# Сестринское дело, СПО 2025

GeeTest

Тест по сестринскому делу 2025 (аккредитационный, СПО)

Тема 1. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.

Тема 2. Проведение профилактических мероприятий.

Тема 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.

Тема 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

1. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ РАНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ В

1)+ отделение полиции

2) службу МЧС

3) станцию переливания крови

4) Минздрав России

2. ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

1)+ врача-уролога

2) врача-нефролога

3) врача-проктолога

4) гастроэнтеролога

3. МОЧА НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ клиническую

2) бактериологическую

3) иммунологическую

4) вирусологическую

4. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ПАЦИЕНТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В

1)+ противотуберкулезный диспансер

2) инфекционный стационар

3) пульмонологическое отделение стационара

4) кожно-венерологический диспансер

5. ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В

1)+ онкологическом диспансере

2) профилактории

3) здравпункте

4) пансионате

6. ЛИДОКАИН

1)+ местный анестетик

2) нейролептик

3) анальгетик

4) анксиолитик

7. ПАЦИЕНТУ С ВЫРАЖЕННЫМ КАШЛЕМ ПРОВОДИТСЯ

1)+ рентгенография

2) ультразвуковое исследование

3) эхокардиография

4) реоэнцефалография

8. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПИЩЕВУЮ ТОКСИКОИНФЕКЦИЮ, МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ бактериологическую

2) клиническую

3) вирусологическую

4) иммунологическую

9. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЕМОРРАГИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ ОФОРМЛЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В ОТДЕЛЕНИЕ

1)+ инфекционное

2) хирургическое

3) травматологическое

4) неврологическое

10. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОБИОЗА ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ НАПРАВЛЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ клиническую

2) бактериологическую

3) иммунологическую

4) цитостатическую

11. ДИЕТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПАЦИЕНТАМ НАЗНАЧАЕТ

1)+ врач-хирург

2) диетическая сестра

3) врач-терапевт

4) врач-кардиолог

12. ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ПАЦИЕНТА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

1)+ рентгенографию

2) электрокардиографию

3) велоэргометрию

4) реоэнцефалографию

13. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ШИГЕЛЛЕЗ АНАЛИЗ КАЛА НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ бактериологическую

2) биохимическую

3) клиническую

4) вирусологическую

14. БОЛЬНОМУ С РОЖИСТЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ КОЖИ В ФАЗЕ РЕМИССИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

1)+ бициллинотерапии

2) биохимического исследования крови

3) занятий лечебной физкультурой

4) консультации гомеопата

15. МАЗОК ИЗ ГНОЙНОЙ РАНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ бактериологическую

2) клиническую

3) вирусологическую

4) биохимическую

16. ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1)+ машиной скорой медицинской помощи

2) городским такси

3) личным транспортом родственников

4) грузовым такси

17. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ КАЛ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ клиническую

2) бактериологическую

3) иммунологическую

4) цитологическую

18. ПРОКАИН (НОВОКАИН) ОТНОСИТСЯ К

1)+ местным анестетикам

2) нейролептикам

3) анальгетикам

4) гемостатикам

19. КОФЕИН

1)+ психостимулятор

2) местный анестетик

3) антибиотик

4) антисептик

20. КОФЕИН ОТНОСЯТ К

1)+ аналептикам

2) местным анестетикам

3) антибиотикам

4) антисептикам

21. ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ НА ГЕМОКУЛЬТУРУ НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ бактериологическую

2) вирусологическую

3) клиническую

4) биохимическую

22. ПАЦИЕНТА С ОЖОГОМ ЛИЦА НЕОБХОДИМО ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ В

1)+ ожоговое отделение

2) глазное отделение

3) травматологическое отделение

4) микрохирургическое отделение

23. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОФОРМЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ биохимическую

2) клиническую

3) цитологическую

4) бактериологическую

24. ПОСТРАДАВШИЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ

1)+ травматологическое или нейрохирургическое

2) интенсивной терапии и реанимации

3) хирургическое

4) реанимационное

25. ВАЛОКОРДИН

1)+ седативное средство

2) местный анестетик

3) антибиотик

4) антисептик

26. ПРИ ДИФФУЗНО – ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ биохимическую

2) клиническую

3) бактериологическую

4) цитологическую

27. ПРИ ГАНГРЕНЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЦИЕНТА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ

1)+ хирургическое

2) эндокринологическое

3) терапевтическое

4) нейрососудистое

28. ПИРАЦЕТАМ

1)+ ноотроп

2) местный анестетик

3) антибиотик

4) антисептик

29. ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И АНУРИЕЙ ПРОВОДИТСЯ

1)+ гемодиализ

2) переливание крови

3) цистостомия

4) паранефральная блокада

30. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ МАЗОК ИЗ ЗЕВА И НОСА НА BL НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ бактериологическую

2) клиническую

3) биохимическую

4) вирусологическую

31. ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПАЦИЕНТУ ДАЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

1)+ диете

2) профессии

3) режиму отдыха

4) виду увлечений

32. БОЛЬНОГО ХОЛЕРОЙ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В

1)+ бокс кишечного инфекционного отделения стационара больницы

2) полубокс отделение детской инфекционной больницы

3) общую палату стационара специализированной медицинской помощи

4) отделение интенсивной терапии соматического стационара

33. ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА ПЕРВУЮ ПОРЦИЮ ПРОМЫВНЫХ ВОД ОТПРАВЛЯЮТ В

1)+ лабораторию

2) приемное отделение

3) патологоанатомическое отделение

4) отделение функциональной диагностики

34. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА

1)+ пациенту, с его согласия

2) любому заинтересованному лицу

3) близкому родственнику пациента

4) попечителю пациента

35. ЭФЕДРИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

1)+ симпатомиметиков

2) ганглиоблокаторов

3) ингибиторов ацетилхолинэстеразы

4) миорелаксантов (курареподобных средств)

36. ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ ПО ПОВОДУ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КИСТИ ПАЦИЕНТ НАБЛЮДАЕТСЯ В

1)+ травмпункте по месту жительства

2) травматологическом отделении

3) хирургическом отделении

4) ортопедическом отделении

37. К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ ОТНОСИТСЯ

1)+ компьютерная томография

2) ультразвуковое исследование

3) спирография

4) электрокардиография

38. ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ

1)+ медико-социальную экспертизу

2) обследование

3) лечение

4) реабилитацию

39. ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ МОЧУ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДОСТАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ клиническую

2) вирусологическую

3) бактериологическую

4) иммунологическую

40. ВЕДУЩИМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ стресс, хеликобактерная инфекция

2) переохлаждение, переутомление

3) ОРВИ, переохлаждение

4) гиповитаминоз, переутомление

41. ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ РЕВМОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ боль в области сердца

2) головная боль

3) снижение аппетита

4) слабость

42. НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ ОФОРМЛЯЕТ

1)+ постовая медицинская сестра

2) врач

3) процедурная медицинская сестра

4) лаборант

43. АУТОИНВАЗИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

1)+ энтеробиоза

2) аскаридоза

3) трихоцефалеза

4) для всех гельминтозов

44. КАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАВЛЕН В ЛАБОРАТОРИЮ ТЕПЛЫМ, В ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИНУТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НА

1)+ простейшие

2) бактериологическое исследование

3) яйца гельминтов

4) копрологическое исследование

45. У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ В ПОКОЕ НОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ ___ (В МИН) 1)+ 100

