДОСТИ АБРАЗИВА И НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ТВЕРДОСТИ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА

1)+

абразив забивается частицами обрабатываемого материала и перестает работать

2)

обработка не происходит

3)

происходит оптимальная абразивная обработка

4)

происходит быстрое изнашивание абразива

284. НАЗНАЧЕНИЕ МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧИ

1)+

закаливание опоки

2)

обжиг керамики

3)

затвердевание гипса

4)

расплавление металлов

285. РЕЖИМ НАГРЕВА, ПРИ КОТОРОМ ОПОКИ ПОМЕЩАЮТ В МУФЕЛЬНУЮ ПЕЧЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 700ºC И ДОВОДЯТ ЕЁ ДО КОНЕЧНОЙ

1)+

быстрый

2)

шоковый

3)

медленный

4)

ступенчатый

286. ЦЕРВИКАЛЬНЫМ ВОСКОМ УТОЧНЯЕТСЯ УЧАСТОК ВОСКОВОГО КОЛПАЧКА ШИРИНОЙ

1)+

1,0 – 1,5 мм

2)

0,5 – 0,6 мм

3)

0,3 – 0,4 мм

4)

0,1 – 0,3 мм

287. ПЛОТНОСТЬ ЧИСТОГО ЗОЛОТА

1)+

19,32

2)

18,74

3)

16,25

4)

23,5

288. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЛАВАМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК И МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ

1)+

высокая технологичность и невысокая стоимость

2)

высокая прочность, жесткость, способность пружинить

3)

соответствие коэффициента термического расширения сплава керамической массе

4)

устойчивость к коррозии

289. БОЛЬШИНСТВО ВОСКОВ ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В ЗУБОПРОТЕЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+

синтетическими

2)

минеральными

3)

животными

4)

растительными

290. В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АРТИКУЛЯТОР МОДЕЛИ ФИКСИРУЮТ

1)+

с помощью лицевой дуги

2)

по прикусным валикам

3)

по силиконовым регистраторам

4)

по стеклу

291. ГРАФИТОВЫЕ ТИГЛИ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПЛАВКИ СПЛАВОВ

1)+

благородных

2)

неблагородных

3)

кобальта

4)

никеля

292. КОРОНКА, ЗАВЫШАЮЩАЯ ПРИКУС, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ПО ПРИЧИНЕ

1)+

неправильной моделировки жевательной поверхности в окклюдаторе или без него

2)

неточного отпечатка шеек зубов на модели

3)

неточной сборки слепка

4)

отсутствия антагонистов

293. ПРАВИЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННАЯ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОРОНКА ДОЛЖНА

1)+

плотно охватывать культю по всему периметру

2)

иметь одинаковую толщину

3)

быть шире соседних зубов

4)

не контактировать с зубами антагонистами

294. НАЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ УСТАНОВОК

1)+

плавка и литье стоматологических сплавов

2)

разогрев опоки

3)

обжиг керамики

4)

расплавление металла

295. ДЛИНА ЛИТНИКОВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ

1)+

5 – 8 мм

2)

3 – 4 мм

3)

1 – 2 мм

4)

10 – 20 мм

296. ОПОКА – ЭТО

1)+

форма для литья

2)

рабочая модель

3)

огнеупорная модель

4)

емкость для расплавления металла

297. ПРИ ИНДУКЦИОННОМ МЕТОДЕ ПЛАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ

1)+

тока высокой частоты

2)

горения топлива

3)

электрической дуги

4)

газо-воздушной смеси

298. ВОСКОВОЙ КОЛПАЧОК В ОБЛАСТИ УСТУПА УТОЧНЯЕТСЯ ВОСКОМ

1)+

пришеечным

2)

базисным

3)

погружным

4)

фрезерным

299. ШТАМПИК РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ

1)+

строго по краю зубодесневой бороздки

2)

строго по придесневому уступу

3)

не обрабатывается

4)

на 1 мм выше придесневого уступа

300. НАИБОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫМИ ПАКОВОЧНЫМИ МАССАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+

фосфатные

2)

стеклоиономерные

3)

гипсосодержащие

4)

силикатные

301. ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ТВЕРДОСТИ АБРАЗИВА И ВЫРАЖЕННОЙ ТВЕРДОСТИ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА

1)+

происходит быстрое изнашивание абразива

2)

абразив забивается частицами обрабатываемого материала и перестает работать

3)

происходит оптимальная абразивная обработка

4)

обработка не происходит

302. НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ПЛАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

1)+

индукционный

2)

открытым пламенем

3)

электрической дугой

4)

в муфельной печи

303. ПАКОВОЧНАЯ МАССА – МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТАВЛИВАЮТ

1)+

форму для литья металлов

2)

рабочую модель

3)

разборную модель

4)

форму для фиксации окклюзии

304. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ЛИТНИКОВ

1)+

3 – 4 мм

2)

8 – 10 мм

3)

1 – 2 мм

4)

10 – 20 мм

305. ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА МОДЕЛЯХ

1)+

разборных

2)

из обычного гипса

3)

комбинированных

4)

огнеупорных

306. РАССЛОЕНИЕ ПАКОВОЧНОЙ МАССЫ НА ТЯЖЕЛЫЕ И ЛЕГКИЕ ФРАКЦИИ ПРОИСХОДИТ ПРИ СКОРОСТИ ВИБРАЦИИ

1)+

высокой

2)

средней

3)

низкой

4)

не зависит от скорости вибрации

307. ЗАМЕШИВАТЬ СУПЕРГИПС СЛЕДУЕТ

1)+

в вакуум-миксере

2)

на вибростолике

3)

в ручную

4)

в литейной установке

308. НАИБОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛИТЬЯ

1)+

вакуумный

2)

центробежный

3)

под давлением

4)

самотеком

309. ЦОКОЛЬ И РАБОЧАЯ ЧАСТЬ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ

1)+

после кристаллизации гипса рабочей части изготавливают цоколь

2)

одновременно

3)

первой изготавливают рабочую часть и практически сразу цоколь

4)

первым изготавливают цоколь

310. ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ НЕ БЫВАЮТ

1)+

силиконовые

2)

силикатные

3)

фосфатные

4)

гипсосодержащие

311. К НЕДОСТАТКУ ЛИТОЙ КОРОНКИ МОЖНО ОТНЕСТИ

1)+

большее препарирование твердых тканей зуба

2)

препарирование на уровне диаметра шейки зуба

3)

препарирование только экватора

4)

препарирование апроксимальных поверхностей

312. «ВАКУУМНОЕ ЛИТЬЕ» – ЭТО ЛИТЬЕ ЗА СЧЕТ

1)+

разряжения воздуха

2)

избыточного давления

3)

центробежных сил

4)

центростремительных сил

313. К СПЛАВАМ, ОБЛАДАЮЩИМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТЬЮ С ТКАНЯМИ ПОЛОСТИ РТА, ОТНОСЯТ

1)+

сплавы титана, сплавы золота

2)

нержавеющую сталь

3)

сплавы золота

4)

КХС

314. ШИРИНА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНА БЫТЬ

1)+

на 1/3 уже жевательной поверхности опорных коронок

2)

шире коронок

3)

на 1/2 уже жевательной поверхности опорных коронок

4)

наравне с коронками

315. ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПАЯННЫМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

прочность

2)

простота изготовления

3)

долговечность

4)

эстетичность

316. КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ВО ВРЕМЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБОВ

1)+

вскрытие пульпы, термический ожог пульпы, нарушение целостности эмали соседнего зуба

2)

вскрытие соседнего зуба

3)

термический ожог соседнего зуба

4)

нарушение целостности зубного ряда

317. ЗА ПРИПАСОВКОЙ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В ПОЛОСТИ РТА СЛЕДУЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП

1)+

полировки

2)

припаивания к коронкам

3)

отбеливания

4)

обработки

318. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ КОБАЛЬТОХРОМОВОГО СПЛАВА

1)+

1458°С

2)

1700°С

3)

1350°С

4)

1150°С

319. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ОБРАБОТАННОГО ЛИТОГО КОЛПАЧКА ДЛЯ НЕБЛАГОРОДНОГО СПЛАВА СОСТАВЛЯЕТ

1)+

0,3-0,4 мм

2)

0,2-0,3 мм

3)

0,6-0,7 мм

4)

0,7-0,8 мм

320. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА НЕОБРАБОТАННОГО ЛИТОГО КОЛПАЧКА ДЛЯ БЛАГОРОДНОГО СПЛАВА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ

1)+

0,6-0,7 мм

2)

0,2-0,3 мм

3)

0,3-0,4 мм

4)

0,4-0,5 мм

321. ЗОЛОТАЯ КОРОНКА ИЗНУТРИ ЗАЛИВАЕТСЯ ПРИПОЕМ В ЦЕЛЯХ

1)+

упрочнения коронки

2)

увеличения веса

3)

эстетичности

4)

удорожания протеза

322. МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК СЛУЖИТ

1)+

хромокобальтовый сплав

2)

легкоплавкий металл

3)

пластмасса

4)

нержавеющая сталь

323. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ СПЛАВА ЗОЛОТА 900 ПРОБЫ

1)+

1064°С

2)

1100°С

3)

1032°С

4)

850°С

324. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ЧИСТОГО ЗОЛОТА _____ ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ

1)+

1064

2)

1050

3)

1084

4)

1000

325. МЕСТА ПАЙКИ НА КОРОНКАХ И ЛИТЫХ ЗУБАХ ЗАЧИЩАТЬ

1)+

необходимо

2)

запрещается

3)

не обязательно

4)

нужно до обезжиривания

326. ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

1)+

эстетичные

2)

прочные

3)

дешевые

4)

легкие

327. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ЗОЛОТО-КАДМИЕВОГО СПЛАВА 750 ПРОБЫ СОСТАВЛЯЕТ

1)+

800°С

2)

1032°С

3)

1100°С

4)

1064°С

328. ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОНОК С ЛИТОЙ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРИ

1)+

патологической стираемости

2)

парадонтозе

3)

флюорозе

4)

кариесе

329. К КОНСТРУКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ ОТНОСЯТСЯ

1)+

сплавы металлов, керамическая масса

2)

нержавеющая сталь, керамическая масса

3)

нержавеющая сталь, пластмасса

4)

сплавы металлов, пластмасса

330. ЭФФЕКТ ШИРОКОЙ ЛИТОЙ КОРОНКИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

1)+

нанесении чрезмерного слоя компенсационного лака в области шейки, при отслаивании воскового пришеечного ободка во время снятия смоделированного каркаса с модели

2)

гравировке пришеечной части гипсового штампа

3)

усадке слепочного материала

4)

отслаивании воскового пришеечного ободка во время снятия смоделированного каркаса с модели

331. ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ КОРОНКИ НА МОДЕЛЯХ

1)+

разборных

2)

неразборных

3)

огнеупорных

4)

комбинированных

332. РАСПЛАВЛЕНИЕ ЗОЛОТОГО СПЛАВА ПРИ ЛИТЬЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

1)+

высокочастотным полем электрического тока

2)

вольтовой дугой

3)

бензиновой горелкой

4)

газовой горелкой

333. ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ ОКИСНОЙ ПЛЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ОБРАБАТЫВАЕТСЯ МЕТОДОМ

1)+

пескоструйной обработки

2)

фрезерования

3)

электрогальванизации

4)

обжига

334. САМУЮ НИЗКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ КИПЕНИЯ ИЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕЕТ

1)+

кадмий

2)

олово

3)

свинец

4)

магний

335. НЕДОЛИВЫ НА ЛИТЫХ КОРОНКАХ ВОЗНИКАЮТ ИЗ-ЗА

1)+

тонкой моделировки каркаса коронок

2)

моделировки каркаса толщиной 0,5-0,6 мм

3)

обезжиривания восковой композиции перед формовкой

4)

моделировки каркаса толщиной 0,8-0,9 мм

336. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЛИТЫХ КОРОНОК ПЕРЕД ШТАМПОВАННЫМИ КОРОНКАМИ

1)+

высокая точность и прочность

2)

простота изготовления

3)

эстетичность

4)

низкая себестоимость

337. СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОТТИСКОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК

1)+

силиконовые

2)

альгинатные

3)

термопластические

4)

супергипс

338. ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ДОСТОИНСТВ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРОНКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

точность прилегания к шейке зуба

2)

прочность

3)

долговечность

4)

эстетичность

339. ЛИГАТУРНОЕ ЗОЛОТО – ЭТО СПЛАВ

1)+

золота с другими металлами

2)

очищенный от примесей

3)

золота, растворенного в ртути

4)

из которого изготавливают лигатурную проволоку

340. ПЕРЕГРЕВ МЕТАЛЛА В ПРИШЕЕЧНОЙ ОБЛАСТИ В ГОТОВЫХ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНКАХ ВОЗМОЖЕН ПРИ

1)+

сильном нажиме на полировочную резинку при окончательной отделке

2)

пескоструйном удалении окисной пленки

3)

использовании грубого песка в струйном аппарате

4)

слабом нажиме на полировочную резину при окончательной отделке

341. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРОНКИ РАБОЧИЙ СЛЕПОК СНИМАЮТ

1)+

силиконовыми массами

2)

альгинатными массами

3)

любым слепочным материалом с проведением ретракции десны

4)

тиоколовыми массами

342. МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ДЕФЕКТАХ ЗУБНОГО РЯДА

1)+

третий и четвертый класс по кеннеди

2)

первый и четвертый класс по кеннеди

3)

второй и первый класс по кеннеди

4)

полное отсутствие зубов

343. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА НЕОБРАБОТАННОГО ЛИТОГО КОЛПАЧКА ДЛЯ НЕБЛАГОРОДНОГО СПЛАВА СОСТАВЛЯЕТ

1)+

0,4-0,5 мм

2)

0,2-0,3 мм

3)

0,6-0,7 мм

4)

0,7-0,8 мм

344. ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ОКИСНОЙ ПЛЕНКИ НА КАРКАС НАНОСИТСЯ СЛОЙ МАССЫ

1)+

опаковый (грунтовый)

2)

эмалевой

3)

эффект - массы

4)

глазуревой

345. ЦЕЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ «ГИРЛЯНДЫ»

1)+

придание жесткости металлическому каркасу

2)

компенсация усадки воска

3)

компенсация усадки металла при литье

4)

компенсация усадки гипса

346. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА

1)+

поверхность каркаса матовая, равномерно зернистая, без металлического блеска

2)

имеется металлический блеск

3)

местами имеется металлический блеск

4)

поверхность каркаса матовая, равномерно зернистая только с вестибулярной стороны

347. ТОЛЩИНА ЛИТОГО КОЛПАЧКА ЗАВИСИТ ОТ

1)+

свойств используемого сплава

2)

размера зуба

3)

величины конусности культи зуба

4)

воска примененного при моделировании

348. КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ЗУБНОГО ПРОТЕЗА

1)+

литая, облицованная керамикой

2)

штампованно-паяная, облицованная пластмассой

3)

штамповано-паяная, облицованная керамикой

4)

литая, облицованная пластмассой

349. МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ПРОТЕЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБОВ

1)+

до четырех зубов в переднем участке и до трех в боковом участке челюсти

2)

пяти

3)

при полном отсутствии зубов

4)

до шести зубов в переднем отделе челюсти

350. ПРЕИМУЩЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИТЫХ ЗУБОВ В ТОМ, ЧТО ОНИ

1)+

отвечают требованиям окклюзии и эстетики

2)

изготавливаются из стали, а не из КХС

3)

трудно притачиваются

4)

легко полируются

351. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ОБРАБОТАННОГО ЛИТОГО КОЛПАЧКА ДЛЯ БЛАГОРОДНОГО СПЛАВА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ

1)+

0,4-0,5 мм

2)

0,2-0,3 мм

3)

0,3-0,4 мм

4)

0,6-0,7 мм

352. ФОРМА ТЕЛА ЦЕЛЬНОЛИТОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕСНЕ

1)+

касательная

2)

промывная

3)

седловидная

4)

каплевидная

353. РАЗВИТИЮ АЛЛЕРГИИ НА ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ НАЛИЧИЕ

1)+

в полости рта пациента других протезов из разнородных металлов

2)

сведений о проведении химическая полировка протеза

3)

в анамнезе у больного имеется аллергия на новокаин

4)

заболевания тканей периодонта

354. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС

1)+

каолин, полевой шпат, кварц

2)

композит, полевой шпат, метилметакрилат

3)

полевой шпат, кварц, этилметакрилат

4)

каолин, этилметакрилат, дибутилфтолат

355. НАГНЕТАНИЕ РАСПЛАВЛЕННОГО СПЛАВА В ФОРМУ-ОПОКУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ

1)+

центробежного литья и давления

2)

разогрева бензиновой горелкой

3)

вакуумирования

4)

давления

356. К НЕДОСТАТКАМ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК ОТНОСИТСЯ

1)+

низкая эстетичность

2)

плотное прилегание в пришеечной области

3)

точное воспроизведение рельефа анатомической формы

4)

меньшая травматичность

357. АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРОНКИ МОДЕЛИРУЕТСЯ В ОБЪЕМЕ

1)+

1:1

2)

меньшем, чем соседний зуб

3)

1:3

4)

большем, чем соседний зуб

358. ПРАВИЛО ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБОВ ПОД ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ

1)+

препарируют на конус с уступом

2)

препарируют на уровне периметра шейки зубов

3)

сошлифовывают экватор

4)

сошлифовывают жевательную поверхность

359. ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПОКАЗАНИЙ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

патологическая стираемость

2)

клиновидный дефект

3)

периодонтит

4)

пародонтит

360. ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ВНАЧАЛЕ МОДЕЛИРУЮТСЯ ПОВЕРХНОСТИ

1)+

вестибулярная, оральная, окклюзионная, придесневая

2)

придесневая, оральная, вестибулярная, окклюзионная

3)

оральная, окклюзионная, вестибулярная, придесневая

4)

окклюзионная, вестибулярная придесневая, оральная

361. ВОСКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ФАСЕТОК ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ МОДЕЛИРУЕТСЯ В ОБЪЕМЕ

1)+

увеличенном, с учетом будущей обработки пластмассы

2)

значительно меньшем, чем соседний зуб

3)

незначительно меньшем, чем соседний зуб

4)

равном соседнему зубу

362. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОСВЕЧИВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА В МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОМ ПРОТЕЗЕ ОБЖИГ ГРУНТОВОГО СЛОЯ ПРОВОДЯТ

1)+

в вакууме дважды

2)

без вакуума

3)

в вакууме один раз

4)

без вакуума дважды

363. НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ПОКРЫТЫЙ ОПАКОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАНОСЯТ

1)+

опак-дентин, дентин, эффект - массы и эмаль

2)

эффект-массу и глазурь

3)

эмаль и глазурь, дентин

4)

глазурь, эмаль, дентин, опак

364. ВТОРОЙ СЛОЙ ГРУНТОВОЙ МАССЫ НАНОСЯТ НА КОЛПАЧОК С ЦЕЛЬЮ

1)+

закрытия металлического каркаса и образовавшихся трещин

2)