2) 80

3) 60

4) 120

46. КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ боль в правом подреберье, горечь во рту

2) отрыжка тухлым, рвота

3) рвота «кофейной гущей», мелена

4) асцит, сосудистые звездочки

47. ЧАСТОТА КУПАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

1)+ ежедневно

2) 2 раза в неделю

3) 1 раз в неделю

4) 1 раз в 10 дней

48. ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1)+ функционального состояния почек

2) количества форменных элементов осадка мочи

3) микрофлоры мочи

4) суточной глюкозурии

49. ПРЕИМУЩЕСТВА ЭНТЕРАЛЬНОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1)+ простота в применении и возможность применения в любых условиях

2) быстрота действия и частичная инактивация лекарства в печени

3) быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт

4) большая точность дозировки

50. ПРИ РАХИТЕ В ОСНОВНОМ ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ

1)+ фосфорно-кальциевого обмена

2) обмена железа

3) жирового обмена

4) углеводного обмена

51. ГИПЕРЕМИЯ И ШЕЛУШЕНИЕ КОЖИ ЩЕК ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ молочным струпом

2) строфулюсом

3) экземой

4) гнейсом

52. РАСТВОРЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

1)+ 0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций 2) 0,5% раствор новокаина, 10 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций 3) 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

4) 2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

53. ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ боль за грудиной продолжительностью более 20 минут

2) низкое артериальное давление

3) брадикардия или тахикардия

4) холодный пот и резкая слабость

54. ПОРЦИЯ "В" ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРОВАНИИ ЭТО

1)+ содержимое желчного пузыря

2) содержимое 12 перстной кишки

3) содержимое желудка

4) желчь из печёночных протоков

55. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ атеросклероз коронарных артерий

2) порок сердца

3) ревматический эндокардит

4) ревматический миокардит

56. КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ, СОСТАВЛЯЕТ ___ ЛИТРОВ(А) 1)+ 10-12

2) 3-4

3) 5-6

4) 7-8

57. ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА МОЖЕТ БЫТЬ СПРОВОЦИРОВАНО

1)+ приемом жирной пищи

2) острой респираторной вирусной инфекцией

3) приемом углеводов

4) переохлаждение

58. ХАРАКТЕР КАШЛЯ ПРИ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ

1)+ грубый, “лающий”

2) продуктивный, влажный

3) сухой, навязчивый

4) приступообразный

59. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ пневмококк

2) вирус

3) микоплазма

4) стафилококк

60. ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1)+ крупозной пневмонии

2) остром бронхите

3) бронхиальной астме

4) сухом плеврите

61. ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ длительная дисфункция кишечника

2) поступление в организованные коллективы (детский сад, школа, вуз)

3) работа в системе общественного питания

4) сдача крови в качестве донора

62. ОГРАНИЧЕННОЕ СКОПЛЕНИЕ ГНОЯ В ТКАНЯХ—

1)+ абсцесс

2) гематома

3) флегмона

4) атерома

63. В ЗАДАЧИ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА НЕ ВХОДИТ

1)+ проведение полного обследования

2) приём поступающих пациентов

3) санитарно-гигиеническая обработка поступивших пациентов

4) транспортировка в лечебное отделение

64. ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ

1)+ небольшое количество вязкой стекловидной мокроты

2) большое количество гнойной мокроты

3) мокрота в виде «малинового желе»

4) «ржавая» мокрота

65. ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ

1)+ перед медицинским вмешательством

2) после первичного осмотра врачом

3) после медицинского вмешательства

4) перед постановкой диагноза

66. ПЕЧЕНОЧНАЯ КОЛИКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1)+ желчнокаменной болезни

2) гастрите

3) панкреатите

4) язвенной болезни

67. ГЕМОФИЛИЯ – ЭТО

1)+ наследственные нарушения свертывания крови

2) заболевание, возникающее вследствие уменьшения количества тромбоцитов

3) инфекционно-аллергическое заболевание

4) авитаминоз

68. ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА ГИПЕРВОЗБУДИМОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ судорожная готовность

2) снижение рефлексов

3) мышечная гипотония

4) анорексия

69. ПОСТРАДАВШИХ С ВЫВИХОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАПРАВИТЬ В

1)+ травматологический пункт

2) поликлинику

3) хирургический стационар

4) стоматологический стационар

70. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БАЗАЛИОМУ КОЖИ НЕОБХОДИМА

1)+ консультация врача-онколога

2) асептическая повязка

3) диатермокоагуляция

4) смазывание ляписным карандашом

71. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕЛАНОМУ НЕОБХОДИМА

1)+ консультация врача-онколога

2) криодеструкция

3) диатермокоагуляция

4) обработка кожи 10% настойкой йода

72. ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

1)+ вечером на ногах

2) утром на лице

3) вечером на лице

4) утром на ногах

73. СДАВЛЕННЫЙ «ПЕТУШИНЫЙ» КРИК НА ВДОХЕ У РЕБЕНКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1)+ ларингоспазме

2) бронхиальной астме

3) бронхите

4) фарингите

74. ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1)+ гипертоническом кризе

2) коллапсе

3) кардиогенном шоке

4) обмороке

75. ТЕЛО УМЕРШЕГО ПАЦИЕНТА ТРАНСПОРТИРУЮТ В

1)+ патологоанатомическое отделение

2) приемное отделение

3) реанимационное отделение

4) терапевтическое отделение

76. СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫВИХА

1)+ пружинящая фиксация

2) нарушение функции

3) боль

4) гиперемия

77. ДИСБАКТЕРИОЗ - ЭТО

1)+ нарушение количественного и качественного состава микрофлоры

2) внутрибольничная инфекция

3) полное отсутствие микрофлоры

4) инфекционное заболевание

78. ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ОКАЗЫВАЕТ

1)+ непрямой билирубин

2) холестерин

3) глюкоза

4) белок

79. ПЕРИОД, КОГДА СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ УГАСАЮТ, НО ВОЗБУДИТЕЛЬ ЕЩЕ НАХОДИТСЯ В ОРГАНИЗМЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ клиническим выздоровлением

2) микробоносительством

3) микробиологическим выздоровлением

4) иммунологическим

80. ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ - ЭТО

1)+ лимфаденит

2) гидраденит

3) лимфангит

4) лимфаденопатия

81. ПАЦИЕНТ ВЫДЕЛЯЕТ МОКРОТУ ПО УТРАМ ПОЛНЫМ РТОМ ПРИ

1)+ бронхоэктатической болезни

2) экссудативном плеврите

3) крупозной пневмонии

4) бронхиальной астме

82. ВОСПАЛЕНИЕ ПУПОЧНОЙ РАНКИ НОВОРОЖДЕННОГО НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ омфалит

2) дерматит

3) потница

4) гемангиома

83. ОСНОВНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА

1)+ творожистые высыпания на слизистой полости рта

2) молочный струп на лице

3) язвочки на слизистой полости рта

4) боль при глотании и увеличение лимфоидной ткани

84. РАНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ, ЕСЛИ

1)+ повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка

2) в ней находится инородное тело

3) повреждены только кожа и подкожная клетчатка

4) повреждены мышцы и кости

85. ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ – ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ

1)+ костного мозга и кости

2) фаланг пальцев

3) коленного сустава

4) венозных сосудов

86. ГРУДНОЙ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ С

1)+ 29-го дня после рождения до конца первого года жизни

2) 7-го дня после рождения до конца первого года жизни

3) рождения до конца первого года жизни

4) 10-го дня после рождения до конца первого года жизни

87. ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗЫВАЕМОЕ ОСТРИЦАМИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ энтеробиоз

2) аскаридоз

3) трихоцефалез

4) лямблиоз

88. ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ пищеводное кровотечение

2) желтуха

3) снижение аппетита

4) кожный зуд

89. ЗУД В ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

1)+ энтеробиоза

2) описторхоза

3) аскаридоза

4) трихоцефалеза

90. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО У РЕБЕНКА ДОСТАТОЧНО СОБРАТЬ

1)+ 10 мл

2) 100 мл

3) 50 мл

4) суточное количество

91. ДЛЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ ХАРАКТЕРНЫ

1)+ постепенное безболезненное падение зрения

2) радужные круги вокруг источника света

3) выраженные распирающие боли в глазу

4) острые приступы повышения внутриглазного давления

92. ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМО

1)+ промыть желудок

2) положить грелку на живот

3) поставить масляную клизму

4) провести дуоденальное зондирование

93. ПРЕПАРАТОМ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ парацетамол

2) галоперидол

3) хлорпромазин (аминазин)

4) флуоксетин

94. ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА ИМЕЕТ

1)+ брыжейку

2) сальниковые отростки

3) кишечные ленты

4) гаустры

95. ДЛЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНО

1)+ невралгические боли

2) разлитая гиперемия кожных покровов

3) зуд в ночное время

4) отрубевидное шелушение

96. ПЕРВИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

1)+ пустула

2) лихенизация

3) трещина

4) рубец

97. ДЛЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ХАРАКТЕРНО

1)+ тремор кистей

2) нарушение координации

3) умственная деградация

4) параличи конечностей

98. "РЖАВЫЙ" ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1)+ крупозной пневмонии

2) бронхиальной астме

3) остром бронхите

4) сухом плеврите

99. ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ У ДЕТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 38,5℃ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1)+ физическое охлаждение

2) введение жаропонижающих

3) проведение промывания желудка

4) постановка очистительной клизмы

100. ОЩУЩЕНИЕ "ТРЕСКА" В ШЕЕ ПРИ ПОВОРОТАХ ГОЛОВЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1)+ остеохондроза

2) энцефалита

3) опухоли головного мозга

4) менингита

101. ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ИЛИ КОЛОНОСКОПИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

1)+ очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования

2) сифонная клизма вечером

3) масляная клизма утром

4) сифонная клизма за 2 часа до исследования

102. ПРИЗНАКОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ утренняя скованность мелких суставов

2) слабость

3) одышка

4) боль в животе

103. ОБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ – ЭТО

1)+ нарушение проходимости воздухоносных путей

2) нарушение растяжимости легочной ткани

3) утолщение альвеоло-капиллярной мембраны

4) нарушение вентиляционно-перфузионных отношений

104. ТИПИЧНАЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

1)+ одиночество

2) склонность к суициду

3) отказ от участия в общественной жизни

4) злоупотребление алкоголем

105. ПРИЗНАКИ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ

1)+ гиперемия, отек, усиление боли

2) побледнение краев

3) промокание повязки кровью

4) выхождение кишечных петель под кожу

106. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

1)+ информировать пациента о ходе проведения манипуляции

2) получить согласие старшей медицинской сестры на проведение манипуляции

3) не предупреждать пациента о манипуляции

4) вызвать врача

107. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ

1)+ сальбутамол

2) пропранолол

3) метопролол

4) бисопролол

108. ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

1)+ приступообразные боли в одной половине лица

2) ригидность затылочных мышц

3) рвота

4) отсутствие складок на лбу при поднимании бровей

109. ВОСПАЛЕНИЕ КРАЕВ ВЕК НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ блефарит

2) халазион

3) конъюнктивит

4) ячмень

110. ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО ПАЦИЕНТУ

1)+ положить пузырь со льдом на живот

2) положить грелку на живот

3) промыть желудок

4) поставить масляную клизму

111. К ДОБАВОЧНОМУ СКЕЛЕТУ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ

1)+ кости верхних конечностей

2) кости черепа

3) позвонки

4) ребра и грудина

112. ХАРАКТЕР ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ ПРИ ТРИХОМОНИАЗЕ

1)+ пенистые, с неприятным запахом

2) гнойные

3) творожистые

4) кровянистые

113. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ СЫПИ ПРИ ЧЕСОТКЕ

1)+ межпальцевые складки кистей

2) слизистые оболочки

3) ладони и подошвы

4) лицо

114. ДИЕТА ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ

1)+ жидкости, соли, белков

2) жидкости, углеводов, белков

3) соли, белков, жиров

4) жидкости, жиров, белков

115. СРЕДСТВО ДЛЯ НАРКОЗА

1)+ ксенон

2) парацетамол

3) кофеин

4) эфедрин

116. МЕСТНЫЙ СИМПТОМ РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ

1)+ гиперемия кожи с четкими границами

2) разлитое покраснение кожи

3) подергивание мышц

4) инфильтрация с цианотичным оттенком кожи

117. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ РЕФЛЕКТОРНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИЮ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

1)+ раствор аммиака

2) морфин

3) налоксон

4) фенобарбитал

118. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОВОДЯТ

1)+ бронхографию

2) флюорографию

3) рентгенографию органов грудной клетки

4) спирометрию

119. ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ

1)+ диагностике IV стадии болезни

2) на ранних стадиях

3) при отсутствии метастазов

4) при наличии кровотечения

120. ПАЦИЕНТАМ С БРЮШНЫМ ТИФОМ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ СТУЛА РЕКОМЕНДУЮТ

1)+ продукты, богатые клетчаткой

2) массаж живота

3) слабительные

4) щадящую очистительную клизму

121. ДЛЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ

1)+ пузырьки, эрозии, корки

2) узелки, чешуйки, гиперпигментация

3) лихорадка, лимфаденит

4) опоясывающие боли, зуд

122. ОСНОВНЫМ ПЕРЕНОСЧИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ СЫПНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ платяная вошь

2) постельный клещ

3) травяной клещ

4) комар

123. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗАНОЙ РАНЫ

1)+ края ровные, зияет

2) большая глубина, точечное входное отверстие

3) края неровные, вокруг кровоизлияние

4) края неровные, зияет

124. ГЕМАТУРИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ И ОТЕЧНЫЙ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

1)+ гломерулонефрита

2) цистита

3) пиелонефрита

4) нефроптоза

125. ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ БЕШЕНСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ собаки, лисы, кошки, волки

2) утки, гуси

3) иксодовые клещи

4) полевые мыши

126. ПРИ ГЕМОФИЛИИ ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РЕБЕНКУ ВВОДЯТСЯ ТОЛЬКО

1)+ внутривенно

2) внутримышечно

3) подкожно

4) внутрикожно

127. ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСИТСЯ

1)+ введение лекарственных препаратов ингаляционным способом по назначению врача 2) назначение диеты