придания протезу анатомической формы

3)

химического взаимодействия

4)

ухудшения сцепления

365. МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВОСКОМ И ЗУБАМИ АНТАГОНИСТАМИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА

1)+

0,8-1,0 мм

2)

0,1-0,3 мм

3)

0,3-0,4 мм

4)

1,5-2,0 мм

366. ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА ПРОВОДИТСЯ ПОРОШКОМ

1)+

окиси алюминия

2)

окиси кремния

3)

оксида циркония

4)

содой

367. НАНЕСЕНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ НА ЖЕВАТЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРЕМОЛЯРОВ И МОЛЯРОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА ПРОВОДЯТ ПОСЛЕ

1)+

обжига дентинного слоя

2)

обжига грунтового слоя

3)

глазурования

4)

полирования

368. НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ФАСЕТОК НАНОСИТСЯ ЛАК

1)+

покрывной

2)

компенсирующий

3)

изоляционный

4)

ретенционный

369. ПЛЕЧЕВАЯ МАССА НАНОСИТСЯ

1)+

после нанесения опакового слоя

2)

перед созданием окисной пленки

3)

перед нанесением опакового слоя

4)

после нанесения окисной пленки

370. КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА НАНОСИТСЯ В ОБЪЕМЕ

1)+

больше предполагаемых параметров изготавливаемого зуба

2)

чуть меньше предполагаемого зуба

3)

точно с предполагаемыми параметрами изготавливаемого зуба

4)

керамика наносится в два раза меньше

371. МАМЕЛОНЫ ЗУБОВ ВЫКЛАДЫВАЮТ МАССОЙ

1)+

дентинной

2)

эмалевой

3)

опаковой

4)

плечевой

372. ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА ПРОВОДИТСЯ ПОРОШКОМ ДИАМЕТРОМ

1)+

50 мкм

2)

150 мкм

3)

250 мкм

4)

500 мкм

373. ДЛЯ ПРИДАНИЯ СПЛАВУ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА ШЕРОХОВАТОСТИ НЕОБХОДИМО БРАТЬ ПОРОШОК С ДИАМЕТРОМ ЧАСТИЦ

1)+

30-50 мкм

2)

50-200 мкм

3)

200-350 мкм

4)

500 мкм

374. МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВОСКОМ И ЗУБАМИ АНТАГОНИСТАМИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА

1)+

1,5-2,0 мм

2)

0,1-0,3 мм

3)

0,3-0,4 мм

4)

0,8-1,0 мм

375. ПРИМЕНЕНИЕ ОПАКОВОЙ МАССЫ

1)+

образование связи металл-керамика и придания основного тона

2)

воссоздание цвета керамической облицовки

3)

создание индивидуальных цветовых эффектов зуба

4)

создание прозрачности керамической облицовки

376. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ЛИТЬЕВОГО ПРЕССОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ

1)+

дисилликата лития

2)

буры

3)

альгината натрия

4)

диоксида циркония

377. ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ

1)+

силиконовые

2)

гипс

3)

альгинатные

4)

эпоксидные

378. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОНКИ ПО БЕЛКИНУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА

1)+

Синма-74 и Синма-М

2)

«Фторакс», «Бакрил»

3)

протакрил

4)

бесцветная

379. ПРОВЕРКУ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

1)+

микрометра

2)

аппарата ларина

3)

аппарата гизи

4)

функциографа

380. ДЛЯ ВОССОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ

1)+

красители

2)

эмаль

3)

дентин

4)

опак

381. ОБЖИГ ДЕНТИННОГО И ПРОЗРАЧНОГО СЛОЕВ ФАРФОРОВОЙ МАССЫ ПРОВОДЯТ

1)+

в вакууме

2)

без вакуума

3)

в атмосфере

4)

начальный этап в вакууме а затем без вакуума

382. ДЛЯОБЛИЦОВКИ ФАСЕТОК ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА

1)+

Синма и Синма-М

2)

«Бакрил», «Фторакс»

3)

бесцветная

4)

Протакрил

383. ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫХ ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА

1)+

Синма-М, Синма-74

2)

этакрил

3)

редонт

4)

карбопласт

384. ОХЛАЖДЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОСЛЕ ОБЖИГА ПРОВОДЯТ

1)+

в соответствии с программой для обжига керамики

2)

при комнатной температуре

3)

принудительно с помощью фена и др.

4)

при открытой печи для обжига керамики

385. НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА

1)+

с помощью восковых базисов с прикусными валиками

2)

получение оттиска в прикусе

3)

составление моделей по фасеткам стирания

4)

получение оттиска без прикуса

386. ЧТОБЫ ПЕСОК НЕ ВНЕДРЯЛСЯ В СПЛАВ КОЛПАЧКА В ПЕСКОСТРУЙНОЙ УСТАНОВКЕ, СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВ НА ОСНОВЕ

1)+

оксида алюминия

2)

карбида кремния

3)

оксида железа

4)

оксида олова

387. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ КЕРАМИЧЕСКУЮ МАССУ НАНОСЯТ НА

1)+

литой колпачок

2)

штампованный колпачок

3)

платиновый колпачок

4)

штампик из огнеупорного материала

388. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО НАНЕСЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ ОБЖИГ ПРОИЗВОДЯТ НА

1)+

огнеупорной модели

2)

силиконовой модели

3)

виртуальной модели

4)

восковой модели

389. ДЛЯ МАСКИРОВКИ КАРКАСА ПОД ПЛАСТМАССОВОЙ ОБЛИЦОВКОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+

покрывной лак типа «эда» или «коналор»

2)

пластмасса повышенной интенсивности

3)

опаковый слой керамической массы

4)

изоляционный лак типа «изокол»

390. ГЛАЗУРОВАНИЕ ФАРФОРОВОЙ ОБЛИЦОВКОЙ ПРОХОДИТ

1)+

без вакуума

2)

в вакууме

3)

начальный этап без вакуума, а затем в вакууме

4)

начальный этап в вакууме, а затем без вакуума

391. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ «ИНТЕНСИВОВ»

1)+

воссоздание индивидуальных цветовых особенностей зубов

2)

замутнение металла

3)

выкладывание плеча

4)

создание эффекта прозрачности тканей зуба

392. К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ

1)+

гипс

2)

хромокобальтовый сплав

3)

керамическая масса

4)

опаковая масса

393. НАЗНАЧЕНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ МАССЫ

1)+

улучшение эстетических характеристик коронки

2)

придание блеска керамической массе

3)

увеличение прочности керамической облицовки

4)

придание прозрачности керамической массе

394. АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ _____%

1)+

более 50

2)

25

3)

40

4)

30

395. В ПЕЧАХ ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ ОТСУТСТВУЕТ ПРОГРАММА

1)+

литье керамики

2)

обжиг опакового слоя

3)

обжиг дентина

4)

обжиг глазури

396. ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПЛЕЧЕВОЙ МАССЫ КАРКАС ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

1)+

укорачивается в области шейки зуба на 1 мм

2)

обрабатывается твердосплавными фрезами

3)

не пескоструится

4)

полируется

397. ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ В АРТИКУЛЯТОР РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРНЫМИ ЗУБАМИ И АНТАГОНИСТАМИ СОСТАВИЛО 0,5 ММ НЕОБХОДИМО

1)+

показать модели врачу и рекомендовать осуществить полноценное препарирование опорных зубов, изготовить и зафиксировать в артикулятор новые модели

2)

подточить опорные зубы на модели и сообщить об этом врачу

3)

изготовить протезы обычным способом

4)

незначительно завысить зафиксированное положение моделей регулировочным винтом

398. СТАНДАРТНЫЙ НАБОР КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ НЕ СОДЕРЖИТ

1)+

интенсивы

2)

дентин

3)

опак

4)

эмаль

399. ДЛЯ ПРИДАНИЯ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЯМ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ОСНОВЕ ПОЛУСПЕЧЕННОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД

1)+

синтеризации

2)

наращивания

3)

пескоструйной обработки

4)

дуговой сварки

400. НЕОДНОКРАТНОЕ ВЫСУШИВАНИЕ И СМАЧИВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ ПРИВОДИТ К

1)+

снижению прозрачности

2)

повышению прозрачности

3)

ухудшению прочности

4)

увеличению усадки

401. КОНДЕНСАЦИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ

1)+

уменьшения усадки

2)

придания прочности протезу

3)

придания анатомической формы зубу

4)

улучшения эстетических свойств

402. ГОТОВОМУ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОМУ ПРОТЕЗУ ПРИДАЮТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЛЕСК

1)+

глазурь

2)

обработка протеза алмазными борами с тонкой насечкой

3)

красители

4)

обработка протеза фильцами

403. ПЕРВЫЙ СЛОЙ ГРУНТОВОЙ МАССЫ НАНОСЯТ НА КОЛПАЧОК С ЦЕЛЬЮ

1)+

грунтования

2)

придания протезу анатомической формы

3)

химического взаимодействия

4)

ухудшения сцепления

404. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ

1)+

вспомогательные и конструкционные

2)

изоляционные и формовочные

3)

вспомогательные и формовочные

4)

конструкционные и изоляционные

405. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ CAD/CAM МЕТОДОМ ИСПОЛЬЗУЮТ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ

1)+

диоксида циркония

2)

буры

3)

альгината натрия

4)

дисилликата лития

406. ПОВЕРХНОСТЬ ОБЕЗЖИРЕННОГО И ВЫСУШЕННОГО КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНА БЫТЬ

1)+

серо-матовая

2)

с зеленоватым оттенком

3)

полированным

4)

глянцевая

407. ПОСЛЕ ОТЛИВКИ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПОЛУЧЕННЫЙ КАРКАС ИМЕЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 0,1-0,2 ММ НЕОБХОДИМО

1)+

заново смоделировать восковую композицию и отлить каркас

2)

изготовить конструкцию обычным методом

3)

запаять существующие поры

4)

тщательно обработать каркас и плотно нанести на существующие поры грунтовую массу

408. СОГЛАСОВАННОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ (КТР) КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ И МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ УЧИТЫВАЮТ

1)+

всегда

2)

в сложных клинических случаях

3)

при изготовлении конструкций в боковом отделе

4)

при изготовлении конструкций в переднем отделе

409. МИКРОМЕХАНИЧЕСКАЯ РЕТЕНЦИЯ МЕЖДУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ

1)+

пескоструйной обработки каркаса

2)

бонда

3)

мономера

4)

праймера

410. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЛПАЧОК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ШИРОКИМ, ЕСЛИ

1)+

на культю был нанесен толстый слой лака

2)

перед моделировкой провели гравировку модели

3)

моделировку проводили с тонким слоем лака

4)

не выдержан температурный режим литья

411. ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЕРЛ НА КАРКАС ПРИМЕНЯЕТСЯ ЛАК

1)+

ретенционный

2)

покрывной

3)

сепарационный

4)

изолирующий

412. ЧРЕЗМЕРНО ТОЛСТЫЙ СЛОЙ КОМПЕНСАЦИОННОГО ЛАКА НА ПРИШЕЕЧНУЮ ЗОНУ ПРИВОДИТ К

1)+

изготовлению широких коронок

2)

изготовлению узких коронок

3)

увеличению объема культи зуба

4)

некачественному литью

413. НЕРАВНОМЕРНО НАНЕСЕННЫЙ ФАРФОРОВЫЙ СЛОЙ СОЗДАЕТ

1)+

концентрацию напряжения

2)

изменение цвета

3)

загрязнение каркаса

4)

изменение структуры

414. ПЛАСТМАССА ФАСЕТОК В ОБЛАСТИ ШЕЕК

1)+

не должна выступать за металлическую защитку

2)

не доходит до металлической защитки

3)

сошлифовывается

4)

должна выступать за металлическую защитку

415. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ ДО ЭТАПА ГЛАЗУРИРОВАНИЯ ОБЖИГ ПРОИЗВОДЯТ В ВАКУУМЕ С ЦЕЛЬЮ

1)+

устранения дополнительного окисления металла и появления раковин

2)

устранения усадки фарфора

3)

экономии

4)

получения окисной пленки

416. ПОСЛЕ ЛИТЬЯ ПЕРЛЫ

1)+

стачивают на половину

2)

оставляют в прежнем виде

3)

стачивают полностью

4)

стачивают на 1/3

417. СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ УСАДКИ ФАРФОРОВОЙ МАССЫ

1)+

12-20%

2)

5-10%

3)

25-30%

4)

30-35%

418. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЛПАЧКА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛНОЙ МЕТАЛЛОАКРИЛОВОЙ КОРОНКИ СЛЕДУЕТ ЭТАП

1)+

нанесение покрывного лака

2)

сдача в литье

3)

обработка колпачка

4)

моделирование анатомической формы

419. ПЕРЕД ФИКСАЦИЕЙ ФАРФОРОВОЙ КОРОНКИ ПЛАТИНОВАЯ ФОЛЬГА

1)+

всегда извлекается

2)

всегда не извлекается

3)

извлекается при изготовлении коронки на премоляр

4)

извлекается при изготовлении коронки на резцы

420. ПЛАТИНОВЫЙ КОЛПАЧОК ПОДВЕРГАЮТ ОБЖИГУ С ЦЕЛЬЮ

1)+

снятия внутреннего напряжения

2)

получения окисной пленки

3)

увеличения прочности

4)

возвращения пластичности

421. БЛЕСК (ГЛЯНЕЦ) ЗУБА ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПОНЕНТ ФАРФОРОВОЙ МАССЫ

1)+

полевой шпат

2)

кварц

3)

корунд

4)

каолин

422. В МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРОНКАХ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ГИРЛЯНДУ С ОРАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МОДЕЛИРУЮТ ДЛЯ

1)+

щадящего препарирования, терморегуляции и возможной реставрации

2)

эстетики

3)

экономии массы

4)

лучшей фиксации

423. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ ЗУБНОГО РЯДА

1)+

промывная

2)

седловидная

3)

касательная

4)

выбирается по усмотрению техника

424. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ФАРФОРОВОЙ КОРОНКИ НА КУЛЬТЮ ЗУБА ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПЛАТИНОВЫЙ КОЛПАЧЕК ДЛЯ

1)+

создания каркаса и нанесения фарфора

2)

прочности

3)

точности

4)

нанесения перл

425. ГЛАВНЫМ ДОСТОИНСТВОМ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

эстетичность и точность

2)

длительность срока службы

3)

прочность

4)

простота в изготовлении

426. ШИРОКИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ ПОЛУЧАЮТСЯ В СЛЕДСТВИЕ

1)+

нанесения чрезмерного слоя компенсационного лака

2)

наличия поднутрений из-за некачественного препарирования зубов

3)

неправильной гравировки модели препарированного зуба

4)

неправильно подобранного грунта

427. ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО ФАРФОРОВОЙ КОРОНКИ

1)+

эстетичность

2)

прочность

3)

простота изготовления

4)

длительность срока службы

428. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ КАРКАСОМ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА И АНТАГОНИСТАМИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФАРФОРОВОЙ МАССЫ _______ ММ

1)+

1,5-2,0

2)

0,5

3)

2,5-3,0

4)

4,0

429. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МЕТАЛЛОАКРИЛОВОГО ПРОТЕЗА ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К АЛЬВЕОЛЯРНОМУ ГРЕБНЮ

1)+

касательная

2)

промывная

3)

седловидная

4)

выбирается по усмотрение зубного техника

430. НЕВЫВЕРЕННОСТЬ ОККЛЮЗИОННЫХ КОНТАКТОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРОНОК ПРИВОДИТ К

1)+

завышению прикуса

2)

ущемлению десневого сосочка

3)

образованию трещин внутри покрытия

4)

перелому коронки зуба

431. ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ФАРФОРОВОЙ КОРОНКИ ____ММ

1)+

1,2-1,5

2)

0,5-1,0

3)

2,5

4)

3,0

432. ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ ПРОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ ФАРФОРА С МЕТАЛЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

спекание фарфора с оксидами и шероховатостью металла

2)

наличие крепежных приспособлений

3)

отполированная поверхность

4)

обработанная поверхность

433. ДЛЯ ОТЛИВКИ КУЛЬТИ ЗУБА В РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+

супергипс

2)

легкоплавкий металл

3)

гипс

4)

пластмасса

434. ГЛАВНЫМ НЕДОСТАТКОМ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ С НИТРИДТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

неэстетичность

2)

недолговечность

3)

окисление

4)

высокая себестоимость

435. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЛПАЧЕК ПОДВЕРГАЮТ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКЕ И ОТЖИГАЮТ

1)+

после литья

2)

после припасовки металлического колпачка

3)

до припасовки металлического колпачка

4)

после полировки

436. ЗА ПОЛИРОВКОЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА С ФАСЕТКАМИ СЛЕДУЕТ ЭТАП РАБОТЫ

1)+

моделирование восковой композиции и замена воска на пластмассу

2)

замена воска на пластмассу

3)

припасовка

4)

фиксация протеза

437. СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАРФОРОВОЙ КОРОНКИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТИНОГО КОЛПАЧКА

1)+

отжиг и кипячение в 10% азотной кислоте

2)

нанесение грунт-массы

3)

глазурование

4)

нанесение перл

438. ОБЖИГ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЛПАЧКА ПРОИЗВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ

1)+

получить окисную пленку

2)

«отпустить» металл

3)

закалки металла

4)

растворения окислов металлов

439. МЕТОД МОДЕЛИРОВКИ ЛИТОГО КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ

1)+

погружение гипсового столбика в разогретый воск с последующей моделировкой

2)

изготовление трех колпачков из полимерной пленки различной толщины

3)

нанесение базисного воска на модель с помощью моделировочных инструментов

4)

изготовление платинового колпачка и нанесение на него воска

440. ВЗВЕШИВАНИЕ ЗОЛОТА В МОСТОВИДНОМ ПРОТЕЗЕ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТОГО СПЛАВА С ПЛАСТМАССОВЫМИ ФАСЕТКАМИ НАЗНАЧАЕТСЯ

1)+

перед моделировкой фасеток

2)

сразу после литья

3)

перед литьем

4)

после полимеризации пластмассы

441. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

1)+

сразу после операции

2)

после заживления раны

3)

в любые сроки

4)

через год

442. ПО МЕТОДУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ КОРОНКИ

1)+

цельнолитые

2)

шинирующие

3)

фасеточные

4)

опорные

443. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ШТАМПОВКА КОРОНОК ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ

1)+

свинцовой подушки

2)

резинового коврика

3)

мольдина

4)

каучука

444. СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ В ПОЛОСТИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ МЕТОДОМ CAD/CAM ФРЕЗЕРОВАНИЯ

1)+

до 2 лет

2)

до 6 мес

3)

до 1 года

4)

более 2 лет

445. АППАРАТ «САМСОН» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

1)+

протягивания гильз

2)

подготовки золота к штамповке

3)

окончательной штамповки

4)

протяжки кламмерной проволоки

446. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УСАДКИ ПРИ ЛИТЬЕ КАРКАСА ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРОНКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАК

1)+

компенсационный

2)

ретенционный

3)

покрывной

4)