3) создание возвышенного положения

4) организация досуга ребенка

128. ГИПЕРСАЛИВАЦИЯ – ЭТО

1)+ увеличение слюнообразования

2) нарушение всасывания в кишечнике

3) расстройство переваривания в желудке

4) нарушение желчевыделения

129. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

1)+ потеря зрения

2) остеопороз

3) легочное кровотечение

4) печеночная кома

130. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЛЕЙКОЗЕ

1)+ стернальная пункция

2) УЗИ печени

3) биохимический анализ крови

4) пункция лимфоузла

131. СНОТВОРНОЕ СРЕДСТВО

1)+ нитразепам

2) пирацетам

3) налоксон

4) ибупрофен

132. ГОНАДОТРОПНЫЙ ГОРМОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В

1)+ гипофизе

2) надпочечниках

3) гипоталамусе

4) яичниках

133. ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЦА ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ

1)+ ограничить прием жидкости и соли

2) увеличить прием жидкости и соли

3) ограничить прием белков и жиров

4) увеличить прием белков и жиров

134. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА ДЕТЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЕГО

1)+ через 30 минут после приема препарата, направленного на разжижение и выведение мокроты из верхних дыхательных путей 2) в первый день заболевания

3) перед сном, через 30 минут после ужина

4) через 30 минут после физиотерапевтического лечения

135. ПАЦИЕНТУ С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

1)+ строгий постельный режим в течение 3-4 недель

2) строгий постельный режим в течение 2 месяцев

3) палатный режим

4) постельный режим

136. СЫПНОЙ ТИФ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1)+ наличием гепатолиенального синдрома

2) постепенным началом болезни

3) высокой лихорадкой длительностью до 7-10 дней

4) полиаденопатией

137. РАНЫ НАЗЫВАЮТСЯ СКВОЗНЫМИ, ЕСЛИ

1)+ имеются входное и выходное отверстия

2) имеется только входное отверстие

3) имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба

4) повреждена кожа

138. СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГАНГРЕНЫ

1)+ симптом "тугой повязки"

2) опистотонус

3) судорожное сокращение поперечнополосатых мышц

4) стихание болей в ране

139. ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ГИРУДОТЕРАПИИ ВЫРАЖЕН В

1)+ снижении свёртываемости крови

2) уменьшении боли

3) повышении артериального давления

4) повышении свёртываемости крови

140. ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С ГИПОТРОФИЕЙ НЕОБХОДИМО

1)+ обеспечить оптимальный двигательный режим

2) обеспечить полный физический покой

3) создать гипоаллергенный быт

4) увеличить физическую нагрузку

141. ПРИ УГРОЗЕ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У РЕБЕНКА С ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

1)+ срочная госпитализация

2) направление в поликлинику

3) проведение оксигенотерапии

4) выполнение физиотерапевтических процедур

142. НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ МИОМЕ МАТКИ

1)+ подготовка пациентки к гинекологическому осмотру

2) введение гормонов

3) осмотр шейки матки в зеркалах

4) введение газоотводной трубки

143. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЁГКОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ

1)+ рентгенография органов грудной клетки

2) эхокардиография

3) электрокардиография

4) спирография

144. НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

1)+ создание покоя

2) назначение сокращающих средств

3) введение прогестерона, вызов врача

4) проведение катетеризации

145. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДИЕТА С

1)+ ограничением жирных и соленых блюд

2) повышенным количеством белка

3) механическим и химическим щажением

4) пониженным количеством белка

146. ПРИ ГРИППЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ

1)+ обильное витаминизированное питье

2) принимать антибиотики

3) обеззараживать испражнения

4) снижать температуру ниже 38°С

147. ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДЯТ

1)+ водную нагрузку перед исследованием

2) приём углеводных продуктов вечером и утром перед исследованием

3) обязательный приём активированного угля и ферментных препаратов

4) психологическую подготовку

148. ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ У ПАЦИЕНТА ФУРУНКУЛА НОСА

1)+ срочное направление к врачу

2) вскрытие и дренаж гнойника

3) назначение антибиотиков

4) применение тепловых процедур

149. ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НЕОБХОДИМО

1)+ избегать изменений положения головы

2) приподнять ноги

3) часто менять положение головы и туловища

4) убрать из-под головы подушку

150. СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

1)+ отставание больной стороны при экскурсии грудной клетки и притупление перкуторного звука 2) алая пятнистая кровь из полости рта

3) рвота «кофейной гущей»

4) кровохарканье

151. УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТЫЛОЧНЫХ И ЗАДНЕШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ - ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ

1)+ краснухи

2) хронического тонзиллита

3) ветряной оспы

4) ангины

152. СИФОННАЯ КЛИЗМА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОПУХОЛЕВОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ

1)+ терапии состояния обтурации (запора)

2) перед постановкой лекарственной клизмы

3) введения питательных веществ

4) для местного воздействия на слизистую прямой кишки

153. В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С COVID-19 В СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ И ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕПАРАТ

1)+ интерферон альфа

2) фавипиравир

3) молнупиравир

4) нирматрелвир+ритонавир

154. ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА РЕКОМЕНДУЮТ СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ

1)+ с пониженной калорийностью

2) с пониженным содержанием белка

3) с повышенным содержанием белка

4) основной вариант стандартной диеты

155. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА МЕДИЦИНСКИЙ АБОРТ ВКЛЮЧАЕТ

1)+ анализ крови на RW, ВИЧ-инфекцию

2) исследование крови на холестерин

3) анализ мочи по Нечипоренко

4) кольпоскопию

156. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРАЗДНУЕТСЯ

1)+ 12 мая

2) 17 июня

3) 7 января

4) 25 октября

157. К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ МОЖНО ОТНЕСТИ

1)+ эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)

2) мебеверин (дюспаталин)

3) панкреатин (фестал)

4) дротаверин (но-шпа)

158. НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЕГКОЙ ФОРМЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

1)+ уход при рвоте

2) внутримышечное введение ампициллина

3) проведение витаминотерапии

4) парентеральное введение солевых растворов

159. ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ВЕЗИКУЛЫ НА КОЖЕ ОБРАБАТЫВАЮТ

1)+ 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого

2) 2% раствором перекиси водорода

3) 5% спиртовым раствором йода

4) камфорным спиртом

160. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЕВ В СОГРЕВАЮЩЕМ КОМПРЕССЕ

1)+ влажная салфетка, компрессная бумага, вата, бинт

2) влажная салфетка, вата, компрессная бумага, бинт

3) компрессная бумага, влажная салфетка, вата, бинт

4) вата, влажная салфетка, компрессная бумага, бинт

161. ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА

1)+ сосудистые звездочки

2) лакированный язык

3) узловая эритема

4) ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек»

162. В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИДАНТА ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО И КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

1)+ мексидол

2) дипиридамол

3) прокаинамид

4) амиодарон

163. ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ИРРИГОСКОПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ

1)+ постановка очистительной клизмы вечером и утром

2) прием активированного угля

3) исключение из рациона продуктов, содержащих железо

4) постановка очистительной клизмы вечером

164. У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАРУШЕНА ПОТРЕБНОСТЬ В

1)+ выделениях

2) дыхании

3) питании

4) питье

165. ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКОЙ НЕОБХОДИМО

1)+ следить за кровоснабжением поврежденной конечности

2) содержать пациента в тепле

3) следить за соблюдением диеты

4) следить за активностью пациента

166. ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРОМЫВАНИЮ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ отравление ядами

2) острое желудочное кровотечение

3) инфаркт миокарда

4) нарушение мозгового кровообращения

167. ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К СБОРУ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОЛОСКАНИЕ РТА