сепарационный

447. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ НЕ ПОКАЗАНО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОРОНКИ

1)+

штампованной

2)

цельнолитой

3)

металлокерамической

4)

металлопластмассовой

448. ДЛЯ ОТЛИВКИ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК ПРИМЕНЯЕТСЯ СПЛАВ

1)+

кобальто-хромовый

2)

легкоплавкий

3)

нержавеющая сталь

4)

медный

449. ПРИПАСОВКА МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В КЛИНИКЕ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ЭТАПА

1)+

отбеливания

2)

полировки

3)

пайки

4)

снятия оттиска с коронками

450. СВОЙСТВОМ РАЗВАЛЬЦОВЫВАНИЯ ОБЛАДАЮТ

1)+

золотые сплавы

2)

серебряно-палладиевые сплавы

3)

титановые сплавы

4)

оксид циркония

451. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВЫХ ЗУБОВ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ ФОРМА ШТИФТА

1)+

овальная

2)

граненая

3)

круглая

4)

квадратная

452. АППАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ

1)+

аппарат «Самсон», аппарат «Паркер», паяльный аппарат

2)

пескоструйный аппарат, муфельная печь

3)

литейная установка, параллелометр

4)

муфельная печь, параллелометр

453. СТАЛЬНАЯ ШТАМПОВАННАЯ КОРОНКА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СПЛАВА МАРКИ

1)+

20Х18Н9Т

2)

ЭИ-95

3)

КХС

4)

ЭЯ-1Т

454. В ЛАБОРАТОРИЮ ПОСТУПИЛ ОТТИСК С ОТТЯЖКАМИ В ОБЛАСТИ ОПОРНЫХ ЗУБОВ, ВАША ТАКТИКА

1)+

вернуть оттиск в клинику для снятия нового оттиска

2)

отлить оттиск и изготовить литой каркас обычным методом

3)

после изготовления разборной модели отгравировать шейку после изготовления разборной модели отфрезеровать шейку

4)

после изготовления разборной модели отфрезеровать шейку

455. ВОСК ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КУЛЬТЕВЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК

1)+

лавакс

2)

липкий

3)

базисный

4)

пришеечный

456. ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОРОНКА ДОЛЖНА

1)+

точно прилегать к уступу

2)

входить в зубодесневой желобок на 1,5 мм

3)

быть свободной в области шейки

4)

плотно охватывать шейку зуба

457. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ ПЛАСТМАССОВОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К АЛЬВЕОЛЯРНОМУ ГРЕБНЮ

1)+

касательная

2)

промывная

3)

седловидная

4)

зависит от атрофии альвеолярного гребня

458. ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОРОНКА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ

1)+

сплава хромо-кобальтового

2)

нержавеющей стали

3)

золотой 583 пробы

4)

золотой 900 пробы

459. ПО МАТЕРИАЛУ КОРОНКИ РАЗЛИЧАЮТ

1)+

пластмассовые

2)

силиконовые

3)

серебряные

4)

полипропиленовые

460. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТИФТОВО-КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЛАВ

1)+

ПД-150

2)

золота 900-й пробы (ЗЛСРМ-900-40)

3)

золота стоматологический 750-й пробы (ЗЛСРКДМ)

4)

ПД-250

461. ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КАРКАС ОБРАБАТЫВАЮТ

1)+

твердосплавными фрезами

2)

корундовыми камнями

3)

алмазными головками

4)

вулканитовыми камнями

462. ПРИПАСОВКУ ЦЕЛЬНОЛИТОГО КАРКАСА НА МОДЕЛИ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

1)+

окклюзионного спрея (лака)

2)

копировальной бумаги

3)

компенсационного лака

4)

изоляционного лака

463. ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ПО ПИНДЕКС СИСТЕМЕ ШТИФТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

1)+

в проекции каждого отпрепарированного зуба, соседних с ними зубов и беззубого участка челюсти

2)

в проекции всех зубов

3)

не устанавливаются

4)

в проекции беззубого участка челюсти

464. ПРИ МОДЕЛИРОВКЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ КОРОНОК В ОККЛЮДАТОРЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ БУГРЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ

1)+

одноименного зуба на противоположной стороне

2)

резко выраженную

3)

не выраженную

4)

умеренно выраженную

465. УРОВЕНЬ ГИПСА ПРИ ЗАЛИВКЕ ШТИФТОВ В РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ

1)+

перекрывает отпечаток шеек опорных зубов выше 0,8-1,0 см

2)

до отпечатка шеек опорных зубов

3)

не имеет значения

4)

до края штифта

466. КУЛЬТЕВАЯ ШТИФТОВАЯ ВКЛАДКА - ЭТО МИКРОПРОТЕЗ, КОТОРЫЙ

1)+

укрепляется в зубе с помощью штифта, входящего в корневой канал, и покрывается коронкой

2)

укрепляется в зубе с помощью штифта

3)

покрывает зуб

4)

фиксируется за соседние с дефектом зубы

467. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТАМПОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК НЕОБХОДИМО

1)+

для мостовидных протезов, шинирования подвижных зубов, восстановления анатомической формы коронки зуба

2)

опоры мостовидных протезов

3)

для шинирования зубов

4)

для анатомической формы зуба

468. ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ ЧЕЛЮСТЕЙ ЭФФЕКТИВНЕЕ ИЗГОТАВЛИВАТЬ

1)+

на вибростолике

2)

вручную

3)

не имеет значения

4)

в литейной установке

469. ЦОКОЛЬ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ

1)+

супергипса III класса

2)

медицинского гипса

3)

паковочной массы

4)

легкоплавкого металла

470. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ С «ГИРЛЯНДОЙ» ПРОВОДЯТ МОДЕЛИРОВАНИЕ

1)+

с язычной (небной) стороны

2)

по режущему краю

3)

по жевательным буграм

4)

не моделируют вовсе

471. ЗУБ ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ МОДЕЛИРУЮТ ВОСКОМ

1)+

моделировочным

2)

липким

3)

базисным

4)

литьевым

472. ИЗГОТАВЛИВАЯ ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ, К МОДЕЛИРОВАНИЮ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРЕПАРИРОВАННОГО ЗУБА ВОСКОМ ПРИСТУПАЮТ ПОСЛЕ

1)+

очерчивания клинической шейки и указания медиального угла

2)

сепарации соседних зубов

3)

отливки модели

4)

вырезания гипсового штампа

473. ОТТИСК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ ПРОТЕЗОВ ДОЛЖЕН ЧЕТКО ОТОБРАЖАТЬ

1)+

весь зубной ряд, придесневой уступ препарированных зубов, беззубый участок челюсти

2)

все поверхности опорных зубов, переходную складку, беззубый участок челюсти

3)

все поверхности опорных зубов, переходную складку, твердое небо

4)

переходную складку, линию а, твердое небо

474. ПРЕИМУЩЕСТВОМ КОМБИНИРОВАННЫХ КОРОНОК ПЕРЕД ШТАМПОВАННЫМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

эстетичность

2)

долговечность

3)

низкая себестоимость

4)

прочность

475. НА КУЛЬТЮ ЗУБА ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПЛАСТМАССОВОГО КОЛПАЧКА НАНОСИТСЯ ЛАК

1)+

компенсационный

2)

покрывной

3)

ретенционный

4)

изолирующий

476. ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЛПАЧКА ИЗ СПЛАВА КХС (ММ)

1)+

0,3

2)

0,1

3)

0,5

4)

0,6

477. ПОД КОМБИНИРОВАННУЮ ЦЕЛЬНОЛИТУЮ КОРОНКУ ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЙ ОТЛИТЬ КУЛЬТЮ ЗУБА ИЗ

1)+

супергипса

2)

гипса

3)

легкоплавкого металл

4)

амальгамы

478. ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛПАЧКА ИЗ АДАПТЫ НА КУЛЬТЮ ЗУБА СЛЕДУЕТ ЭТАП РАБОТ

1)+

моделирование анатомической формы и сдача в литье

2)

полимеризация

3)

полировка

4)

шлифовка

479. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОАКРИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЛЫ НАНОСЯТ

1)+

после моделирования колпачка

2)

во время изготовления колпачка из адапты

3)

после литья

4)

после полировки протеза

480. МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЛАВОВ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

1)+

три зуба

2)

два зуба

3)

один зуб

4)

четыре зуба

481. ПРИПАСОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

1)+

свободно накладывается на зубы, не балансирует, четко соответствует всем границам препарирования

2)

устанавливается на опорные зубы с усилием

3)

границы коронок не соответствуют уступу

4)

легко накладывается на зубы, балансирует, четко соответствует всем границам

482. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ АНАТОМИЧЕСКУЮ ШЕЙКУ ЗУБА ГРАВИРУЮТ, ОТСТУПИВ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ НА

1)+

1

2)

0,3-0,5

3)

1,5

4)

3

483. КРИТЕРИЕМ ПРАВИЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ ОПАКОВОЙ МАССЫ СЧИТАЕТСЯ КАРКАС

1)+

равномерно покрыт опаком, металл не просвечивает, нет трещин и пор

2)

равномерно покрыт опаком, металл местами просвечивается

3)

частично покрыт опаком

4)

равномерно покрыт опаком, металл не просвечивается, есть незначительные трещины

484. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ОТТИСКНЫЕ МАССЫ

1)+

силиконовые

2)

альгинатные

3)

воск

4)

гипс

485. ОРИЕНТИР ЛИНИИ БУГРОВ УКАЗЫВАЕТ НА

1)+

постановку последнего искусственного зуба

2)

дистальную границу базиса

3)

подвижность альвеолярных бугорков

4)

торус

Тема 3. Изготовление бюгельных зубных протезов.

1. АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ЭКВАТОРА ЗУБНОГО РЯДА

1)+

параллелометр

2)

реограф

3)

гнатодинамометр

4)

аксиограф

2. ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ В ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕМ КЛАММЕРЕ ЗНАЧИМОЙ ЛИНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

линия клинического экватора

2)

продольная ось зуба

3)

линия анатомического экватора

4)

линия вертикали

3. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ ДОХОДИТ ДО ШЕЕК ОПОРНЫХ ЗУБОВ НА

1)+

4 мм

2)

1 мм

3)

7 мм

4)

10 мм

4. ФОРМА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДУГИ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

каплевидная

2)

круглая

3)

плоская

4)

в зависимости от формы альвеолярного отростка

5. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕТЕНЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (СЕДЛА) КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА И АЛЬВЕОЛЯРНЫМ ОТРОСТКОМ

1)+

0,5-0,6 мм

2)

1,7-2,0 мм

3)

0,2-0,3 мм

4)

2,8-3,2 мм

6. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ

1)+

прочностью

2)

пластичностью

3)

эластичностью

4)

податливостью

7. РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПЛЕЧА ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ

1)+

гингивальной

2)

окклюзионной

3)

экваторной

4)

дистальной

8. РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ

1)+

под линией обзора

2)

над линией обзора

3)

на жевательной поверхности

4)

на апроксимальной поверхности

9. АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ПРОТЕЗА

1)+

параллелометр

2)

гнатодинамометр

3)

реограф

4)

аксиограф

10. СОВПАДЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО ЭКВАТОРА ЗУБА С КЛИНИЧЕСКИМ ЭКВАТОРОМ ЗУБА ПРОИСХОДИТ

1)+

только при строго вертикальном расположении продольной оси зуба

2)

всегда

3)

при наклоне модели в боковом виде

4)

при наклоне модели в переднем виде

11. ПРОВЕДЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ВЫБОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С НАКЛОНОМ МОДЕЛИ

1)+

в сагитальной и трансверзальной плоскостях

2)

только в сагитальной плоскости

3)

только в трансверзальной плоскости

4)

только в вертикальной плоскости

12. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ

1)+

соединительным

2)

шинирующим

3)

опорно-удерживающим

4)

ретенционным

13. РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПЛЕЧА КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ

1)+

гингивальной

2)

анатомического экватора

3)

окклюзионной

4)

опорной

14. СТЕРЖЕНЬ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНЧИКА ФИКСИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА

1)+

измеритель глубины поднутрения

2)

графитовый

3)

указательный

4)

электронный

15. СЕДЛО БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА РАСПОЛАГАЕТСЯ НА

1)+

вершине альвеолярного гребня

2)

оральном скате и вершине альвеолярного гребня

3)

вестибулярном скате и вершине альвеолярного гребня

4)

оральном скате альвеолярного гребня

16. ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИЯ – ЭТО

1)+

определение пути введения бюгельного протеза в полость рта

2)

изучение давления бюгельного протеза на опорные зубы

3)

изучение анатомических особенностей полости рта

4)

определение жевательной эффективности опорных зубов

17. МЕЖЕВАЯ ЛИНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ

1)+

конструкцию кламмера

2)

границу протеза

3)

вертикальную ось наклона зуба

4)

конструкцию протеза в целом

18. ШТИФТ АНАЛИЗАТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1)+

правильного расположения модели в столике параллелометра

2)

глубины поднутрений

3)

ретенционных возможностей планируемых кламмеров

4)

для определения нагрузок на периодонт

19. С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1)+

межевая линия

2)

вертикальная ось опорных зубов

3)

вертикальная ось наклона модели

4)

горизонтальная ось наклона модели

20. ШТИФТ-КАЛИБР ДОЛЖЕН

1)+

касаться глубокой точки ниши опорного зуба и экваторной точки

2)

касаться экваторной точки и не касаться глубокой точки ниши опорного зуба

3)

не касаться экваторной точки опорного зубаи глубокой точки ниши опорного зуба

4)

не касаться экваторной точки и касаться глубокой точки ниши опорного зуба

21. ВЫСОТА ЦОКОЛЯ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ

1)+

20 – 25 мм

2)

10 – 15 мм

3)

35 – 40 мм

4)

50 – 60 мм

22. ТОЧНУЮ ОТЛИВКУ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДЯТ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ

1)+

на огнеупорных моделях в опоке

2)

без модели в опоке

3)

на гипсовой модели

4)

в силиконовой форме

23. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ НИЗКОМ АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТРОСТКЕ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАСПОЛАГАЕТСЯ

1)+

на оральных буграх фронтальных зубов

2)

на слизистой альвеолярного отростка

3)

над оральными буграми фронтальных зубов

4)

на фронтальных зубах

24. МЕТОД ЗАГИПСОВКИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА В КЮВЕТУ

1)+

комбинированный

2)

обратный

3)

по выбору техника

4)

прямой

25. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЛАММЕРОВ, ЖЕСТКО ФИКСИРУЮЩИХ БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ НА ОПОРНЫХ ЗУБАХ, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА

1)+

передается больше опорным зубам

2)

равномерно распределяется между опорными зубами и тканями под базисом бюгельного протеза

3)

воспринимается только тканями под базисами бюгельного протеза

4)

передается на костную ткань

26. ВЕЛИЧИНА ЗАЗОРА МЕЖДУ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ НЕБА И ОТВЕТВЛЕНИЯМИ БЮГЕЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ БОЛЕЕ ____ ММ

1)+

0,5

2)

0,3

3)

0,7

4)

0,6

27. ПРИ ГИПСОВАНИИ В КЮВЕТУ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА

1)+

перекрывается гипсом

2)

остается открытой

3)

изолируется воском

4)

приклеиваться к гипсовой модели

28. КЛАММЕР БОНВИЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ НА

1)+

зубах непрерывного зубного ряда

2)

отдельно стоящих зубах

3)

клыках

4)

фронтальном участке зубов

29. ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ОПОРНОГО ЗУБА ПОД ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАММЕР

1)+

устойчивость зуба

2)

выраженность анатомического экватора

3)

высота клинической коронки

4)

подвижность

30. ДУГОВОЙ ПРОТЕЗ ФИКСИРУЕТСЯ

1)+

не менее, чем в двух точках

2)

не менее, чем в трех точках

3)

в одной точке

4)

по дуге

31. ПРИ НЕЯРКО ВЫРАЖЕННОМ АНАТОМИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ НЕБА ВЕРХНЯЯ ДУГА РАСПОЛАГАЕТСЯ

1)+

в передней трети твердого неба

2)

до линии А

3)

в конце задней трети твердого неба

4)

в конце средней трети твердого неба

32. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ОПИРАЮЩЕГОСЯ ПРОТЕЗА НА ОГНЕУПОРНОЙ МОДЕЛИ ИСКЛЮЧАЕТ

1)+

нанесение изоляционного слоя

2)

моделирование дуги

3)

создание фальца

4)

формирование базиса

33. РЕТЕЦИОННАЯ ЧАСТЬ КЛАММЕРА ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ

1)+

под линией обзора

2)

над линией обзора

3)

на жевательной поверхности

4)

на апроксимальной поверхности

34. БЮГЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОТЕЗ

1)+

съёмный с опорно-удерживающими кламмерами, часть базиса в котором заменена бюгелем (дугой)

2)

металлический каркас, выполненный в виде рамы

3)

съемный, опирающийся на зубы за счет кламмеров

4)

с опорно-удерживающими кламмерами

35. ПРЕИМУЩЕСТВО БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕСЪЕМНЫМИ МОСТОВИДНЫМИ

1)+

зачастую не требуют препарирования зубов

2)

имеют более широкий круг показаний к применению

3)

эстетичнее

4)

могут подвергаться дезинфекции

36. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЛАММЕРОВ, ЛАБИЛЬНО СОЕДИНЯЮЩИХСЯ С ОПОРНЫМИ ЗУБАМИ, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА

1)+

равномерно распределяется между опорными зубами и тканями, подлежащими под базисом бюгельного протеза

2)

передается только опорным зубам

3)

передается только на костную ткань

4)

полностью воспринимается только тканями под базисом бюгельного протеза, а опорные зубы лишь способствуют удержанию

37. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГОЙ И СЛИЗИСТОЙ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ____ ММ

1)+

0,5

2)

1,0

3)

1,5

4)

2,0

38. ЦОКОЛЬ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОПИРАЮЩЕГОСЯ ПРОТЕЗА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫСОТОЙ _____ ММ

1)+

20

2)

15

3)

10

4)

30

39. КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛАММЕР

1)+

металлическое плечо на язычной поверхности опорного зуба, дистальной накладки и т-образного кламмера на вестибулярной поверхности опорного зуба

2)

два металлических плеча и окклюзионную накладку соединенную с седлом каркаса бюгельного протеза

3)

одно металлическое плечо охватывающее весь зуб и медиальной накладке соединенной с дугой при помощи соединителя

4)

Т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба

40. ВЕЛИЧИНА ЗАЗОРА МЕЖДУ КАРКАСОМ СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА НЕ МЕНЕЕ ________ММ

1)+

0,5

2)

1,5

3)

2,0

4)

2,5

41. ОККЛЮЗИОННАЯ НАКЛАДКА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ

1)+

опорную

2)

удерживающую

3)

ретенционную

4)

косметическую

42. НАДЕЖНЫМ ВИДОМ СТАБИЛИЗАЦИИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

парасагиттальный

2)

сагиттальный

3)

фронтосагиттальный

4)

по дуге

43. РЕГУЛИРОВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ОПОРНЫЙ ЗУБ МОЖНО