1)+ кипяченой водой

2) спиртом

3) раствором фурацилина

4) раствором гидрокарбоната натрия

168. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ

1)+ грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 10% раствор хлорида натрия 2) грушевидный баллон, шприц Жане, вазелин, 10% раствор хлорида натрия

3) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 0,9% раствор хлорида натрия 4) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелиновое масло, 0,9% раствор хлорида натрия

169. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРИ РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ

1)+ гиперемия кожи с четкими границами

2) подергивание мышц

3) разлитое покраснение кожи

4) ограниченный инфильтрат кожи

170. ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНАЯ СЫПЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

1)+ кори

2) ветряной оспы

3) менингококковой инфекции

4) стафилококковой инфекции

171. НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ

1)+ обильное питье

2) внутривенное введение жидкости

3) дача антибиотиков

4) оксигенотерапия

172. ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» И НОГТИ В ВИДЕ «ЧАСОВЫХ СТЕКОЛ» ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

1)+ хронических заболеваниях дыхательной системы

2) острых заболеваниях дыхательной системы

3) острых заболеваниях пищеварительной системы

4) хронических заболеваниях пищеварительной системы

173. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ

1)+ падение артериального давления и тахикардия

2) хрипы в легких

3) тошнота и рвота

4) брадикардия, артериальное давление не изменено

174. НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ РИСКЕ РАЗВИТИЯ ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

1)+ проведение дыхательной гимнастики

2) применение отхаркивающих средств

3) проведение оксигенотерапии

4) применение антибиотиков

175. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - ЭТО

1)+ графическая запись электрических явлений, возникающих при работе сердца 2) исследование сердца при помощи ультразвука

3) графическая запись звуков, возникающих при работе сердца

4) выслушивание сердца при помощи фонендоскопа

176. ПЛАН УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ ПРИ БЕШЕНСТВЕ

1)+ организация индивидуального медицинского поста

2) помещение пациента в общую палату

3) иссечение краев раны

4) обеспечение физического метода охлаждения

177. ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ

1)+ плотность и диурез

2) количество форменных элементов, бактерий

3) наличие уробилина, желчных пигментов

4) количество сахара, ацетона

178. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

1)+ 8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт

2) 8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, зажим

3) 8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, зажим

4) 4-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт

179. ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ

1)+ промежуточное положение, между положением лёжа на боку и лёжа на животе 2) полулёжа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов

3) полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов

4) на боку, руки согнуты в локтевых суставах

180. МОКРОТА НА МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА СОБИРАЕТСЯ

1)+ трижды, в стерильные ёмкости, в специальном помещении

2) после тщательного туалета ротовой полости

3) утром натощак, в тёплом виде в лабораторию

4) дважды, до и после применения антибиотиков

181. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ ЛИЦАМ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЯВЛЕНИИ

1)+ кровохарканья

2) снижения аппетита

3) общей слабости

4) недомогания

182. СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

1)+ симптом «прилипшей пятки»

2) крепитация большеберцовой кости

3) крепитация в области нижней трети бедра

4) крепитация в области малоберцовой кости

183. ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ ИЗМЕРЯЮТ

1)+ утром натощак (с 07.00 до 09.00 часов) и вечером (с 17.00 до 19.00 часов) 2) раз в день с 12.00 до 13.00 часов

3) сразу после завтрака

4) перед сном

184. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧАЩЕ ИССЛЕДУЮТ

1)+ кал

2) мочу

3) кровь

4) желчь

185. СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО 2 ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ

1)+ холодный компресс, тёплое питьё

2) холодная примочка, тёплые ножные ванны

3) применение жаропонижающих препаратов разных форм

4) использование грелки к ногам, горячий чай

186. ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У РЕБЕНКА В ЕГО ПИТАНИИ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ

1)+ жидкость, поваренную соль

2) белки, углеводы

3) жидкость, углеводы

4) белки, жиры

187. ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1)+ количества форменных элементов осадка мочи

2) функционального состояния почек

3) суточного диуреза

4) микрофлоры мочи

188. К ВОЗМОЖНОМУ РАННЕМУ ОСЛОЖНЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ОТНОСИТСЯ

1)+ рвота

2) острая задержка мочи

3) ограничение двигательной активности

4) повышение артериального давления

189. РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТУРА

1)+ не разрешается

2) разрешается по согласованию с главврачом

3) разрешается по согласованию с инженером по технике безопасности

4) разрешается по усмотрению медсестры

190. ОСНОВНОЙ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЙ ПУТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЯДОВ В ОРГАНИЗМ

1)+ ингаляционный

2) трансдермальный

3) пероральный

4) резорбтивный

191. ЗОНА ПОКРАСНЕНИЯ И ОТЕКА В ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ШВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ

1)+ воспаления

2) апоптоза

3) репарации

4) склероза

192. ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

1)+ пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

2) толстой кишки

3) прямой кишки

4) мочевого пузыря

193. ЯЧЕЙКИ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА ЗАПОЛНЕНЫ

1)+ воздухом

2) ватой

3) водой

4) песком

194. ЛОПЕРАМИД ОТНОСЯТ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕМ

1)+ противодиарейным

2) гепатопротекторным

3) ферментативным

4) противорвотным

195. ГЛЮКОМЕТР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

1)+ глюкозы в крови

2) глюкозы в моче

3) кетоновых тел в моче

4) глюкозы в пищевых продуктах

196. КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО СМОЧИТЬ

1)+ стерильным глицерином

2) 70% раствором спирта

3) раствором фурацилина

4) раствором хлоргексидина

197. МАММОГРАФ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1)+ состояния молочных желез

2) центральной нервной системы

3) внутренних органов брюшной полости

4) внутренних органов грудной клетки

198. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ метеоризм

2) запор

3) непроходимость кишечника

4) операция

199. ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ КАТЕТЕРА В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБЛАСТЬ УРЕТРЫ

1)+ антисептическим раствором

2) 5% раствором перманганата калия

3) 0,5% раствором хлорамина

4) раствором йода

200. СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ, ПОДПИСЫВАЕТ

1)+ опекун

2) лечащий врач

3) главный врач

4) прокурор

201. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ВЛИЯЮЩИЙ НА СНЯТИЕ СПАЗМА ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

1)+ дротаверин (но-шпа)

2) панкреатин (фестал)

3) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)

4) адеметионин (гептрал)

202. ШПРИЦ – РУЧКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ

1)+ инсулина

2) вакцины

3) гепарина

4) глюкозы

203. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРМАННАЯ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА НА 1/4 ЧАСТЬ РАСТВОРОМ

1)+ дезинфицирующим

2) изотоническим

3) гипертоническим

4) физиологическим

204. РИТМ ПУЛЬСА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО

1)+ интервалу между пульсовыми волнами

2) силе, с которой нужно прижать лучевую артерию чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания 3) наполнению артерии кровью

4) числу пульсовых волн за 1 минуту

205. БРОНХОСКОПИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1)+ эндоскопическим

2) лабораторным

3) рентгенологическим

4) радиоизотопным

206. ПРИ КОРМЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ЗОНД ПИЩУ ПОДОГРЕВАЮТ ДО (°С) 1)+ 38-40

2) 15-20

3) 25-30

4) 45-50

207. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СНИЖАЮЩИЙ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ЗА СЧЕТ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ HCL (АНТАЦИДНОЕ СРЕДСТВО) 1)+ алюминия гидроокись + магния гидроокись (альмагель)