1)+

количеством и расположением окклюзионных накладок

2)

введением в протез дробителей нагрузки

3)

увеличив размер дуги

4)

уменьшив размер дуги

44. ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКИ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА НА ЗУБЕ

1)+

горизонтальное

2)

под углом 5-100 по горизонтали

3)

под углом 10-150 по горизонтали

4)

под углом 6-80 по горизонтали

45. ОСЕДАНИЮ ПРОТЕЗА ПРЕПЯТСТВУЕТ

1)+

окклюзионная накладка

2)

тело кламмера

3)

отросток кламмера

4)

плечо кламмера

46. ДУГА В БЮГЕЛЬНОМ ПРОТЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

связующим звеном между седлами

2)

базисом протеза

3)

опорной частью

4)

дробителем нагрузки

47. ОГНЕУПОРНУЮ МОДЕЛЬ ОТДУБЛИРОВАННУЮ В ГЕЛИНЕ ПОСЛЕ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСУШИВАЮТ

1)+

сушильном шкафу при температуре 200-220 градусов

2)

на воздухе

3)

фотополимеризаторе

4)

микроволновк

48. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГОЙ И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПОЛОСТИ РТА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

0,8-1,0 мм

2)

0,5 мм

3)

зависит от формы ската альвеолярной части

4)

2,5 мм

49. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА

1)+

дуга, седловидные части, базисы, зубы, опорно-удерживающие кламмера

2)

дробители нагрузки, пальцевые отростки, базисы

3)

дуга, кламмеры, базисы, искусственные зубы

4)

базисы, каркас, искусственные зубы

50. ОГРАНИЧИТЕЛЬ БАЗИСА ПРОТЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

1)+

плавный переход пластмассового базиса в металлическую часть бюгельного протеза

2)

улучшение жевательной эффективности

3)

улучшение удержания бюгельного протеза в полости рта

4)

улучшение выведение протеза из полости рта

51. ТОЛЩИНА ОККЛЮЗИОННОЙ ЛАПКИ (НАКЛАДКИ) У ОСНОВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ _____ ММ

1)+

0,6

2)

0,5

3)

0,8

4)

1,0

52. В БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗАХ С КЛАММЕРНОЙ ФИКСАЦИЕЙ В ОСНОВНОМ ПРИМЕНЯЮТСЯ КЛАММЕРЫ

1)+

опорно-удерживающие

2)

гнутые, удерживающие

3)

денто-альвеолярные

4)

многозвеньевые

53. РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРКАСА СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА

1)+

на вершине альвеолярного гребня

2)

на оральном скате альвеолярного гребня

3)

на вестибулярном скате альвеолярного гребня

4)

по усмотрению техника

54. ТИПИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕБНОЙ ДУГИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ III КЛАССА ПО КЕННЕДИ

1)+

среднее

2)

передне-среднее

3)

заднее

4)

переднее

55. РЕТЕНЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СЕДЛА) КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА СЛУЖАТ ДЛЯ

1)+

удержания пласстмасового базиса бюгельного протеза

2)

компенсации жевательного давления

3)

удержания бюгельного протеза в полости рта

4)

соединения элементов бюгельного протеза

56. ДЛИНА КАРКАСА СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ КОНЦЕВОМ ДЕФЕКТЕ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДО

1)+

2/3 длины базиса

2)

1/3 длины базиса

3)

1/2 длины базиса

4)

1/4 длины базиса

57. ДУБЛИРУЮЩУЮ МАССУ ГЕЛИН ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ

1)+

разогреть

2)

охладить

3)

довести до кипения

4)

развести растворителем

58. ДЛИНА КАРКАСА СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ КОНЦЕВОМ ДЕФЕКТЕ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДО

1)+

бугров верхней челюсти

2)

1/3 длины базиса

3)

1/2 длины базиса

4)

1/4 длины базиса

59. ВИД СОЕДИНЕНИЯ КЛАММЕРА С КАРКАСОМ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА, ПРИ КОТОРОМ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПАРОДОНТ ОПОРНОГО ЗУБА

1)+

жесткое

2)

лабильное

3)

полу лабильное

4)

шарнирное

60. НАИБОЛЕЕ ТОЧНОЙ ДУБЛИРУЮЩЕЙ МАССОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

силикон

2)

гелин

3)

альгинат

4)

гипс

61. ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МОДЕЛЬ

1)+

огнеупорная

2)

мастер модель

3)

диагностическая

4)

разборная

62. МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ДУГИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ _____ ММ

1)+

6-10

2)

2-5

3)

4-8

4)

3-5

63. ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЛАСТИНОЧНЫМИ

1)+

не могут быть дополнены в случае изменения конструкции во время протезирования

2)

показания к применению значительно ограничены

3)

трудоемки в изготовлении

4)

требуется наличие литейной лаборатории

64. ЗАЛИВКУ ОГНЕУПОРНОЙ МАССЫ В СИЛИКОНОВУЮ ФОРМУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕУПОРНОЙ МОДЕЛИ ПРОВОДЯТ НА

1)+

вибростолике

2)

рабочем столе

3)

весах

4)

параллелометре

65. ЗАМЕШИВАНИЕ ПАКОВОЧНОЙ МАССЫ В ВАКУУМСМЕСИТЕЛЕ ПОЗВОЛЯЕТ

1)+

устранить пузырьки воздуха и уплотнить модель

2)

компенсировать усадку метала

3)

ускорить схватывание

4)

улучшить текучесть массы

66. ТОЛЩИНА ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКИ (ЛАПКИ) У ОКОНЧАНИЯ НЕ МЕНЕЕ _____ ММ

1)+

0,3

2)

0,5

3)

0,2

4)

0,1

67. ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛАММЕР С ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКОЙ ВВИДЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ СОЕДИНЯЮЩЕЙ ДВА ПЛЕЧА

1)+

Рейхельмана

2)

Бонвиля

3)

многозвеньевой

4)

Аккера

68. КЛАММЕР ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ (4 КЛАСС ПО NEY) СОЕДИНЯЕТСЯ С ДУГОЙ БЮГЕЛЬНОГО КАРКАСА С ПОМОЩЬЮ

1)+

соединителя (ответвления)

2)

седла

3)

дробителя нагрузки

4)

пластмассового пилота

69. ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ НАДЕЖНУЮ ФИКСАЦИЮ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

опорно-удерживающий кламмер

2)

бюгель

3)

седло

4)

дробитель нагрузки

70. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЛАММЕРОВ, СОЕДИНЯЮЩИХ БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ С ОПОРНЫМИ ЗУБАМИ ПРИ ПОМОЩИ ДРОБИТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА

1)+

равномерно распределяется между опорными зубами и тканями, подлежащими под базисом бюгельного протеза

2)

воспринимается только опорными зубами

3)

воспринимается только тканями, подлежащими под базисом

4)

передается только опорным зубам

71. РЕЖИМ ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

1)+

в соответствии с инструкцией завода-изготовителя к пластмассе

2)

температура воды — 30°С, АД — 3 атм

3)

температура воды — 20°С, АД — 5 атм

4)

температура воды — 50°С, АД — 2 атм

72. НА ЦОКОЛЬ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ НАНОСЯТ ЛИНИЮ

1)+

продольной оси зуба

2)

экватора

3)

обзора

4)

межевую

73. ЧАСТЬ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОТЕЗА ОТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ

1)+

ретенционной

2)

фиссуры

3)

окклюзионной

4)

поднутрения

74. ВИД КЛАММЕРА ОПИРАЮЩЕГОСЯ ПРОТЕЗА

1)+

опорно-удерживающий

2)

перекидной

3)

многозвеньевой

4)

удерживающий одноплечий

75. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТОГО БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СПЛАВ

1)+

хром-кобальтовый

2)

медный

3)

легкоплавкий

4)

нержавеющая сталь

76. БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ ПРИКУСЕ

1)+

открытом

2)

прогеническом

3)

ортогнатическом

4)

прогнатическом

77. КОРОНКОВУЮ ЧАСТЬ ЗУБА, РАСПОЛОЖЕННУЮ МЕЖДУ ЭКВАТОРОМ И ЖЕВАТЕЛЬНОЙ(РЕЖУЩЕЙ) ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗУБА, НАЗЫВАЮТ ЗОНОЙ

1)+

окклюзионной

2)

поднутрения

3)

ретенционной

4)

апроксимальной

78. ЧАСТЬ КОРОНКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБА, РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖДУ ЭКВАТОРНОЙ ЛИНИЕЙ И ДЕСНЕВЫМ КРАЕМ, НАЗЫВАЮТ ЗОНОЙ

1)+

ретенционной

2)

окклюзионной

3)

апроксимальной

4)

поднутрения

79. ТЕХНИК МОДЕЛИРУЕТ КАРКАС ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПРОТЕЗА НА МОДЕЛИ

1)+

огнеупорной

2)

рабочей

3)

вспомогательной

4)

диагностической

80. ПОСЛЕ ВЫПЛАВЛЕНИЯ ВОСКА НЕОБХОДИМО ИЗОЛИРОВАТЬ МОДЕЛЬ

1)+

изолаком

2)

водой

3)

мономером

4)

эфиром

81. ПОПАДАНИЕ ГИПСА ПОД ВОСКОВЫЙ БАЗИС ВО ВРЕМЯ ГИПСОВКИ В КЮВЕТУ ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ

1)+

восковой базис не был прилит к модели

2)

восковой базис неплотно прилегал к модели

3)

на кювету с загипсованной моделью было оказано чрезмерное давление

4)

на кювету с загипсованной моделью было оказано недостаточное давление

82. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВАЛИКИ

1)+

постановочные

2)

фиксирующие

3)

окклюзионные

4)

протетические

83. БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ

1)+

частичный съемный протез, состоящий из металлического каркаса, пластмассового базиса и искусственных зубов

2)

частичный съемный пластиночный протез

3)

полный съемный протез с металлическим базисом

4)

несъемный протез с металлическим каркасом

84. ТЕЛО КЛАММЕРА НЕ КАСАЕТСЯ ЭКВАТОРА ЗУБА, ЧТОБЫ

1)+

обеспечить свободное наложение протеза

2)

уменьшить нагрузку на опорный зуб

3)

избежать механической травмы эмали зуба

4)

не портить эстетику

85. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ДЕФЕКТЕ III КЛАССА ПО КЕННЕДИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИНИИ А РАСПОЛАГАЕТСЯ

1)+

на твердом небе, не доходя 1 см

2)

на твердом небе, не доходя 2 см

3)

на твердом небе, не доходя 0,5 см

4)

перекрывая ее

86. ПРИ ОТСУТСТВИИ ОККЛЮЗИОННЫХ НАКЛАДОК В БЮГЕЛЬНОМ ПРОТЕЗЕ ПРОИСХОДИТ

1)+

давление протеза на слизистую

2)

нестабильность протеза

3)

плохая фиксация протеза

4)

аллергическая реакция

87. ПРИ РАСЧЕТЕ РАСХОДА БАЗИСНОГО МАТЕРИАЛА НА ПРОТЕЗ СЛЕДУЮТ ПРАВИЛУ: НА ОДИН ИСКУССТВЕННЫЙ ЗУБ РАСХОДУЕТСЯ

1)+

1 гр. полимера

2)

1 гр. мономера

3)

2 гр. мономера

4)

2 гр. полимера

88. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫМ МЕТОДОМ ПОКАЗАНО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

1)+

бюгельных протезов с 2-мя опорно-удерживающими кламмерами

2)

бюгельных протезов с 3-мя удерживающими кламмерами

3)

протезов-шин с многозвеньевыми кламмерами

4)

только мостовидных протезов с более чем 6-ю опорными зубами

89. МЕТОД ВЫБОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

1)+

повышения эстетичности протеза

2)

шинирующих бюгельных протезов с 2-мя опорно-удерживающими кламмерами

3)

протезирования дефектов 4 класса по Кеннеди

4)

ацеталовых бюгельных протезов

90. ДВУХСТОРОННИЙ КОНЦЕВОЙ ДЕФЕКТ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ

1)+

I

2)

II

3)

III

4)

IV

91. ПРИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ НА ЦОКОЛЬ МОДЕЛИ НАНОСЯТ ЛИНИЮ

1)+

продольной оси зуба

2)

обзора (межевую)

3)

экватора зуба

4)

десневого края

92. АППАРАТ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИЙ ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

1)+

окклюдатор

2)

гнатодинамометр

3)

параллелометр

4)

артикулятор

93. ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЫРАЖЕННОГО ЭКВАТОРА ОПОРНОГО ЗУБА

1)+

изготавливают на опорный зуб искусственную коронку

2)

выбирают в качестве опоры другой зуб

3)

изменяют конструкцию кламмера

4)

изменяют конструкцию протеза

94. ФОРМА ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКИ

1)+

ложкообразная

2)

ящикообразная

3)

многоугольная

4)

обратной конус

95. ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФИКСАЦИИ ПРОТЕЗА

1)+

адгезия

2)

функциональная присасываемость

3)

межзубные промежутки

4)

кламмеры

96. КОЛЬЦЕВОЙ КЛАММЕР

1)+

одно металлическое плечо, охватывающее весь зуб и две окклюзионные накладки, соединенные с дугой при помощи соединителя (якоря)

2)

два металлических плеча и окклюзионная накладка, соединенная с седлом каркаса бюгельного протеза

3)

одноплечий кламмер с одной или двумя накладками, соединенный с седлом каркаса бюгельного протеза

4)

т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба

97. КЛАММЕР ПЕРВОГО КЛАССА ПО NEY

1)+

Аккера

2)

Джексона

3)

Бонвиля

4)

кольцевой

98. КЛАММЕР ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ

1)+

одноплечий кламмер с одной или двумя накладками соединенный с седлом каркаса бюгельного протеза

2)

два металлических плеча и окклюзионную накладку, соединенную с седлом каркаса бюгельного протеза

3)

т-образныйкламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба

4)

металлическое плечо на язычной поверхности опорного зуба, дистальной накладки и т-образного кламмера на вестибулярной поверхности опорного зуба

99. КЛАММЕР ТРЕТЕГО КЛАССА ПО NEY

1)+

комбинированный

2)

кольцевой

3)

Бонвиля

4)

Джексона

100. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГЕЛИНА В ГРАДУСАХ

1)+

50-55

2)

70-75

3)

25-30

4)

100-110

101. ДУБЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОВОДЯТ

1)+

после изучения рабочей модели в параллелометре и ее подготовки

2)

после изучения рабочей модели в параллелометре

3)

после отливки каркаса бюгельного протеза

4)

сразу после получения рабочей модели

102. КЛАММЕР ВТОРОГО КЛАССА ПО NEY

1)+

Роуча

2)

кольцевой

3)

Бонвиля

4)

комбинированный

103. ТОЛЩИНА ДУГИ ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

1,5-2,0 мм

2)

1,0-1,5 мм

3)

2,0-2,5 мм

4)

3,5-5,0 мм

Тема 4. Изготовление ортодонтических аппаратов.

1. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДИАСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+

вестибулярная дуга со срединным «М»-образным изгибом

2)

вестибулярная дуга с одним полукруглым изгибом

3)

вестибулярная дуга с двумя полукруглыми изгибами

4)

скоба

2. РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ЗМЕЕВИДНОЙ ПРУЖИНЫ РАСПОЛАГАЕТСЯ

1)+

перпендикулярно вертикальной оси зуба

2)

параллельно вертикальной оси зуба

3)

перпендикулярно горизонтальной оси зуба

4)

параллельно горизонтальной оси зуба

3. ФУНКЦИЯ РАБОЧИХ УГЛОВ КЛАММЕРА АДАМСА

1)+

способность отгибаться при прохождении через экватор зуба

2)

фиксация кламмера на зубе

3)

опорная часть кламмера

4)

фиксация кламмера в базисе аппарата

4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ I ТИПА ПОКАЗАНО ПРИ ПРИКУСЕ

1)+

дистальном с протрузией резцов на верхней челюсти

2)

прямом

3)

перекрестном

4)

дистальном блокирующем

5. ШИРИНА ПОЛУКРУГЛЫХ ИЗГИБОВ ЗМЕЕВИДНОЙ ПРУЖИНЫ

1)+

равна мезиодистальному размеру коронки перемещаемого зуба

2)

составляет 2/3 мезиодистального размера коронки перемещаемого зуба

3)

больше мезиодистального размера коронки перемещаемого зуба на 1/3

4)

составляет 1/2 мезиодистального размера коронки перемещаемого зуба

6. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

1)+

0,6 мм

2)

0,8 мм

3)

1,0 мм

4)

1,2 мм

7. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ КОЛЛЕРА

1)+

1,2 мм

2)

0,8 мм

3)

1,5 мм

4)

0,6 мм

8. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗМЕЕВИДНОЙ ПРУЖИНЫ

1)+

0,6 мм

2)

0,8 мм

3)

1,0 мм

4)

1,2 мм

9. ФУНКЦИЯ КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРУЖИН СХОДНА С ФУНКЦИЕЙ ВИНТА

1)+

Коффина

2)

Калвелиса

3)

змеевидная

4)

двойного действия

10. ПРУЖИНА ДЛЯ ВЕСТИБУЛЯРНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗУБА

1)+

змеевидная

2)

с завитком

3)

Калвелиса

4)

Коффина

11. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ КАЛВЕЛИСА ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОВОЛОКА ДИАМЕТРОМ

1)+

0,6 мм

2)

0,8 мм

3)

1,0 мм

4)

1,2 мм

12. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЮЧКА ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ НА КЛАММЕРЕ АДАМСА НА

1)+

плече

2)

теле

3)

якорной части

4)

рабочем углу

13. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КЛАММЕРОВ АДАМСА С КРЮЧКАМИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ НА ПОСЛЕДНИЕ В ЗУБНОМ РЯДУ ЗУБЫ КРЮЧОК РАСПОЛАГАЕТСЯ В

1)+

вертикальной плоскости

2)

трансверзальной плоскости

3)

сагиттальной плоскости

4)

горизонтальной плоскости

14. ЧЕМ ТОНЬШЕ ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЕЕ

1)+

упругость

2)

твердость

3)

прочность

4)

износостойкость

15. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ВЕРХНЕГУБНЫХ ПЕЛОТОВ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ III ПРОХОДИТ

1)+

доходя до основания носа

2)

выше уровня основания носа

3)

на уровне прикрепления уздечки верхней губы

4)

не доходя до основания носа

16. СИЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

1)+

силы постоянного и перемежающего действия

2)

силы постоянного действия

3)

силы перемежающего действия

4)

никакие

17. УКАЖИТЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ

1)+

аппаратурный, функциональный, аппаратурно-хирургический

2)

аппаратурный

3)

функциональный

4)

аппаратурно-хирургический

18. ПЕРЕДНЯЯ ГРАНИЦА БОКОВЫХ ЩИТОВ У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ ПРОХОДИТ МЕЖДУ

1)+

клыками и первыми премолярами

2)

вторыми премолярами и первыми молярами

3)

первыми и вторыми премолярами

4)