2) омепразол

3) фамотидин

4) ранитидин

208. УВЛАЖНЕНИЕ КИСЛОРОДА ПРИ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА

1)+ Боброва

2) Илизарова

3) Кузнецова

4) Дитерихса

209. ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД ИСПОЛЬЗУЮТ ШПРИЦ

1)+ Жане

2) тюбик

3) инъекционный

4) ручку

210. ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕДМЕТЫ УХОДА

1)+ мочеприемник, абсорбирующее белье

2) резиновый катетер

3) грушевидный баллон

4) резиновое судно

211. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

1)+ хилак форте

2) аллохол

3) магния сульфат

4) лоперамид

212. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КАК ПРАВИЛО, НАЗНАЧАЕМЫЙ СОВМЕСТНО С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

1)+ линекс

2) аллохол

3) магния сульфат

4) лоперамид

213. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ МОРФИНА СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 4-6 часов

2) 1-2 часа

3) 8-10 часов

4) 10-12 часов

214. ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ

1)+ 1-2 минуты

2) 10-15 минут

3) 15-20 минут

4) 20-25 минут

215. КОДЕИН

1)+ противокашлевое средство

2) ноотроп

3) местный анестетик

4) ненаркотический анальгетик

216. ПРИ ВВЕДЕНИИ НОРАДРЕНАЛИНА ПОДКОЖНО ВОЗНИКАЕТ

1)+ некроз

2) аллергия

3) бронхоспазм

4) коллапс

217. МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН)

1)+ ненаркотический анальгетик

2) гипотензивное средство

3) противоглистное средство

4) гормональный препарат

218. ФЕНТАНИЛ

1)+ наркотический анальгетик

2) психостимулятор

3) аналептик

4) ненаркотический анальгетик

219. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПОДКОЖНО ВВОДЯТ В ОБЪЕМЕ НЕ БОЛЕЕ

1)+ 2 мл

2) 3 мл

3) 4 мл

4) 5 мл

220. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ ПРИМЕНЯЮТ

1)+ антибиотики, отхаркивающие

2) антибиотики, диуретики

3) бронхолитики, глюкокортикостероиды

4) бронхолитики, диуретики

221. ГАЗООТВОДНУЮ ТРУБКУ ОСТАВЛЯЮТ В КИШЕЧНИКЕ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ЧАСА, ТАК КАК

1)+ могут образоваться пролежни в стенке кишечника

2) утомитительно для пациента

3) прекращается лечебный эффект

4) заканчивается её стерильность

222. ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ)

1)+ наркотический анальгетик

2) психостимулятор

3) аналептик

4) ненаркотический анальгетик

223. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДМЕТА ТРУДА, ВСЕ ПРОФЕССИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТНОСЯТСЯ К ТИПУ

1)+ «человек – человек»

2) «человек – живая природа»

3) «человек – техника» (неживая природа)

4) «человек – знаковая система»

224. ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+ 0,9% раствор натрия хлорида

2) 5% раствор глюкозы

3) 2% раствор новокаина

4) 10% раствор хлористого кальция

225. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ ТРЕБУЕТСЯ ДИЕТА, БОГАТАЯ

1)+ калием

2) углеводами

3) железом

4) йодом

226. ПРИЕМ ПРЕДНИЗОЛОНА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗВИТИЕ

1)+ стероидной язвы

2) гипотензии

3) гиперкалиемии

4) дистрофии

227. ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ ИМЕЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

1)+ 0,9%

2) 10%

3) 1%

4) 0,1%

228. СТЕРИЛЬНЫЙ МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР ПЕРЕД ИНЪЕКЦИЕЙ ПОДОГРЕВАЮТ ДО (ГРАДУСОВ) 1)+ 38

2) 40

3) 34

4) 28

229. ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ВВОДЯТ ИНСУЛИН

1)+ короткого действия

2) среднего действия

3) длительного действия

4) сверхдлительного действия

230. УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

1)+ радикальным

2) паллиативным

3) симптоматическим

4) патогенетическим

231. АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К

1)+ противовоспалительным препаратам

2) гормональным препаратам

3) гипотензивным средствам

4) противоглистным средствам

232. ПРИЕМ АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

1)+ сонливость, ухудшение внимания

2) брадикардию

3) остеопороз

4) гипертензию

233. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

1)+ этиотропным

2) патогенетическим

3) симптоматическим

4) паллиативным

234. ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА БОЛЬ КУПИРУЕТСЯ

1)+ наркотическими анальгетиками

2) бета-блокаторами

3) диуретиками

4) статинами

235. АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ МЕДСЕСТРА РЕКОМЕНДУЕТ ПРИНИМАТЬ

1)+ через 10 мин после еды

2) за 10 мин до еды

3) за 20 мин до еды

4) за 30 мин до еды

236. ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТОМ РИФАМПИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧА ОКРАШИВАЕТСЯ В ЦВЕТ

1)+ оранжевый

2) синий

3) фиолетовый

4) зеленый

237. ПРАВО ПАЦИЕНТА НА ДОПУСК К НЕМУ АДВОКАТА ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНО

1)+ по желанию пациента

2) с разрешения главного врача

3) с разрешения врачебной комиссии

4) по решению суда

238. ПРИ ВВЕДЕНИИ ИНСУЛИНА НЕОБХОДИМО

1)+ постоянно менять места инъекций

2) не дожидаться полного испарения спирта

3) ввести иглу параллельно поверхности кожи

4) поесть через час после инъекции

239. К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСИТСЯ

1)+ раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта

2) дисбактериоз

3) гипотензия

4) тромбоз

240. ПРЕПАРАТОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ЖЕЛЧЕГОННОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ холензим

2) лоперамид

3) бисакодил

4) панкреатин

241. ИГЛА ПРИ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

1)+ 45

2) 60

3) 90

4) 30

242. СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ГЕПАРИНА

1)+ подкожно, внутривенно

2) внутрикожно, внутривенно

3) внутривенно, в полости

4) подкожно, эндолюмбально

243. НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРОСТОМЫ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ РАКЕ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

1)+ паллиативным

2) радикальным

3) симптоматическим

4) патогенетическим

244. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

1)+ беротек

2) морфин

3) папаверин

4) клонидин (клофелин)

245. ПРИ ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСБАКТЕРИОЗА ПРИМЕНЯЮТ

1)+ линекс

2) де-нол

3) гевискон

4) флутиказон

246. СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ ВВОДЯТ ВНУТРИВЕННО ПОД КОНТРОЛЕМ

1)+ пульса

2) частоты дыхания

3) артериального давления

4) диуреза

247. ИГЛА ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ В ЯГОДИЦУ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ) 1)+ 90

2) 60

3) 45

4) 30

248. ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ II СТАДИИ ПРОВОДЯТ

1)+ постоянно

2) коротким курсом

3) при ухудшении эпизодически

4) сезонно

249. ТЕСТ ПОЛОСКИ НА НАЛИЧИЕ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ В МОЧЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА

1)+ сахарный диабет

2) мочекаменную болезнь

3) цистит и уретрит

4) гломерулонефрит

250. ПРИ ПРИЕМЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ Β-БЛОКАТОРОВ МЕДСЕСТРА КОНТРОЛИРУЕТ

1)+ артериальное давление, пульс

2) массу тела

3) состояние полости рта

4) суточный диурез

251. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ПОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ нефрон