боковыми резцами и клыками

19. ФУНКЦИЯ КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРУЖИН СХОДНА С ФУНКЦИЕЙ ВИНТА

1)+

Коллера

2)

Калвелиса

3)

с завитком

4)

змеевидная

20. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ШТАНГИ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЛЫКОВ

1)+

находится на уровне режущего бугра

2)

находится выше уровня режущего бугра

3)

зависит от вида прикуса

4)

находится ниже режущего бугра

21. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БУККАЛЬНОГО ПЕРЕКРЕСТНОГО ПРИКУСА НА ДУГУ В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КРЮЧКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖЧЕЛЮСТНОЙ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ

1)+

припаивают на вестибулярной поверхности

2)

припаивают на небной поверхности

3)

припаивают на вестибулярной и небной поверхности

4)

не припаиваются

22. МЕСТО ПРИПАИВАНИЯ ШТАНГИ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЛЫКОВ

1)+

находится ближе к дистальной поверхности коронки

2)

находится ближе к мезиальной поверхности коронки

3)

находится посередине коронки

4)

зависит от вида прикуса

23. КАКАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ КЛАММЕРА АДАМСА ФИКСИРУЕТСЯ НА ЗУБЕ ПОСРЕДСТВОМ ТОЧЕЧНОЙ И ЛИНЕЙНОЙ ФИКСАЦИИ

1)+

кламмер Адамса на недопрорезавшийся зуб

2)

кламмер Адамса с крючком для наложения резиновой тяги

3)

кламмер Адамса с навитыми трубками по Вольскому

4)

кламмер Адамса

24. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ I ТИПА БОКОВЫЕ ЩИТЫ

1)+

отходят от альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти в боковых участках

2)

не имеют существенного значения

3)

прилегают к альвеолярным отросткам верхней и нижней челюсти в боковых участках

4)

прилегают к альвеолярному отростку верхней челюсти и отходят от альвеолярного отростка нижней челюсти в боковых участках

25. ПОЛУКРУГЛЫЕ ИЗГИБЫ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ РАСПОЛАГАЮТСЯ

1)+

выше/ниже шеек зубов на 5 мм

2)

на уровне шеек зубов

3)

выше/ниже шеек зубов на 10 мм

4)

выше/ниже шеек зубов на 15 мм

26. ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ КЛАММЕРОМ АДАМСА И КРУГЛЫМ КЛАММЕРОМ

1)+

функция

2)

диаметр проволоки

3)

строение

4)

место фиксации

27. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАММЕРА АДАМСА

1)+

0,6 мм

2)

0,8 мм

3)

1,0 мм

4)

1,2 мм

28. НАЗВАНИЯ 3 ВЗАИМНОПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ В ОРТОДОНТИИ

1)+

вертикальная, сагиттальная, трансверзальная

2)

фронтальная, сагиттальная, трансверзальная

3)

вертикальная, горизонтальная, трансверзальная

4)

фронтальная, горизонтальная, трансверзальная

29. ПРУЖИНА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗУБА В МЕЗИО-ДИСТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

1)+

Калвелиса

2)

змеевидная с одним изгибом

3)

змеевидная с двумя изгибами

4)

овальная

30. ВЕЛИЧИНА СИЛ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

1)+

умеренные

2)

слабые

3)

поверхностные

4)

выраженные

31. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БУККАЛЬНОГО ПЕРЕКРЕСТНОГО ПРИКУСА НА ДУГУ В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КРЮЧКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖЧЕЛЮСТНОЙ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ

1)+

припаивают на небной поверхности

2)

не припаивают (перемещение проводится без крючков)

3)

припаивают на вестибулярной и небной поверхности

4)

припаивают на вестибулярной поверхности

32. ВИДЫ ПРУЖИНЫ КОФФИНА

1)+

для равномерного и неравномерного расширения

2)

прямого и обратного действия

3)

вестибулярная и небная

4)

одночелюстная и двучелюстная

33. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КЛАММЕРОВ АДАМСА С КРЮЧКАМИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ НА ЗУБЫ, СТОЯЩИЕ В ЗУБНОМ РЯДУ КРЮЧОК РАСПОЛАГАЕТСЯ В

1)+

сагиттальной плоскости

2)

трансверзальной плоскости

3)

вертикальной плоскости

4)

фронтальной плоскости

34. ПРУЖИНА, ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯ ЗУБ В ВЕСТИБУЛЯРНОМ И МЕЗИО-ДИСТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ

1)+

двойного действия

2)

овальная

3)

змеевидная

4)

Калвелиса

35. ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ И ЛИНГВАЛЬНОЙ ДУГАМИ

1)+

диаметр проволоки

2)

место расположения

3)

направление перемещения зубов

4)

место приложения силы

36. ПРУЖИНА ДЛЯ ВЕСТИБУЛЯРНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗУБА

1)+

овальная

2)

с завитком

3)

Коффина

4)

Калвелиса

37. МЕСТО ПРИПАИВАНИЯ ОПОРНЫХ ТРУБОК ДЛЯ ДУГ ЭНГЛЯ

1)+

находится на расстоянии 2 мм от десневого края

2)

находится на расстоянии 4 мм от десневого края

3)

зависит от вида прикуса

4)

находится на расстоянии 2 мм от жевательной поверхности

38. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ III ТИПА ПОКАЗАНО ПРИ ПРИКУСЕ

1)+

мезиальном

2)

дистальном с протрузией резцов на верхней челюсти

3)

открытом

4)

перекрестном

39. ВЕСТИБУЛЯРНАЯ ДУГА, ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯ ЗУБЫ ИЗ СУПРА- И ВЕСТИБУЛО- ПОЛОЖЕНИЯ ДУГА

1)+

с «М»-образными изгибами

2)

для дистального перемещения клыков

3)

с двумя полукруглыми изгибами

4)

с крючками для наложения резиновой тяги

40. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ II ТИПА БОКОВЫЕ ЩИТЫ

1)+

прилегают к альвеолярному отростку верхней челюсти и отходят от альвеолярного отростка нижней челюсти в боковых участках

2)

отходят от альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти в боковых участках

3)

прилегают к альвеолярному отростку нижней челюсти и отходят от альвеолярного отростка верхней челюсти в боковых участках

4)

прилегают к альвеолярным отросткам верхней и нижней челюсти в боковых участках

41. ФУНКЦИЯ ПЛЕЧА КЛАММЕРА АДАМСА

1)+

фиксация кламмера на зубе

2)

фиксация кламмера в базисе аппарата

3)

опорная часть кламмера

4)

способность отгибаться при прохождении через экватор зуба

42. СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ

1)+

касается вестибулярной поверхности наиболее выступающих из зубной дуги фронтальных зубов, резкие изгибы недопустимы

2)

не касается вестибулярной поверхности фронтальных зубов

3)

плотно касается всех фронтальных зубов на протяжении всей вестибулярной поверхности, допустимы резкие изгибы

4)

касается вестибулярной поверхности наиболее выступающих из зубной дуги фронтальных зубов, допустимы резкие изгибы

43. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ III ТИПА БОКОВЫЕ ЩИТЫ

1)+

прилегают к альвеолярному отростку нижней челюсти и отходят от альвеолярного отростка верхней челюсти в боковых участках

2)

отходят от альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти в боковых участках

3)

прилегают к альвеолярным отросткам верхней и нижней челюсти в боковых участках

4)

прилегают к альвеолярному отростку верхней челюсти и отходят от альвеолярного отростка нижней челюсти в боковых участках

44. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ II ТИПА ПЕЛОТЫ

1)+

изготавливаются в области нижней губы

2)

изготавливаются в области верхней и нижней губы

3)

не применяются

4)

изготавливаются в области верхней губы

45. ПРУЖИНА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

Коффина

2)

Коллера

3)

Калвелиса

4)

Вольского

46. ФУНКЦИЯ ТЕЛ КЛАММЕРА АДАМСА

1)+

опорная часть кламмера

2)

фиксация кламмера на зубе

3)

способность отгибаться при прохождении через экватор зуба

4)

фиксация кламмера в базисе аппарата

47. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ III ТИПА ПЕЛОТЫ

1)+

изготавливаются в области верхней губы

2)

не применяются

3)

применяются в зависимости от возраста ребенка

4)

изготавливаются в области верхней и нижней губы

48. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ I ТИПА ПЕЛОТЫ

1)+

изготавливаются в области нижней губы

2)

не применяются

3)

применяются в зависимости от возраста ребенка

4)

изготавливаются в области верхней и нижней губы

49. ГРАНИЦЫ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ ИЛИ КОРОНОК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА

1)+

доходят до клинической шейки зуба

2)

доходят до анатомической шейки зуба

3)

проходят на 1/2 коронки зуба

4)

проходят на 1/3 коронки зуба

50. ПРУЖИНА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

Коллера

2)

Коффина

3)

Калвелиса

4)

Вольского

51. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОПУЛЬСОРА МЮЛЕМАНА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОДГОТОВКА БАЗИСНЫМ ВОСКОМ НА

1)+

вестибулярной поверхности верхней челюсти

2)

вестибулярной поверхности нижней челюсти

3)

язычной поверхности

4)

небной поверхности

52. ПЛАСТИНКА С РАСШИРЯЮЩИМ ВИНТОМ ОТНОСИТСЯ К ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТАМ

1)+

механически действующим

2)

функционально действующим

3)

функционально направляющим

4)

сочетанного действия

53. К МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ОТНОСЯТСЯ

1)+

кламмеры

2)

протрагирующие пружины

3)

небные дуги

4)

боковые щиты

54. ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ, В КОНСТРУКЦИЮ КОТОРОГО МОЖНО ВНЕСТИ ВИНТ

1)+

аппарат Андрезена-Гойпля

2)

пропульсор Мюлемана

3)

регулятор функции Френкеля I типа

4)

регулятор функции Френкеля III типа

55. ФИКСИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО КЛАММЕРА ДОСТИГАЕТСЯ

1)+

наличием рабочего угла между телом и плечом кламмера

2)

при правильном изгибании всех элементов

3)

правильным прилеганием плеча к коронке зуба

4)

правильным изгибанием тела, обуславливающим опору кламмера

56. К МЕХАНИЧЕСКИ-ДЕЙСТВУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА ОТНОСИТСЯ

1)+

винт

2)

наклонная плоскость

3)

окклюзионная накладка

4)

накусочная площадка

57. ОДНОПЛЕЧИЙ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ КЛАММЕР СОСТОИТ ИЗ

1)+

плеча, рабочего угла, тела и отростка, фиксирующего кламмер в базисе аппарата

2)

плеча и тела

3)

тела, плеча и отростка, с помощью которого кламмер фиксируется в базисе аппарата

4)

плеча и отростка, фиксирующего кламмер в базисе аппарата

58. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ III ТИПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ

1)+

III классу Энгля

2)

I классу Энгля

3)

II классу 1 подклассу Энгля

4)

II классу 2 подклассу Энгля

59. ЭЛЕМЕНТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗУБОВ

1)+

пружина, дуга

2)

коронки

3)

кольца

4)

кламмера, фиксаторы

60. НА ЗУБАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ НАИЛУЧШЕЙ ФИКСАЦИИ АППАРАТА КЛАММЕРЫ СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ

1)+

по возможности симметрично для равномерной передачи нагрузки на базис аппарата

2)

на одноименных жевательных зубах

3)

симметрично

4)

по диагонали

61. ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ АППАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ В ПЕРИОДЕ СМЕШАННОГО ПРИКУСА СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КЛАММЕР С ЛИНЕЙНЫМ ПРИЛЕГАНИЕМ ПЛЕЧА К КОРОНКЕ

1)+

рамочный

2)

Дуйзингса

3)

круглый

4)

фиксатор Нападова

62. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ I ТИПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ

1)+

II классу 1 подклассу Энгля

2)

I классу Энгля

3)

II классу 2 подклассу Энгля

4)

III классу Энгля

63. УРОВЕНЬ ПРИПАИВАНИЯ П-ОБРАЗНЫХ КРЮЧКОВ НА КОЛЬЦАХ С НЕБНОЙ СТОРОНЫ ПРОХОДИТ

1)+

на 2 мм ниже десневого края кольца

2)

у режущего корня

3)

на 4 мм ниже десневого края кольца

4)

посередине кольца

64. МЕСТО ПРИПАИВАНИЯ КРЮЧКОВ ИЛИ ШТАНГ НА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГЕ ЭНГЕЛЯ НАХОДИТСЯ

1)+

у дистальной поверхности клыков

2)

в области вторых премоляров

3)

у мезиальной поверхности клыков

4)

в области боковых резцов

65. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ II ТИПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ

1)+

II классу 2 подклассу Энгля

2)

II классу 1 подклассу Энгля

3)

I классу Энгля

4)

III классу Энгля

66. ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТАХ

1)+

кламмера

2)

коронки

3)

кольца

4)

брекеты

67. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА НА МОДЕЛИ ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВОСК

1)+

липкий

2)

базисный

3)

пчелиный

4)

карнаубский

68. ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ ВСЕХ ПРУЖИН ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

изгибы пружины

2)

плечо пружины

3)

отросток пружины

4)

плечо и отросток пружины

69. ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ЗУБНОГО РЯДА ДУГА ЭНГЛЯ

1)+

отступает от передних зубов и прилегает к боковым

2)

отступает от боковых зубов и прилегает к передним

3)

отступает от передних и боковых зубов

4)

прилегает к передним и боковым зубам

70. ГРАНИЦА ЛИНГВАЛЬНОЙ ДУГИ В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ ПРОХОДИТ

1)+

в подъязычной области или вдоль ската неба

2)

в пришеечной части

3)

в области экватора

4)

у жевательной поверхности

71. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАТОМИЧЕСКОЙ РЕТЕНЦИИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДОСТИГАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

1)+

получения качественного оттиска всех анатомических образований зубных рядов и челюстей

2)

окклюзионных накладок

3)

капп

4)

вестибулярных дуг

72. ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧНОЙ ОРТОДОНТИИ

1)+

Энглъ

2)

Фошар

3)

Цельс

4)

Катц

73. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАСШИРЯЮЩЕЙ ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННЕГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО ПЕРЕКРЕСТНОГО ПРИКУСА ОККЛЮЗИОННЫЕ НАКЛАДКИ НА БОКОВЫЕ ЗУБЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1)+

гладкие

2)

шероховатые

3)

глянцевые

4)

с отпечатками противоположных зубов

74. КЛАММЕРЫ С ПЛОСКОСТНЫМ ПРИЛЕГАНИЕМ ПЛЕЧА К КОРОНКЕ ЗУБА МОГУТ БЫТЬ

1)+

ленточные

2)

кламмеры Адамса

3)

рамочные

4)

пуговчатые

75. МЕХАНИЧЕСКИ-ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

1)+

пластинка с винтом

2)

пропульсор Мюлемана

3)

пластинка с наклонной плоскостью

4)

пластинка с накусочной площадкой

76. ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НЕСЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТАХ

1)+

коронки

2)

фиксаторы

3)

кламмера фиксаторы

4)

дуги с петлями

77. ПАКОВКА ПЛАСТМАССЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БАЗИСА ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В СТАДИИ

1)+

тестообразная

2)

тянущихся нитей

3)

песочная

4)

резиноподобная

78. К МЕТОДУ ЛЕЧЕНИЯ ЩИТОВОЙ ТЕРАПИИ ОТНОСИТСЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

1)+

пропульсор Мюлемана

2)

ретенционный аппарат

3)

аппарат Брюкля

4)

твин-блок

79. АДГЕЗИЯ, ВОЗНИКАЮЩАЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ПЛОТНО СОПРИКАСАЮЩИМИСЯ УВЛАЖНЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,

1)+

улучшает фиксацию съемных ортодонтических аппаратов

2)

относительно улучшает фиксацию съемных ортодонтических аппаратов

3)

не улучшает фиксацию съемных ортодонтических аппаратов

4)

имеет место только при фиксации полных съемных протезов

80. АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ

1)+

регулятор функции Френкеля I типа

2)

аппарат Брюкля

3)

ретенционный аппарат

4)

регулятор функции Френкеля III типа

81. ДЛЯ УКОРОЧЕНИЯ ЗУБНОГО РЯДА ДУГА ЭНГЛЯ

1)+

прилегает к передним и боковым зубам

2)

отступает от передних и боковых зубов

3)

отступает от боковых зубов и прилегает к передним

4)

отступает от передних зубов и прилегает к боковым

82. ЛИНГВАЛЬНЫЕ ИЛИ НЕБНЫЕ ДУГИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ _____ ММ

1)+

0,8

2)

1,2

3)

1,5

4)

1,0

83. ПРУЖИНА КОФФИНА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ

1)+

верхнего зубного ряда

2)

нижнего зубного ряда

3)

верхнего и нижнего зубных рядов

4)

поворота зуба вокруг оси

84. ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

1)+

пластинка с пружиной Коффина

2)

аппарат Брюкля

3)

накусочная пластинка Катца

4)

пластинка с накусочной площадкой

85. КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА БРЮКЛЯ ВКЛЮЧАЕТ ПЛАСТИНКУ НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ С

1)+

наклонной плоскостью в области фронтальных зубов

2)

накусочной площадкой в области фронтальных зубов

3)

окклюзионной накладкой в области фронтальных зубов

4)

пелотами в области фронтальных зубов

86. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЪЕМНОГО АППАРАТА БЕЗ КЛАММЕРНОЙ ФИКСАЦИИ ПРОИСХОДИТ

1)+

недостаточная фиксация аппарата в полости рта, его смещение в процессе действия в более широкую часть зубной дуги

2)

фиксация аппарата за счет противодействия активной , реактивной сил, развиваемых аппаратом

3)

фиксация аппарата за счет активирования винтов

4)

эффективное перемещение зубов и исправление формы зубных рядов

87. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСШИРЯЮЩЕЙ ПЛАСТИНКИ С ПРУЖИНОЙ КОФФИНА

1)+

шлифовка, полировка, распил

2)

шлифовка, распил, полировка

3)

полировка, распил, шлифовка

4)

полировка, шлифовка, распил

88. ФИКСИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО КЛАММЕРА НА ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ РАСПОЛАГАЮТ

1)+

в области пришеечной трети вестибулярной поверхности зуба

2)

в области средней трети вестибулярной поверхности зуба

3)

ближе к окклюзионной поверхности зуба

4)

между окклюзионной и средней третью вестибулярной поверхности зуба

89. ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ, В КОТОРОМ ОТСУТСТВУЮТ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ

1)+

пропульсор Мюлемана

2)

аппарат Брюкля

3)

аппарат Андрезена-Гойпля

4)

регулятор функции Френкеля

90. АППАРАТ БРЮКЛЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

1)+

мезиальной окклюзии

2)

дистальной окклюзии с протрузией резцов

3)

вертикальной резцовой дизокклюзии (открытого прикуса)

4)

дистальной окклюзии с ретрузией резцов

91. ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО РАСШИРЕНИЯ ЗУБНОГО РЯДА ДУГА ЭНГЛЯ

1)+

отступает от боковых зубов и прилегает к передним

2)

отступает от передних и боковых зубов

3)

прилегает к передним и боковым зубам

4)

отступает от передних зубов и прилегает к боковым

92. АППАРАТ БРЮКЛЯ ПО СПОСОБУ И МЕСТУ ДЕЙСТВИЯ

1)+

одночелюстной межчелюстного действия

2)

одночелюстной одночелюстного действия

3)

двучелюстной одночелюстного действия

4)

внеротовой одночелюстного действия

93. НЕБНЫЙ БЮГЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА

1)+

регулятор функции Френкеля I типа

2)

открытый активатор Кламмта

3)

аппарат Брюкля

4)

пропульсор Мюлемана

94. ПО ПРИНЦИПУ ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ II ТИПА

1)+

функционально-действующий

2)

комбинированного действия

3)

механически-действующий

4)

сочетанного действия

95. МЕСТО ПРИПАИВАНИЯ ШТАНГИ ДЛЯ МЕДИАЛЬНОГО СМЕЩЕНИЯ РЕЗЦОВ

1)+

находится ближе к медиальной поверхности коронки

2)

находится ближе к латеральной поверхности коронки

3)

находится посередине коронки

4)

зависит от вида прикуса

96. РАСШИРЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО ЗУБНОГО РЯДА, НО И ЕГО АПИКАЛЬНОГО БАЗИСА ДОСТИГАЮТ С ПОМОЩЬЮ

1)+

расширяющей пластинки с винтом

2)

регулятора функций Френкеля

3)

расширяющей пластинки с пружиной Коффина, Коллера

4)

аппарата Энгля

97. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ШТАНГИ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЛЫКОВ

1)+

находится на уровне проекции верхушки корня у переходной складки

2)

находится на уровне проекции 1/3 величины корня

3)

находится на уровне проекции 1/2 величины корня

4)

не доходит до десневого края на 1/3 высоты коронки

98. ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБА ПОД ОРТОДОНТИЧЕСКУЮ КОРОНКУ

1)+

препарирование не производится

2)

больше снимается твердых тканей с вестибулярной стороны

3)

снимается слой твердых тканей на толщину металла

4)

больше снимается твердых тканей с оральной стороны

99. ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КЛАММЕРЫ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ПО

1)+

прилеганию плеча к коронке зуба

2)

технологии изготовления

3)

способу фиксации в базисе аппарата

4)

способу изготовления

100. КОНЦЫ ИЗГИБОВ ПРУЖИНЫ КОФФИНА СТАРАЮТСЯ СБЛИЗИТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ

1)+

использовать весь запас действия

2)

не ущемлять слизистую оболочку полости рта

3)

аппарат выглядел эстетично

4)

наложить аппарат в полость рта

101. К РАЗНОВИДНОСТЯМ ДУГОВЫХ ОДНОЧЕЛЮСТНЫХ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ОТНОСЯТСЯ

1)+

назубные

2)

блоковые

3)

каркасные

4)

вестибулярные

102. ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

1)+

наличие места в зубном ряду

2)

отсутствие места в зубном ряду

3)

наличие препятствий на пути перемещаемого зуба

4)

отсутствие места в зубном ряду и наличие препятствий на пути перемещаемого зуба

103. ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

наличие места в зубном ряду

2)

отсутствие места в зубном ряду

3)

наличие препятствий на пути перемещаемого зуба

4)

отсутствие места в зубном ряду и наличие препятствий на пути перемещаемого зуба

104. ФУНКЦИЯ ОТРОСТКОВ КЛАММЕРА АДАМСА

1)+

фиксация кламмера в базисе аппарата

2)

способность отгибаться при прохождении через экватор зуба

3)

фиксация кламмера на зубе

4)

опорная часть кламмера

105. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ III ТИПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

1)+

мезиальной окклюзии

2)

дистальной окклюзии

3)

дизокклюзии зубных рядов

4)

прямого прикуса

106. ФУНКЦИЯ ОТРОСТКОВ ДУГИ

1)+

фиксация дуги в базисе аппарата

2)

фиксация аппарата в полости рта

3)

передача давления на зубы при активации полукруглых изгибов

4)

перемещение зубов

107. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ КОРОНКИ ПРОИЗВОДИТСЯ СЕПАРАЦИЯ

1)+

физиологическая

2)

односторонним сепарационньм диском

3)

двусторонним сепарационным диском

4)

вулканитовым диском

108. НАКЛОННЫЕ ПЛОСКОСТИ В ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТАХ АКТИВИРУЮТСЯ

1)+

наслоением самотвердеющей пластмассы

2)

изготовлением нового аппарата

3)

заменой плоскости на новую

4)

перебазировкой

109. ОКРУГЛЫЙ ИЗГИБ ПРУЖИНЫ С ЗАВИТКОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН

1)+

в сторону противоположную направлению перемещения зуба

2)

вертикально вверх

3)

вертикально вниз

4)

в сторону направления перемещения зуба

110. ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ВИНТ АКТИВИРУЕТСЯ

1)+

раскручиванием

2)

смазыванием вазелином

3)

блокированием

4)

смазыванием мономером

111. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ АППАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЧЕЛЮСТНЫМ

1)+

пастинка с пружиной Коффина

2)

аппарат Андрезена-Гойпля

3)

открытый активатор Кламмта

4)

Твин-блок

112. АППАРАТ ДЕРИХСВАЙЛЕРА ИМЕЕТ ____ ОПОРНЫХ КОРОНКИ

1)+

4

2)

6

3)

8

4)

2

113. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИЙ ФРЕНКЕЛЯ ДЛЯ ПОЗДНЕГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАН В ВОЗРАСТЕ

1)+

15 лет и старше

2)

от 13 до 15 лет

3)

от 11 до 13 лет

4)

от 9,5 до 10 лет

114. ПРУЖИНА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ

1)+

пружина для устранения диастемы

2)

Коффина

3)

Коллера

4)

упор для языка

115. ЯКОРНЫЕ ЧАСТИ ПРОВОЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРИ ВВЕДЕНИИ В КОНСТРУКЦИЮ РАСШИРЯЮЩЕГО ВИНТА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ

1)+

таким образом, чтобы не мешать позиционированию винта

2)

по направлению к дистальной границе аппарата

3)

по направлению к фронтальным зубам

4)

таким образом, чтобы якорные части разных элементов не пересекались

116. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОНКИ КАТЦА

1)+

функционально действующая, исправляет небное положение верхних передних зубов

2)

механического действия, перемещает передние зубы в небном направлении

3)

комбинированного действия, перемещает передние зубы в вестибулярном направлении

4)

механического действия, перемещает передние зубы в оральном направлении

117. ПРУЖИНА С ЗАВИТКОМ ДЕЙСТВУЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

1)+

раскручивания завитка

2)

закручивания завитка

3)

разрыва завитка

4)

уменьшения диаметра

118. ДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РЕГУЛЯТОРАХ ФУНКЦИЙ ФРЕНКЕЛЯ СТИМУЛИРУЮТ РОСТ АПИКАЛЬНОГО БАЗИСА В ТРАНСВЕРСАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

1)+

вестибулярные пелоты

2)

накусочная площадка

3)

окклюзионные накладки

4)

язычные пелоты

119. НАПРАВЛЕНИЕ РАСКРУЧИВАНИЯ ВИНТА

1)+

отмечено красной точкой или стрелкой

2)

подсказывает врач

3)

определяет техник

4)

техник определяет с врачом

120. ПРАЩА ОПИРАЕТСЯ НА

1)+

подбородок

2)

губы

3)

углы нижней челюсти

4)

различные участки в зависимости от лечебных целей и конструкции

121. ПО СПОСОБУ И МЕСТУ ДЕЙСТВИЯ АППАРАТ АНДРЕЗЕНА-ГОЙПЛЯ

1)+

двучелюстной

2)

одночелюстной

3)

одночелюстной межчелюстного действия

4)

внеротовой

122. В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ДЕРИХСВАЙЛЕРА ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА

1)+

срединного небного шва

2)

носовых костей

3)

сошника

4)

скуловых костей

123. АППАРАТ БРЮКЛЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

1)+

обратного резцового перекрытия

2)

ретрузии нижних фронтальных зубов

3)

скученности нижних фронтальных зубов

4)

протрузии нижних фронтальных зубов

124. ПРИ УСТРАНЕНИИ НЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХНИХ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ И МИНИМАЛЬНОМ ОБРАТНОМ РЕЗЦОВОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОТДАТЬ СЛЕДУЮЩИМ НЕСЪЕМНЫМ АППАРАТАМ

1)+

направляющим коронкам Катца

2)

аппарату Гашимова

3)

открытомуактиватору

4)

двум аппаратам Энгля с межчелюстной тягой

125. АППАРАТ БРЮКЛЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЛАСТИНКУ НА

1)+

нижнюю челюсть с наклонной плоскостью, вестибулярной дугой и опорными кламмерами

2)

верхнюю челюсть с наклонной плоскостью

3)

верхнюю челюсть с накусочной площадкой

4)

альвеолярные бугры

126. КАКОЙ ИЗ ТИПОВ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ АППАРАТОВ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕСТИ КОРПУСНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗУБА?

1)+

брекет - система

2)

съемная пластинка с рукообразной пружиной

3)

съемная пластинка с вестибулярной дугой

4)

каппа Бынина

127. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТИПОВ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ ПРИСУТСТВУЮТ ОККЛЮЗИОННЫЕ НАКЛАДКИ

1)+

регулятора функции Френкеля III типа

2)

регулятора функции Френкеля II типа

3)

регулятора функции Френкеля I типа

4)

отсутствуют в аппаратах перечисленных типов

128. СТРОЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ С КРЮЧКАМИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ ТЯГИ

1)+

средняя часть, 2 полукруглых изгиба, 2 крючка для наложения резиновой тяги, 2 отростка

2)

средняя часть, 1 полукруглый изгиб, 2 крючка для наложения резиновой тяги, отросток

3)

средняя часть, крючок, 2 полукруглых изгиба, 2 отростка

4)

средняя часть, крючок, 2 полукруглых изгиба, отросток

129. ПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+

любые нарушения окклюзии, формы зубных дуг и положения отдельных зубов в период постоянного прикуса

2)

любые нарушения окклюзии, формы зубных дуг и положения отдельных зубов в период временного прикуса

3)

любые нарушения окклюзии, формы зубных дуг и положения отдельных зубов во всех возрастных периодах формирования прикуса

4)

открытый прикус

130. АППАРАТ БРЮКЛЯ ДЕЙСТВУЕТ ПО ПРИНЦИПУ

1)+

сочетанного действия

2)

сдерживания роста нижней челюсти

3)

вестибулярного перемещения передних верхних зубов

4)

перемещения нижней челюсти назад

131. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ У ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ

1)+

сосание пальца, сосание языка, подкладывание кулачка под щеку

2)

плохая гигиена полости рта

3)

медленное пережевывание пищи

4)

не своевременное удаление молочных зубов

132. ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РОСТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ МЕЗИАЛЬНОМ ПРИКУСЕ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАН

1)+

регулятор функций Френкеля (III типа)

2)

активатор Андрезена - Гойпля

3)

бионаторБальтерсаIII типа

4)

аппарат Брюкля

133. ВИНТ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕН В КОНСТРУКЦИЮ АППАРАТА

1)+

открытый активатор Кламмта

2)

регулятор функции Френкеля II типа

3)

регулятор функции Френкеля I типа

4)

регулятор функции Френкеля IV типа

134. ПОЛУКРУГЛЫЕ ИЗГИБЫ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ

1)+

отходят от поверхности модели/ слизистой оболочки на 0,5-0,7 мм

2)

плотно прилегают к поверхности модели/ слизистой оболочки

3)

отходят от поверхности модели/ слизистой оболочки на 1,0 мм

4)

отходят от поверхности модели/ слизистой оболочки на 1,2 мм

135. УПОРЫ ДЛЯ ЯЗЫКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

1)+

вертикальной резцовой дизокклюзии

2)

сагиттальной резцовой дизокклюзии

3)

трансверзальной резцовой дизокклюзия

4)

обратной сагиттальной резцовой дизокклюзии

136. БАЗИС ПРИКУСНОГО ШАБЛОНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО ПРИКУСА ПЕРЕКРЫВАЕТ

1)+

режущие края и окклюзионные поверхности всех зубов

2)

режущие края фронтальных зубов и окклюзионные поверхности жевательных на 1/2

3)

оральные поверхности жевательных зубов на высоту коронки, фронтальных – на 2/3

4)

оральные поверхности жевательных зубов на 2/3, фронтальных – на 1/3

137. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИЙ ФРЕНКЕЛЯ ДЛЯ РАННЕГО ЛЕЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАН В ВОЗРАСТЕ

1)+

от 5,5 до 7 лет

2)

от 9 до 10 лет

3)

от 4 до 5,5 лет

4)

от 3 до 4 лет

138. АППАРАТ АНДРЕЗЕНА-ХОЙПЛЯ С ВИНТОМ ОТНОСИТСЯ К АППАРАТАМ

1)+

комбинированным

2)

механическим

3)

функциональным

4)

биомеханическим

139. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ СОСАНИЯ ПАЛЬЦА ПРИМЕНЯЮТ ПЛАСТИНКУ

1)+

вестибулярную

2)

лицевую дугу

3)

нёбную с вестибулярной дугой

4)

лингвальную с винтом

140. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕЗИАЛЬНОГО ПРИКУСА И РАСШИРЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАН (ДВУЧЕЛЮСТНОЙ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ)

1)+

активатор Андрезена с винтом

2)

аппарат Брюкля

3)

открытый активатор Кламмта с верхнегубнымипелотами

4)

регулятор функций Френкеля III типа

141. УГОЛ НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ У АППАРАТА БРЮКЛЯ СОСТАВЛЯЕТ

1)+

45°

2)

60°

3)

30°

4)

15°

142. К ВНЕРОТОВЫМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

1)+

подбородочная праща с головной шапочкой

2)

лицевая дуга

3)

пластинки на верхнюю челюсть с винтом

4)

каппа Шварца

143. В АППАРАТЕ БРЮКЛЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ

1)+

наклонная плоскость

2)

накусочная площадка

3)

окклюзионная накладка

4)

язычные пелоты

144. ЛИЦЕВАЯ ДУГА ОТНОСИТСЯ К АППАРАТАМ

1)+

механического типа действия

2)

комбинированного типа действия

3)

ретенционным аппаратам

4)

функционального типа действия

145. К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ АППАРАТЫ

1)+

предупреждающие развитие деформаций зубных рядов и челюстей

2)

ретенционные

3)

используемые для лечения зубочелюстных аномалий

4)

брекет-система

146. БРЕКЕТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ

1)+

отдельных зубов, зубных рядов и прикуса

2)

отдельных зубов и зубных рядов

3)

отдельных зубов

4)

прикуса

147. РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ III ТИПА СДЕРЖИВАЕТ РОСТ

1)+

нижней челюсти

2)

верхней челюсти

3)

обеих челюстей

4)

носовых костей

148. ЗАСЛОНКА ОТ ЯЗЫКА ВКЛЮЧЕНА В КОНСТРУКЦИЮ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ

1)+

IV типа

2)

III типа

3)

II типа

4)

I типа

149. МИОТРЕЙНЕРЫ – ЭТО

1)+

миофункциональные аппараты

2)

аппараты механического типа действия

3)

аппараты комбинированного типа действия

4)

ретенционные аппараты

150. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ СОСАНИЯ ГУБЫ ПРИМЕНЯЮТ ПЛАСТИНКУ

1)+

вестибулярную

2)

небную с вестибулярной дугой

3)

лингвальную с винтом

4)

небную без дуги

151. АЛЬТЕРНАТИВОЙ ИЗОЛИРУЮЩЕМУ ЛАКУ ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЗИСА ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ ПОГРУЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ С ЗАФИКСИРОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В

1)+

воду

2)

раствор мономера

3)

ацетон

4)

масло

152. СТРОЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ С «М»-ОБРАЗНЫМИ ИЗГИБАМИ

1)+

средняя часть, 2 «м»-образных изгиба, 2 отростка

2)

средняя часть, «м»-образный изгиб, 2 отростка

3)

средняя часть, 2 «м»-образных изгиба, крючок, 2 отростка

4)

средняя часть, 2 «м»-образных изгиба, 2 крючка, 2 отростка

153. ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ ДВОЙНОЙ ПРУЖИНЫ КОФФИНА ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ

1)+

0,6-0,8 мм

2)

0,8-1,0 мм

3)

0,7-1,5 мм

4)

0,3-0,5 мм

154. К КЛАММЕРАМ С ТОЧЕЧНЫМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ К ЗУБАМ ОТНОСЯТ

1)+

стреловидный кламмер Шварца

2)

кламмер Роуча

3)

комбинированный кламмер

4)

опорно-удерживающий кламмер

155. ТОЛЩИНА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕКИДНЫХ КРЮЧКОВ НАКУСОЧНОЙ ПЛАСТИНКИ КАТЦА

1)+

0,5 – 0,7мм

2)

0,8 – 0,9 мм

3)

0,9 – 1,0 мм

4)

0,2 – 0,4 мм

156. ПРИ ЧЕТНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИЗГИБОВ ЗМЕЕВИДНОЙ ПРУЖИНЫ СИЛА ДЕЙСТВИЯ ЕЕ НАПРАВЛЕНА

1)+

поступательно

2)

вращательно

3)

поступательно и вращательно

4)

дистально

157. СТРОЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ С ОДНИМ ПОЛУКРУГЛЫМ ИЗГИБОМ

1)+

крючок, средняя часть, полукруглый изгиб, отросток

2)

средняя часть, полукруглый изгиб, 2 отростка

3)

крючок, средняя часть, полукруглый изгиб, 2 отростка

4)

средняя часть, 2 полукруглых изгиба, 2 отростка

158. СТРОЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЛЫКОВ

1)+

средняя часть, 4 полукруглых изгиба, 2 крючка, 2 отростка

2)

средняя часть, 2 полукруглых изгиба, 2 крючка, 2 отростка

3)

средняя часть, 2 полукруглых изгиба, 4 крючка, 2 отростка

4)

средняя часть, 4 полукруглых изгиба, 4 крючка, 2 отростка

159. РЕГУЛЯТОРЫ ФУНКЦИИ I ТИПА ОТ II ТИПА ОТЛИЧАЮТСЯ

1)+

введением небной дуги

2)

различным расположением небного бюгеля

3)

отсутствием вестибулярной дуги

4)

расположением пелотов

160. ОПОРНЫЕ ЗУБЫ В АППАРАТЕ КОРКХАУСА

1)+

резцы

2)

моляры

3)

премоляры

4)

клыки

161. ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТИНКИ С ОККЛЮЗИОННЫМИ НАКЛАДКАМИ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЧАСТИ КЛАММЕРОВ АДАМСА ПОД НАКЛАДКАМИ

1)+

изолируются воском плечо, рабочие углы, тела кламмеров

2)

изолируются воском тела, якорные части кламмеров

3)

изолируются воском отростки кламмеров

4)

не нуждаются в изоляции

162. ПЕРЕД ПАКОВКОЙ ПЛАСТМАССЫ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ПОВЕРХНОСТЬ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ НАНОСИТСЯ

1)+

изолирующий лак

2)

компенсационный лак

3)

вазелиновое масло

4)

мономер

163. СТРЕЛА КЛАММЕРА ШВАРЦА ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ

1)+

между вершиной десневого сосочка и контактным пунктом двух рядом расположенных зубов

2)

по середине коронки зуба на уровне его экватора

3)

у шейки зуба на месте перехода вестибулярной поверхности в проксимальную

4)

по середине коронки зуба ниже уровня его экватора

164. ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ИМЕЮЩИЕ ТОЛЬКО ПАССИВНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НАЗЫВАЮТСЯ

1)+

функционально-направляющими

2)

аппаратами сочетанного действия

3)

механически-действующими

4)

функционально-действующими

165. ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАСКРЫТИЯ СРЕДИННОГО НЕБНОГО ШВА ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ

1)+

аппарату Дерихсвайлера

2)

съёмной пластинке с пружиной Коффина

3)

съёмной пластинке с расширяющим винтом

4)

аппарату Энгля

166. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУКООБРАЗНОЙ ПРУЖИНЫ КАЛВЕЛИСА НАЧИНАЮТ С ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1)+

полукруглых изгибов

2)

отростка

3)

свободного конца

4)

плеча

167. НЕ ЗАКРЕПЛЕННЫЙ БОКОВОЙ ВИНТ ОККЛЮДАТОРА ПРИВОДИТ К

1)+

нарушению центральной окклюзии

2)

завышению прикуса

3)

занижению прикуса

4)

прямому прикусу

168. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КЛАММЕРОВ АДАМСА НА ПОСЛЕДНИЕ В ЗУБНОМ РЯДУ ЗУБЫ ОТРОСТКИ

1)+

изготавливаются максимально мезиально

2)

направление не имеет значения

3)

изготавливаются максимально дистально

4)

изготавливается только мезиальный отросток

169. ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ КЛАММЕРА ДУЙЗИНГСА — ДВА

1)+

полукруглых изгиба на плече

2)

"рабочих угла"

3)

отростка

4)

тела

170. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АППАРАТА ХУРГИНОЙ

1)+

верхнечелюстная пластинка, кламмеры, перекидные крючки на резцы, накусочная плоскость, расширяющий винт

2)

верхнечелюстная пластинка, перекидные крючки на резцы, накусочная плоскость, расширяющий винт

3)

верхнечелюстная пластинка, кламмеры, перекидные крючки на резцы, накусочная плоскость,

4)

верхнечелюстная пластинка, кламмеры, накусочная плоскость, расширяющий винт

171. ОТРОСТКИ ПРОВОЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРИ ВВЕДЕНИИ В КОНСТРУКЦИЮ РАСШИРЯЮЩЕГО ВИНТА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ

1)+

таким образом, чтобы не мешать позиционированию винта

2)

по направлению к дистальной границе аппарата

3)

по направлению к фронтальным зубам

4)

в разных направлениях

172. ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ИМЕЮЩИЕ ТОЛЬКО АКТИВНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НАЗЫВАЮТСЯ

1)+

механически-действующими

2)

функционально-направляющими

3)

функционально-действующими

4)

аппаратами сочетанного действия

173. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ БАЗИСНУЮ ПЛАСТМАССУ ПАКУЮТ В КЮВЕТУ В СТАДИИ

1)+

тестообразной

2)

стадии песка

3)

тянущихся нитей

4)

резиноподобную

174. ДИАМЕТР ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ ПРУЖИНЫ С ЗАВИТКОМ

1)+

3-5 мм

2)

2-4 мм

3)

6-7 мм

4)

7-8 мм

175. ФИКСИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТАХ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+

кламмеры

2)

пружины

3)

наклонная и накусочная плоскости

4)

винты

176. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩИХ КЛАММЕРОВ

1)+

два плеча, окклюзионная накладка, тело, отросток

2)

отросток, плечо

3)

плечо, тело, отросток

4)

два плеча, тело и отросток

177. ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НЕСЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТА

1)+

коронки

2)

пружины

3)

кламмеры

4)

дуги с петлями

178. КЛАММЕРЫ С ЛИНЕЙНЫМ ПРИЛЕГАНИЕМ ПЛЕЧА К КОРОНКЕ ЗУБА МОГУТ БЫТЬ

1)+

рамочные

2)

кламмер Адамса

3)

пуговчатые

4)

кламмер Шварца

179. ДИСТАЛЬНАЯ ГРАНИЦА БОКОВЫХ ЩИТОВ У РЕГУЛЯТОРОВ ФУНКЦИИ ПРОХОДИТ

1)+

за последними зубами

2)

у дистальной поверхности первых нижних моляров

3)

за вторыми премолярами

4)

у дистальной поверхности первых верхних моляров

180. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ I ТИПА НЕБНЫЙ БЮГЕЛЬ

1)+

проходит впереди 16 и 26 зубов

2)

проходит позади 16 и 26 зубов

3)

не применяется

4)

не имеет значения

181. СТРОЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ С ДВУМЯ ПОЛУКРУГЛЫМИ ИЗГИБАМИ

1)+

средняя часть, 2 полукруглых изгиба, 2 отростка

2)

средняя часть, 2 полукруглых изгиба, отросток

3)

средняя часть, крючок, 2 полукруглых изгиба, отросток

4)

средняя часть, крючок, 2 полукруглых изгиба, 2 отростка

182. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАЗДВИЖНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С 1 ИЛИ 2 ИСКУССТВЕННЫМИ РЕЗЦАМИ ЯЗЫЧНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КОРОНОК БОКОВЫХ ЗУБОВ СЛЕДУЕТ ПОКРЫВАТЬ БАЗИСОМ АППАРАТА

1)+

полностью

2)

на 3 мм

3)

на 0,5 мм

4)

на 2 мм

183. СПОСОБОМ ГОРЯЧЕЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ НЕВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ АППАРАТ

1)+

пропульсор Мюлемана

2)

аппарат Брюкля

3)

пластинка с накусочной площадкой

4)

пластинка с наклонной плоскостью

184. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ II ТИПА ПОКАЗАНО ПРИ ПРИКУСЕ

1)+

дистальном с ретрузией резцов на верхней челюсти

2)

перекрестном

3)

дистальном блокирующем

4)

мезиальном

185. У РЕГУЛЯТОРА ФУНКЦИИ III ТИПА НЕБНЫЙ БЮГЕЛЬ

1)+

проходит позади 16 и 26 зубов

2)

не применяется

3)

не имеет значения

4)

проходит впереди 16 и 26 зубов

186. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА

1)+

Редонт-Колир

2)

Синма-М

3)

Villacril-soft

4)

эластопласт

187. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ АППАРАТА АНДРЕЗЕНА-ГОЙПЛЯ ГИПСОВКА В ОККЛЮДАТОР ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ

1)+

конструктивного прикуса по восковым шаблонам с окклюзионными валиками

2)

привычной окклюзии

3)

первых моляров по I классу Энгля

4)

первых моляров по I классу Энгля + разобщение на 2 мм в вертикальной плоскости

Тема 5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.

1. К ГРУППЕ ВНУТРИРОТОВЫХ НАЗУБНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ АППАРАТОВ ОТНОСИТСЯ

1)+

шина Тигерштедта

2)

шина Порта

3)

протез – обтуратор

4)

протез по Гаврилову

2. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБНЫМИ РЯДАМИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ

1)+

1,5-1,8 мм

2)

1,2-1,5 мм

3)

0,5-1,0 мм

4)

2,0-2,5 мм

3. ФИКСИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

1)+

удерживания отломков в сопоставленном (правильном) положении

2)

фиксации отломков, сместившихся под действием внешней силы

3)

фиксации отломков на период транспортной иммобилизации

4)

приведение отломков в правильное положение

4. ОСНОВНОЙ ДЕТАЛЬЮ ПРОТЕЗА ПО ГАВРИЛОВУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

петли

2)

пружина

3)

гантель

4)

крючки

5. ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ «ЛОЖНОГО СУСТАВА»

1)+

неправильное сопоставление костных отломков

2)

расщелина мягкого неба

3)

нарушение гигиены полости рта

4)

сильное кровотечение

6. К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

1)+

боксерская шина

2)

протез по Оксману

3)

шина Вебера

4)

шина Порта

7. ПЕРВЫМ ПРЕДЛОЖИЛ СИСТЕМУ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТИ

1)+

Тигерштедт

2)

Оксман

3)

Карпинский

4)

Бальзаминов

8. ПРИ ЛОЖНОМ СУСТАВЕ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ С

1)+

двумя фрагментами и подвижной фиксацией между ними

2)

одним базисом

3)

металлическим базисом

4)

пластмассовым базисом

9. ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА НОСА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1)+

очки

2)

клей

3)

пружины

4)

самотвердеющую пластмассу

10. РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ В ШИНЕ ПОРТА (СМ)

1)+

2,0-2,5

2)

1,5-1,7

3)

1,0-1,2

4)

3,0-3,5

11. НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ШИНЕ ПОРТА

1)+

прием пищи

2)

дыхание

3)

отверстие для языка

4)

эстетика

12. РЕПОНИРУЮЩИЙ АППАРАТ КАТЦА АКТИВИРУЕТСЯ

1)+

разведением в стороны внеротовых стержней

2)

подкручиванием винта, упирающегося в площадку

3)

перестановкой внеротовых стержней в оральные трубки

4)

усилением резиновой тяги

13. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК ШИНЫ ВЕБЕРА

1)+

0,8 мм

2)

1,2 мм

3)

0,6 мм

4)

1,0 мм

14. ШИНА ПОРТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

1)+

нижней челюсти без смещения обломков при полном отсутствии зубов

2)

нижней челюсти без смещения

3)

беззубой нижней челюсти

4)

беззубой верхней челюсти без смещения

15. ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК «ЛОЖНОГО СУСТАВА»

1)+

подвижность отломков

2)

не смыкание ротовой щели

3)

нарушение функции речи

4)

неподвижность отломков

16. ИММОБИЛИЗАЦИЮ ОТЛОМКОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДЯТ

1)+

стандартным комплектом Збаржа

2)

аппаратом Катца

3)

складным протезом по Оксману

4)

шиной Ванкевич с наклонной плоскостью

17. ДУГА ШИНЫ ТИГЕРШТЕДТА ПО ОТНОШЕНИЮ К СОХРАНИВШИМСЯ ЗУБАМ ПРОХОДИТ

1)+

между шейками зубов и экватором

2)

выше экватора

3)

по шейкам зубов

4)

по экватору

18. АППАРАТ ШУРА СО ВСТРЕЧНЫМИ СТЕРЖНЯМИ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ЧЕЛЮСТЕЙ

1)+

нижней

2)

не применяется при переломе

3)

верхней и нижней

4)

верхней

19. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОТЕЗОВ СОДЕРЖИТ ПАЯНЫЕ ДЕТАЛИ

1)+

шина Вебера

2)

протез с шарниром по Гаврилову

3)

протез с дублирующим зубным рядом

4)

протез с обтуратором

20. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ ОТПЕЧАТОК ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ГЛУБИНУ______ ММ

1)+

1,5-2,0

2)

1,0-1,5

3)

0,5-1,0

4)

до 0,5

21. ДЛЯ ЛИГАТУРНОГО СВЯЗЫВАНИЯ ЗУБОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОВОЛОКУ _______ ММ

1)+

0,4-0,5

2)

0,6-0,8

3)

0,5-0,6

4)

0,2-0,3

22. ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ

1)+

комплексное

2)

терапевтическое

3)

ортопедическое

4)

хирургическое

23. ЗУБОНАДЕСНЕВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ШИНА

1)+

Вебера

2)

Тигерштедта

3)

Васильева

4)

Курляндского

24. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕЗЗУБОЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЮТ АППАРАТ

1)+

шина Порта

2)

протез по Гаврилову

3)

обтуратор Кеза

4)

шина Вебера

25. РАСПОЛОЖЕНИЕ НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ НА ШИНЕ ВЕБЕРА

1)+

на стороне противоположной перелому

2)

на стороне перелома

3)

с двух сторон

4)

с оральной стороны

26. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ НЕБНЫЙ ТОРУС

1)+

не покрывается

2)

покрывается

3)

покрывается частично

4)

не имеет значения

27. ГРАНИЦЫ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ШИНЫ ВЕБЕРА

1)+

зубной ряд и альвеолярный отросток с оральной и вестибулярной стороны

2)

альвеолярный отросток с оральной стороны

3)

зубной ряд

4)

альвеолярный отросток с вестибулярной стороны

28. ШИНА ВАНКЕВИЧ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

1)+

лечения переломов нижней челюсти и при костной пластике

2)

лечения переломов верхней челюсти

3)

костной пластике нижней челюсти

4)

лечения переломов нижней челюсти

29. ЗУБОДЕСНЕВАЯ ШИНА ВЕБЕРА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ

1)+

верхней и нижней челюстей

2)

только нижней челюсти

3)

альвеолярного гребня

4)

только верхней челюсти

30. АППАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ ЗУБОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ

1)+

транспортные

2)

профилактические

3)

фиксирующие

4)

замещающие

31. ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО РАНЕНОГО САМОЛЕТОМ (ВЕРТОЛЕТОМ) НЕОБХОДИМО СНЯТЬ МЕЖЧЕЛЮСТНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ТЯГИ, ЧТОБЫ

1)+

избежать механоасфиксии

2)

не мешали кормлению

3)

избежать смещения отломков

4)

больной мог разговаривать

32. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШИНЫ ТИГЕРШТЕДТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+

алюминиевая проволока

2)

кламмерная проволока

3)

ортодонтическая проволока

4)

пластмасса

33. К ФИКСИРУЮЩИМ АППАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ

1)+

шина Порта

2)

складной протез по Оксману

3)

аппарат Бетельмана

4)

аппарат Катца

34. РЕПОНИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

1)+

приведения отломков в правильное положение и их фиксации

2)

приведение отломков в правильное положение

3)

фиксации отломков, сместившихся под действием внешней силы

4)

исправления положения сместившихся отломков

35. ДЛЯ РАНЕНИЙ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТИ ОСОБЕННО ХАРАКТЕРНО

1)+

несоответствие внешнего вида тяжести ранения

2)

медленное заживление раны

3)

сильное кровотечение

4)

не смыкание ротовой щели

36. ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОВРЕЖДАЕТСЯ

1)+

центральный блок лица с участием скуловых и решетчатых костей

2)

альвеолярная часть нижней челюсти

3)

мозговое кровообращение

4)

альвеолярный отросток верхней челюсти

37. К ГРУППЕ ВНУТРИРОТОВЫХ НАЗУБНЫХ ПРОВОЛОЧНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ АППАРАТОВ — ОТНОСИТСЯ ШИНА

1)+

Тигерштедта

2)

Ванкевич

3)

Порта

4)

Вебера

38. БОКСЕРСКАЯ ШИНА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ

1)+

боксила

2)

воска

3)

самотвердеющей пластмассы

4)

базисной пластмассы

39. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ГРАНИЦЫ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

1)+

доходят до переходной складки

2)

перекрывают торус

3)

перекрывают губную уздечку и щечные тяжи

4)

со стороны преддверия рта не доходят до переходной складки

40. АППАРАТ БРУНА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1)+

репозиции отломков нижней челюсти

2)

репозиции отломков верхней челюсти

3)

не применяется при переломах

4)

фиксации отломков челюстей, составленных в правильном положении

41. ВЫСОТА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ ШИНЫ ВЕБЕРА

1)+

2/3 высоты зубов

2)

1/3 высоты зубов

3)

1/2 высоты зубов

4)

3/4 высоты зубов

42. АВТОР ШИНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗУБОВ

1)+

Вебер

2)

Тигерштедт

3)

Фошар

4)

Гуннинг

43. ШИНЫ ГУНИНГА, ПОРТА, ЛИМБЕРГА, ВАНКЕВИЧА ПРИМЕНЯЮТСЯ СОВМЕСТНО С

1)+

подбородочной пращой

2)

механотерапией

3)

миотерапией

4)

лицевой дугой

44. ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВОСКА НА ПЛАСТМАССУ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ МЕТОД ГИПСОВКИ

1)+

обратный

2)

прямой

3)

комбинированный

4)

не имеет значения

45. К ГРУППЕ АППАРАТОВ РЕПОНИРУЮЩЕГО ТИПА ДЕЙСТВИЯ — ОТНОСИТСЯ ШИНА

1)+

Ванкевич пластиночная

2)

проволочная Тигерштедта

3)

Порта

4)

Вебера

46. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБНЫМИ РЯДАМИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОКСЕРСКОЙ ШИНЫ _____ ММ

1)+

1,5-1,8

2)

2,0-2,5

3)

1,2-1,5

4)

0,5-1,0

47. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, ПЕРВЫМ ПРЕДЛОЖИВШИЙ ЗАМЕЩАЮЩИЙ ПРОТЕЗ ПРИ РЕЗЕКЦИИ ПОЛОВИНЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

Оксман

2)

Васильев

3)

Порт

4)

Энтин

48. К СТАНДАРТНЫМ ШИНАМ ОТНОСИТСЯ ШИНА

1)+

Васильева

2)

Тигерштедта

3)

Порта

4)

Вебера

49. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ЧЕЛЮСТИ И СОХРАНЕНИИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЗУБОВ ПРИМЕНЯЮТ АППАРАТ

1)+

шина Вебера

2)

протез с дублирующим зубным рядом

3)

шина Порта

4)

обтуратор Кеза

50. ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ ОТЛОМКОВ ЧЕЛЮСТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+

стандартизованный комплект Збаржа

2)

шину Вебера

3)

шину Тигерштедта

4)

шину из быстротвердеющей пластмассы

51. В КАКОМ ПРОТЕЗЕ ПЛАСТМАССА ДОХОДИТ ДО РЕЖУЩЕГО КРАЯ ЗУБОВ

1)+

шина Вебера

2)

шина Порта

3)

протез с обтуратором

4)

протез по Оксману

52. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

сильное кровотечение

2)

травматическое повреждение

3)

онкологический процесс

4)

остеомиелит

53. РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ПО ХАРАКТЕРУ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА

1)+

сквозные, слепые, касательные

2)

ранения мягких тканей

3)

пулевые, осколочные и лучевые

4)

односторонние, двусторонние

54. ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ «ЛОЖНОГО СУСТАВА»

1)+

недостаточная иммобилизация

2)

нарушение гигиены полости рта

3)

сильное кровотечение

4)

неправильно сросшиеся переломы

55. АППАРАТ БЕТЕЛЬМАНА ОТНОСИТСЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ АППАРАТОВ

1)+

формирующих

2)

профилактических

3)

репонирующих

4)

фиксирующих

56. К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

1)+

боксерская шина по Ревзину

2)

формирующий аппарат по Бетельману

3)

складной протез по Оксману

4)

пластмассовая шина по Марею-Егорову

57. ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ ШИНАМИ ГУНИНГА, ПОРТА, ЛИМБЕРГА, ВАНКЕВИЧ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ

1)+

подбородочной пращи, головной повязки

2)

механотерапия

3)

психологической подготовки родственников

4)

санпросветработы с пострадавшими

58. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАГНИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНСТРУКЦИЯХ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ПРОТЕЗОВ

1)+

ниодим-железо-бор

2)

золото-платиновые

3)

диоксид-титановые

4)

серебряно-палладиевые

59. ПРИ МИКРОСТОМИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ

1)+

складной съемный протез по Оксману

2)

несъемный протез

3)

съемный протез

4)

шинирующий бюгельный протез

60. С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ЭФФЕКТА В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ ЛУЧШЕ

1)+

сочетать механотерапию и миогимнастику

2)

применять миогимнастику

3)

применять механотерапию

4)

соблюдать гигиену полости рта

61. ШИНА ВЕБЕРА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

без смещения

2)

поворотом отломка внутрь

3)

со смещением

4)

поворотом отломка кнаружи

62. ПРИ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+

протез с дублирующим зубным рядом

2)

протез с обтуратором

3)

протез с шарниром по Гаврилову

4)

шину Порта

63. "МИКРОСТОМИЯ" — ЭТО ДЕФЕКТ РОТОВОЙ ЩЕЛИ ЧЕЛОВЕКА, У КОТОРОГО ОЧЕНЬ

1)+

маленькое ротовое отверстие

2)

маленькая нижняя челюсть

3)

маленькая верхняя челюсть

4)

большое ротовое отверстие

64. РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ПОВРЕЖДЕННЫХ ТКАНЕЙ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

1)+

ранения мягких тканей и костей

2)

сквозные, слепые, касательные

3)

пулевые, осколочные и лучевые

4)

одинарные, двойные, множественные

65. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАСКИ ЛИЦА ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+

гипс

2)

стомальгин

3)

термопластические материалы

4)

стенс

66. СПОСОБЫ УДЕРЖАНИЯ ЛИЦЕВЫХ ПРОТЕЗОВ

1)+

сохранившиеся естественные образования

2)

кламмер

3)

пелоты

4)

штифт

67. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С ОБТУРАТОРОМ

1)+

резекция челюсти

2)

неправильно сросшийся перелом

3)

внесуставная контрактура

4)

несросшийся перелом

68. ЛОЖНЫЙ СУСТАВ — ЭТО ПОДВИЖНОСТЬ

1)+

нижней челюсти в месте перелома

2)

верхней челюсти в месте перелома

3)

верхней челюсти

4)

в височно-нижнечелюстном суставе

69. В АППАРАТЕ ГАВРИЛОВА ПРЕДЛОЖЕННОГО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1)+

проволочного шарнира

2)

шарнира Гука

3)

пружинящего шарнира

4)

многозвеневого шарнира

70. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ БЕЗЗУБОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОЖНО ПРОВЕСТИ

1)+

шиной Ванкевича

2)

шиной Васильева

3)

шиной Збаржа

4)

аппаратом Бетельмана

71. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШАРНИРА ПО ОКСМАНУ В ПРОТЕЗАХ ПРИ ЛОЖНЫХ СУСТАВАХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАСТМАССА

1)+

холодного отверждения

2)

горячего отверждения

3)

мягкая

4)

мягкая силиконовая

72. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С ДУБЛИРОВАННЫМ ЗУБНЫМ РЯДОМ

1)+

неправильно сросшийся перелом

2)

несросшийся перелом

3)

внесуставная контрактура

4)

расщелина мягкого неба

73. "МИКРОСТОМИЯ" - ЭТО

1)+

маленькое ротовое отверстие

2)

маленькая верхняя челюсть

3)

маленькая нижняя челюсть

4)

большое ротовое отверстие

74. ПРИ ДЕФЕКТАХ НЕБА ФОРМИРУЕТСЯ ДЫХАНИЕ

1)+

слабое поверхностное

2)

глубокое сильное

3)

свистящее

4)

с высоким тимпаническим звуком

75. ЛИЦЕВЫЕ ЭКТОПРОТЕЗЫ ФИКСИРУЮТСЯ

1)+

очковой оправой

2)

цемент-висфатом

3)

за счет адгезивности

4)

самотвердеющей пластмассой

76. РЕТЕНЦИОННЫЕ АППАРАТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

1)+

закрепление достигнутых результатов

2)

перемещение фронтальных зубов в оральном направлении

3)

перемещение фронтальных зубов в мезио-дистальном направлении

4)

перемещение фронтальных зубов в вестибулярном направлении

77. ПРИ ТРАВМАХ НА ФОНЕ ЯДЕРНОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ФИКСИРУЮЩАЯ ШИНА

1)+

Марея-Егорова

2)

Тигерштедта

3)

Фригофа

4)

Васильева

78. ЗУБОНАДЕСНЕВАЯ ШИНА ВЕБЕРА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

в пределах зубного ряда без смещения, для долечивания переломов при снятии межчелюстной тяги

2)

со смещением отломков и наличием 2 устойчивых зубов на отломках

3)

со смещением и наличии 4 устойчивых зубов на отломках

4)

со смещением и наличии 5 устойчивых зубов на отломках

79. ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ОККЛЮЗИИ ПРИ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ОТЛОМКАХ НЕОБХОДИМО

1)+

изготовление протеза с двойным рядом зубов

2)

изготовить протез с шарниром

3)

наложение шинирующего аппарата

4)

удаление зубов

80. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШИН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ УЧИТЫВАЕТСЯ

1)+

быстрота изготовления, гигиеничность шин, отсутствие окклюзионных нарушений

2)

быстрота изготовления

3)

гигиеничность шин

4)

отсутствие окклюзионных нарушений

81. ПРИЗНАК НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

нарушение окклюзии

2)

нарушение функции речи

3)

несмыкание ротовой щели

4)

смещение отломков в язычном направлении

82. ПРИ ЛОЖНОМ СУСТАВЕ ЧИСЛО ШАРНИРОВ В КОНСТРУКЦИИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ПО ОКСМАНУ

1)+

один

2)

два

3)

три

4)

четыре

83. К ФОРМИРУЮЩИМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

1)+

складной протез по Оксману

2)

протез при ложном суставе с шарнирами по принципу "спирали" по Ванштейну

3)

аппарат Катца

4)

шина Порта

84. УКАЖИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ПРОТЕЗОВ-ОБТУРАТОРОВ

1)+

внутриротовые

2)

стандартные

3)

комбинированные (внутри- и внеротовые)

4)

внеротовые

85. РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ПО ВИДУ РАНЯЩЕГО ОРУЖИЯ НА

1)+

пулевые, осколочные и лучевые

2)

ранения мягких тканей

3)

сквозные, слепые, касательные

4)

одинарные, двойные

86. ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

1)+

протезы с дублирующим зубным рядом

2)

протезы с двуслойным базисом

3)

каппы

4)

искусственные коронки

87. ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

1)+

микростомия

2)

расщелина мягкого неба

3)

расщелина верхней губы

4)

расщелина альвеолярного отростка

88. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ

1)+

шины из быстротвердеющих пластмасс, шины, гнутые из алюминиевой проволоки, стандартные шины назубные ленточные

2)

сочетание проволочных шин с быстротвердеющими пластмассовыми

3)

стандартные шины назубные ленточные

4)

шины из быстротвердеющих пластмасс

89. АВТОР ПРОТЕЗА ПРИ ЛОЖНОМ СУСТАВЕ С ШАРНИРОМ ПО ПРИНЦИПУ «ГАНТЕЛИ»

1)+

Оксман

2)

Вайнштейн

3)

Гаврилов

4)

Гунинг

90. ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА УХА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1)+

пружины

2)

очки

3)

клей

4)

пластмассу

91. ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ТРЕБУЕТ

1)+

наложение внеротовых аппаратов Рудько, Панчохи

2)

наложение ленточной шины Васильева

3)

лигатурное связывание зубов

4)

введение складного протеза

92. АВТОР КЛАССИФИКАЦИИ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

Лефор

2)

Оксман

3)

Энтин

4)

Вильга

93. ПРИ МИКРОСТОМЕ ПРИМЕНЯЮТ

1)+

складывающиеся протезы с шарнирным или ленточным замком

2)

шинирующую конструкцию

3)

бюгельные протезы

4)

пластмассовые протезы с опорно-удерживающими кламмерами

94. ЧЕЛЮСТНЫЕ ПРОТЕЗЫ-ОБТУРАТОРЫ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДОЛЖНЫ

1)+

плотно прилегать к протезному полю по краю дефекта

2)

иметь зазор между обтуратором и дефектом

3)

дистальным краем базиса перекрывать линию А

4)

обтуратором полностью замещать дефект

95. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАКОГО ПРОТЕЗА ПОДРАЗУМЕВАЕТ 2 ГИПСОВКИ В КЮВЕТУ

1)+

протез с полым обтуратором

2)

протез с дублирующим зубным рядом

3)

протез с шарниром по Гаврилову

4)

шина Вебера

96. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗУБНОГО РЯДА ПРИМЕНЯЕТСЯ ШИНА

1)+

Померанцевой–Урбанской

2)

Вебера

3)

Шредера

4)

Порта

97. ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ПРОТЕЗА ПО ГАВРИЛОВУ

1)+

1,0 мм

2)

1,2 мм

3)

0,6 мм

4)

0,8 мм

98. ФИКСАЦИЯ ШАРНИРА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОТЕЗА ПО ГАВРИЛОВУ ПРОИЗВОДИТСЯ

1)+

после полной обработки протеза самотвердеющей пластмассой

2)

во время паковки пластмассы при изготовлении базиса аппарата

3)

отдельно изготавливаются 2 части протеза, фиксируется шарнир, затем протез обрабатывается

4)

после полной обработки шарнир припаивается к кламмерам

99. ПОЗИЦИЯ ОБТУРАТОРА ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО ПРОТЕЗА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕФЕКТУ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ

1)+

плотно прилегает к наружным краям дефекта и не проникает в него

2)

плотно, по всему периметру прилегает к дефекту

3)

обтуратор отстоит от края дефекта на 1-2 мм

4)

обтуратор проникает в дефект

100. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С ОБТУРАТОРОМ

1)+

расщелина мягкого неба

2)

несросшийся перелом

3)

внесуставная контрактура

4)

неправильно сросшийся перелом

101. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ШИН ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИОМЕХАНИКИ

1)+

проволочная паяная на кольцах (коронках)

2)

проволочная алюминиевая

3)

из быстротвердеющей пластмассы

4)

из самотвердеющей пластмассы

102. ПРИ МИКРОСТОМЕ ПРИМЕНЯЮТ

1)+

складные протезы

2)

шинирующие конструкции

3)

пластиночные протезы с опорно-удерживающими кламмерами

4)

бюгельные протезы

103. ПРИ РЕЗЕКЦИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1)+

резекционный протез по Оксману

2)

протез с обтуратором

3)

протез с дублирующим зубным рядом

4)

протез с шарниром по Гаврилову

104. ОБТУРАТОР КЕЗА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ОБТУРАТОРОВ

1)+

отсутствием небной пластинки

2)

наличием кламмеров

3)

наличием дуги

4)

можно изготовить без снятия оттиска

105. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

1)+

формирующие - служат опорой для пластического материала и постоянных протезов

2)

фиксирующие - для удержания отломков после операции

3)

репонирующие

4)

профилактические

106. ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ

1)+

протез полый, воздухоносный

2)

обтуратор в виде тонкой пластинки

3)

обтуратор, возвышающийся над базисом на 2-3 мм плавающий обтуратор

4)

протез неполый

107. КОЛИЧЕСТВО ЧАСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СКЛАДНОЙ ПРОТЕЗ

1)+

3

2)

2

3)

4

4)

5

108. ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВОСКА НА ПЛАСТМАССУ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШИНЫ ПОРТА ПРИМЕНЯЮТ МЕТОД ГИПСОВКИ

1)+

обратный

2)

гипсовка не проводится

3)

комбинированный

4)

прямой

109. ОСНОВНОЙ ДЕТАЛЬЮ ПРОТЕЗА ВАЙНШТЕЙНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

пружина

2)

гантель

3)

петля

4)

крючки

110. К ЗУБОНАДЕСНЕВЫМИ ШИНАМ ОТНОСЯТ ШИНУ

1)+

Вебера; Ванкевич

2)

Айви

3)

Васильева; Порта

4)

Тигерштедта

111. К КОМБИНИРОВАННЫМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

1)+

аппарат с наклонной плоскостью

2)

аппарат Лимберга

3)

аппарат Збаржа для закрепления отломков нижней челюсти

4)

складной протез по Оксману

112. ПРОТЕЗ ОБТУРАТОР ЧАЩЕ ВСЕГО ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

1)+

акрила

2)

нейлона

3)

полипропилена

4)

полиуретана

113. ШИНА СТЕПАНОВА ОТ ШИНЫ ВЕБЕРА

1)+

отличается наличием металлической дуги

2)

отличается локализацией на челюсти

3)

отличается показаниями к применению

4)

не отличается

114. К РЕЗЕКЦИОННЫМ АППАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ АППАРАТЫ

1)+

Оксмана

2)

Катца

3)

Курляндского

4)

Порта

115. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШАРНИРА ПО ОКСМАНУ В ПРОТЕЗАХ ПРИ ЛОЖНЫХ СУСТАВАХ ПРИМЕНЯЕТСЯ

1)+

самотвердеющая пластмасса

2)

гипс

3)

цемент

4)

этакрил

116. АППАРАТЫ БЕТЕЛЬМАНА ОТНОСЯТСЯ К

1)+

формирующим

2)

замещающим

3)

фиксирующим

4)

репонирующим

117. ПРОТЕЗ С ОБТУРАТОРОМ ОТНОСИТСЯ К

1)+

формирующим

2)

репонирующим

3)

профилактическим

4)

комбинированным

118. ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА УХА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1)+

пружины

2)

пластмассу

3)

очки

4)

клей

119. ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПРОТЕЗ

1)+

полый, воздухоносный

2)

плавающий обтуратор

3)

обтуратор в виде тонкой пластинки

4)

обтуратор, возвышающийся над базисом на 2-3 мм

120. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЛОЖНЫМ СУСТАВОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО

1)+

части протеза перемещаются вместе с отломками

2)

протез фиксирует отломки жестко

3)

части протеза ограничивают движение отломков

4)

протез восстанавливает в полном объеме эффективность жевания

121. ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ЛЕЧЕБНЫХ АППАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОРТОПЕДИИ, ЯВЛЯЮТСЯ

1)+

фиксирующие; исправляющие; замещающие; формирующие

2)

исправляющие; изолирующие; формирующие

3)

формирующие; изолирующие; фиксирующие; исправляющие

4)

замещающие; формирующие

122. К НАПРАВЛЯЮЩИМ АППАРАТАМ ОТНОСИТСЯ ШИНА

1)+

Ванкевич

2)

боксерская

3)

Вебера

4)

Лимберга для закрепления отломков беззубой нижней челюсти

123. РЕПОНИРУЮЩИМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ШИНА

1)+

Курляндского; Ванкевич

2)

Ванкевич; Васильева

3)

Васильева; Порта

4)

Порта; Курляндского

124. ПРИ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОТЕЗ

1)+

с обтуратором

2)

с шарниром по Гаврилову

3)

по Оксману

4)

с дублирующим зубным рядом

125. ШИНУ ВАНКЕВИЧ ПРИМЕНЯЮТ

1)+

для лечения переломов нижней челюсти

2)

при костной пластике нижней челюсти

3)

не применяется при переломах

4)

для лечения переломов верхней челюсти и при костной пластике нижней челюсти

126. ОСНОВНОЙ ДЕТАЛЬЮ ПРОТЕЗА ПО ОКСМАНУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

гантель

2)

крючки

3)

петли

4)

пружина

127. ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА С ДУБЛИРОВАННЫМ ЗУБНЫМ РЯДОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+

неправильно сросшийся перелом

2)

расщелина мягкого неба

3)

внесуставная контрактура

4)

несросшийся перелом

128. КОНСТРУКЦИЯ ОБТУРИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ПРОТЕЗА ПРИ СРЕДНЕМ ДЕФЕКТЕ КОСТНОГО НЕБА

1)+

обтуратор, возвышающийся над базисом на 2-3 мм в область дефекта

2)

обтуратор, высоко входящий в полость носа

3)

отсутствие на базисе обтурирующей части

4)

обтуратор в виде тонкой пластинки

129. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТОМ НЕБА, ДЕЛЯТ НА

1)+

разобщающие пластинки и обтураторы

2)

несъемные

3)

обтураторы

4)

разобщающие пластинки

130. ЛЕЧЕНИЕ ОДНОСТОРОННИХ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ТУГОПОДВИЖНЫМИ ОТЛОМКАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

1)+

проволочных шин с межчелюстным вытяжением

2)

аппарата Катца

3)

аппарата Бруна

4)

аппарата Рудько

131. ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКЗОПРОТЕЗА НОСА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1)+

очки

2)

протез верхней челюсти

3)

пружины

4)

клей

132. ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОТЕТИЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ СМЕЩЕНИИ ОТЛОМКОВ ИЗГОТАВЛИВАЮТ

1)+

пластмассовую или металлическую каппу на зубной ряд смещенного вниз отломка

2)

шинирующий бюгельный протез

3)

шина Ванкевич

4)

съемный пластиночный протез

133. БАЗИС ПРОТЕЗА С ДУБЛИРУЮЩИМ ЗУБНЫМ РЯДОМ

1)+

с оральной стороны перекрывает сохранившиеся зубы на 2/3, располагается вокруг смещенных зубов

2)

соответствует границам частичного съемного пластиночного протеза

3)

соответствует границам бюгельного протеза

4)

располагается вокруг смещенных зубов

134. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРУЖИНЫ В ПРОТЕЗ ВАНШТЕЙНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТРУБКИ (ДЛИНА И ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР)

1)+

1,0 см; 2,0 мм

2)

1,2 мм; 2,5 мм

3)

1,0 см; 1,5 мм

4)

0,5 мм; 1,0 мм

135. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАГНИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНСТРУКЦИЯХ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ПРОТЕЗОВ

1)+

самарий-кобальтовые

2)

кобальто-хромовые

3)

платино-кобальтовые

4)

никель-титановые

136. ЛЕНТОЧНЫЙ АППАРАТ ВАСИЛЬЕВА ОТНОСИТСЯ К АППАРАТАМ

1)+

фиксирующим

2)

направляющим

3)

профилактическим

4)

репонирующим

137. НАЗНАЧЕНИЕ РЕТЕНЦИОННЫХ АППАРАТОВ

1)+

закрепление достигнутых результатов

2)

фиксация отломков

3)

иммобилизация при транспортировке

4)

приведения отломков в правильное положение и их фиксация

generated at geetest.ru

Оглавление

Тема 1. Изготовление съемных пластиночных протезов.

Тема 2. Изготовление несъемных протезов.

Тема 3. Изготовление бюгельных зубных протезов.

Тема 4. Изготовление ортодонтических аппаратов.

Тема 5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.