2) ацинус

3) долька

4) фолликул

252. ГИПОТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ МАГНИЯ СУЛЬФАТ ОКАЗЫВАЕТ ПРИ ВВЕДЕНИИ

1)+ внутривенно

2) перорально

3) энтерально

4) ректально

253. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА АНТАЦИДОВ

1)+ спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи и на ночь

2) за час до еды

3) спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи

4) во время еды

254. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ

1)+ после еды

2) запивать небольшим количеством воды

3) не размельчать перед употреблением

4) запивать апельсиновым соком

255. АНТИБИОТИКИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

1)+ бактериальной инфекции

2) лихорадке

3) кашле

4) вирусной инфекции

256. РАСТВОР ПРИ ЗАКАПЫВАНИИ В УХО ПОДОГРЕВАЮТ ДО (ГРАДУСОВ)

1)+ 37

2) 40

3) 49

4) 24

257. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЦИАНОЗА, КАШЛЯ ВО ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА НЕОБХОДИМО

1)+ немедленно извлечь зонд

2) вызвать врача

3) временно прекратить введение зонда

4) начать искусственную вентиляцию легких

258. ШИНА ДИТЕРИХСА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

1)+ бедренной кости

2) плечевой кости

3) локтевой кости

4) ключицы

259. ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ НИТРОФУРАНОВОГО РЯДА РЕКОМЕНДУЮТ

1)+ обильное питье

2) прием витамина С

3) прием препарата до еды

4) ограничение молочных продуктов

260. ВОССТАНАВЛИВАЕТ КИШЕЧНУЮ МИКРОФЛОРУ

1)+ хилак форте

2) лоперамид

3) холензим

4) панкреатин

261. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ НЕЙТРАЛИЗУЮТ

1)+ антацидные препараты

2) ферменты

3) антибиотики

4) слабительные средства

262. ОСНОВНОЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

1)+ ингаляционный

2) внутримышечный

3) через рот

4) сублингвальный

263. АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК (ОТЕК КВИНКЕ) ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

1)+ в области губ, щек, гортани

2) на передней поверхности груди и живота

3) на спине

4) в области кистей и стоп

264. СПИСОК ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ОТДЕЛЕНИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИИ) МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ СПРАВОЧНОГО СТОЛА СОСТАВЛЯЕТСЯ

1)+ ежедневно медицинской сестрой ночной смены

2) старшей медицинской сестрой

3) заведующим отделением

4) процедурной медицинской сестрой

265. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, НЕ ЧАЩЕ ЧЕМ ОДИН РАЗ В

1)+ год

2) три года

3) два года

4) четыре года

266. ПЛАНИРОВАНИЕМ СЕМЬИ ЗАНИМАЮТСЯ

1)+ центры планирования семьи

2) смотровые кабинеты поликлиник

3) родильные дома

4) врач-гинеколог участковый

267. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАНДИДОЗА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ РЕКОМЕНДУЮТ

1)+ тщательное полоскание рта

2) применение до еды

3) применение сразу после еды

4) запивать соком

268. НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫЗЫВАЮТ

1)+ желудочно-кишечные кровотечения

2) анемию

3) одышку

4) снижение артериального давления

269. ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ

1)+ кандидоз полости рта

2) лунообразное лицо

3) стероидный диабет

4) стероидная язва

270. ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К

1)+ бронхоскопии

2) рентгеноскопии

3) томографии

4) флюорографии

271. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ НЕОБХОДИМО

1)+ подать экстренное извещение в Роспотребнадзор

2) ввести противодифтерийную сыворотку

3) наблюдение и лечение на дому

4) сообщить врачу

272. К ГРУППЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ

1)+ ацикловир

2) дроперидол

3) парацетамол

4) протамина сульфат

273. ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ

1)+ на руках у застрахованного гражданина

2) на посту медицинской сестры

3) у врача в ординаторской

4) в страховой организации

274. ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПИАТОВ У ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ БОЛИ

1)+ вызывает психологическую зависимость

2) не вызывает психологической зависимости

3) не вызывает физической зависимости

4) вызывает изменение типа личности человека

275. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПОКАЗАНО ПРИ

1)+ ревматизме

2) бронхите

3) гепатите

4) холецистите

276. В СЛУЧАЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТИНЪЕКЦИОННОГО ИНФИЛЬТРАТА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

1)+ довести до сведения врача и сделать запись в журнал регистрации постинъекционных осложнений 2) обработать инфильтрат 5% раствором йода

3) проконсультироваться с хирургом и направить пациента на УВЧ-терапию

4) отменить последующие инъекции

277. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТУ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

1)+ делает запись о результатах выполнения в медицинской документации

2) в устной форме сообщает о выполнении манипуляции сестре хозяйке

3) в устной форме сообщает о выполнении манипуляции лечащему врачу

4) не делает соответствующей записи в медицинскую документацию

278. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ПРЕПАРАТОВ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИНСУЛИН

1)+ гипогликемические средства

2) антисептики

3) кардиопротекторы

4) ферментные препараты

279. МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ

1)+ доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей

2) все сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность

3) весь медицинский персонал

4) лица любой профессии перед трудоустройством

280. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ ДОНОРА, ЕСЛИ ДОНОР

1)+ умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов 2) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение

3) гражданин иностранного государства

4) психически неполноценный человек

281. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ

1)+ гематурия, протеинурия, цилиндрурия

2) гематурия, глюкозурия, цилиндрурия

3) лейкоцитурия, протеинурия, цилиндрурия

4) лейкоцитурия, протеинурия, бактериурия

282. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЖИВОГО ДОНОРА ИЛИ ТРУПА ПРИМЕНЯЕТСЯ

1)+ в случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни 2) по решению главного врача

3) по решению лечащего врача

4) по желанию пациента

283. ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ГНОЙНОЙ МОКРОТЫ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

1)+ индивидуальной плевательницей

2) сухой банкой

3) стерильной банкой

4) стерильной пробиркой

284. АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ 90/60 ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ артериальной гипотензией или гипотонией

2) пульсовым давлением

3) артериальной гипертензией или гипертонией

4) систолическим давлением

285. УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА БОЛЕЕ 85 – 90 УДАРОВ В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ тахикардией

2) брадикардией

3) гипертонией

4) асистолией

286. АНУРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ отсутствие мочи

2) много мочи

3) нормальное количество мочи

4) преобладание ночного диуреза над дневным

287. СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ПАЦИЕНТА С ОCТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ 400 МЛ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ олигурия

2) анурия

3) полиурия

4) протеинурия

288. ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ

1)+ клубочки

2) лоханки

3) канальцы

4) чашечки

289. ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ дыхание с затрудненным выдохом

2) дыхание с затрудненным вдохом

3) дыхание с затрудненным вдохом и выдохом

4) приступ удушья

290. ТЕРРЕНКУРОМ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ лечение дозированным восхождением

2) ходьба по трафарету

3) ходьба перед зеркалом

4) прогулки по ровной местности

291. ИНСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ дыхание с затрудненным вдохом

2) дыхание с затрудненным выдохом

3) дыхание с затрудненным вдохом и выдохом

4) удушье

292. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ У ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО

1)+ сохранить врачебную тайну

2) предупредить всех людей, имевших с ним контакт

3) назначить принудительное лечение

4) сообщить в правоохранительные органы

293. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ

1)+ убрать подушку и одеяло

2) слегка наклониться назад

3) наклониться вперед

4) слегка присесть

294. ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ЛЕВУЮ РУКУ НАКЛАДЫВАЮТ ЭЛЕКТРОД, ИМЕЮЩИЙ ЦВЕТ

1)+ желтый

2) черный

3) красный

4) зеленый

295. К РАЗВИТИЮ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ

1)+ очаг хронической инфекции

2) нерациональное питание

3) гиподинамия

4) стресс

296. СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ

1)+ Апгар

2) Петрусса

3) Баллард

4) Цельсия

297. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ острая ревматическая лихорадка

2) гипертоническая болезнь

3) инфаркт миокарда

4) стенокардия

298. ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ ПАЦИЕНТУ

1)+ ограничить прием жидкости и соли

2) ограничить прием белков и жиров

3) увеличить прием жидкости и соли

4) увеличить прием белков и жиров

299. РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ увеличение массы тела и снижение суточного диуреза

2) пастозность

3) гидроторакс

4) асцит

300. ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА ТЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОЗВОЛЯЕТ

1)+ предотвращать у себя травмы позвоночника

2) удерживать равновесие

3) предупреждать пролежни у пациента

4) исключать дискомфорт

301. ДЛЯ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПРОДОЛЬНЫМ СПОСОБОМ ПАЦИЕНТУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ НА СТРОГОМ ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ, ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ

1)+ на боку

2) «Симса»

3) на спине

4) на животе

302. В ОТНОШЕНИИ ИЗЪЯТИЯ ДОНОРСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ ТРУПА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЕТ МОДЕЛЬ

1)+ презумпции согласия

2) презумпции несогласия

3) презумпции отказа

4) комбинированная

303. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОБУСЛОВЛЕН

1)+ снижением чувствительности тканей к инсулину

2) бактериальной инфекцией

3) психоэмоциональными перегрузками

4) абсолютным дефицитом инсулина

304. К РАННИМ ПСИХИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСИТСЯ

1)+ снижение памяти на текущие события

2) утрата критики к собственному состоянию

3) снижение круга интересов

4) раздражительность

305. В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+ гемодиализ

2) диетотерапия

3) физиотерапия

4) витаминотерапия

306. КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ МЕНЬШЕ 16 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ брадипноэ

2) тахипноэ

3) ортопноэ

4) апноэ

307. ПОЧЕЧНУЮ КОЛИКУ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ

1)+ тряская езда

2) нерегулярное питание

3) сладкая пища

4) гиподинамия

308. ПРИЧИНОЙ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ бета-гемолитический стрептококк группы А

2) золотистый стафилококк

3) вирус краснухи

4) риккетсия

309. КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ БОЛЬШЕ 20 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ тахипноэ

2) ортопноэ

3) брадипноэ

4) апноэ

310. ЧАСТОТОЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ (ЧДД) НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ количество циклов вдох-выдох за 1 минуту

2) чередование вдоха и выдоха

3) количество выдохов за 1 минуту

4) количество вдохов за 1 минуту

311. ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ экспираторная одышка

2) одышка смешанного характера

3) инспираторная одышка

4) кашель с выделением пенистой мокроты

312. ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

1)+ утром на лице

2) утром на ногах

3) днем на руках

4) вечером на лице

313. ПРИНУЖДЕНИЕ К ИЗЪЯТИЮ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

1)+ не допускается ни при каких обстоятельствах

2) допускается по решению суда

3) допускается в интересах реципиента

4) допускается по решению врачебной комиссии

314. ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПОЛОЖЕНИЕ СПИНЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДОЛЖНО БЫТЬ

1)+ прямым

2) с наклоном вперед

3) с наклоном влево

4) с наклоном вправо

315. СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫШЕ 140/90 ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ артериальной гипертензией

2) артериальной гипотензией

3) пульсовым давлением

4) систолическим давлением

316. СУТОЧНЫМ ДИУРЕЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ общее количество мочи, выделенной пациентом в течение суток

2) процесс образования и выделения мочи

3) общее количество введенной в организм жидкости за сутки

4) соотношение между количеством введенной в организм жидкости и количеством выделенной жидкости из организма в течение суток

317. К ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

1)+ измерение давления

2) выявление проблем пациента

3) анамнез заболевания

4) анамнез жизни

318. АНАЛИЗ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЕДИНИЦЕ ОБЪЕМА

1)+ лейкоцитов, эритроцитов

2) белка, глюкозы

3) солей, билирубина

4) ацетона, глюкозы

319. К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСИТСЯ

1)+ головная боль

2) асцит

3) лихорадка

4) отеки

320. ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЕТЯМ С НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

1)+ неоперабельными врожденными пороками развития

2) врожденными пороками сердечно сосудистой системы

3) онкологическими заболеваниями в фазе ремиссии

4) последствиями травм с временным ограничением функций

321. ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ давящая боль за грудиной

2) слабость

3) одышка

4) сердцебиение

322. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПУЩЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЮТ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ

1)+ чрезмерных физических нагрузок, подъема тяжестей

2) занятий физкультурой

3) беременности

4) приема мясной пищи

323. ДЛЯ СБОРА АНАЛИЗА МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГОТОВИТ ПАЦИЕНТУ

1)+ 8 сухих банок

2) 1 сухую банку

3) 1 сухую пробирку

4) 2 стерильных банки

324. СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ

1)+ от 800 мл до 2000 мл

2) от 200 мл до 500 мл

3) от 500 мл до 800 мл

4) от 2000 мл до 3000 мл

325. ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ МЕТОД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИЗМЕРИТЬ

1)+ пиковую скорость выдоха

2) жизненную емкость легких

3) содержание кислорода в выдыхаемом воздухе

4) объем форсированного выдоха за 1 секунду

326. У ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА НОРМА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ_____В МИНУТУ

1)+ 16 – 20

2) 12 – 16

3) 40 – 45

4) 30 – 35

327. ЗАВИСИМЫЙ ТИП СЕСТРИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

1)+ инъекции антибиотиков

2) проведение утренних гигиенических процедур

3) профилактика пролежней

4) рекомендации по рациональному питанию

328. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО СОБИРАЕТСЯ МОЧА

1)+ из средней порции одного мочеиспускания в количестве 10-20 мл

2) первого мочеиспускания после ночи

3) в течение 3 часов

4) за 24 часа

329. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ДЕПРЕССИВНОМ СОСТОЯНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1)+ психотерапевтической беседе

2) гиперопеке

3) изоляции

4) беседе о данном заболевании, его осложнениях

330. НА ВОПРОС ПАЦИЕНТА С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ: «ПОЧЕМУ ИНЪЕКЦИИ ИНСУЛИНА ПРИДЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ?» – ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ БУДЕТ ВАРИАНТ

1)+ «В Вашем организме не хватает своего инсулина для усвоения сахара, постоянные инъекции инсулина помогут справиться с этой проблемой»

2) «Не беспокойтесь, так надо»

3) «Я не знаю»

4) «Обратитесь с этим вопросом к доктору»

331. К ВНЕШНЕМУ ПРИЗНАКУ ОЩУЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОМ БОЛИ ОТНОСИТСЯ

1)+ напряженный лоб с появление на нем глубоких морщин

2) заторможенность

3) прекращение приема пищи

4) отказ от общения

332. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ страх диагноза

2) отсутствие аппетита

3) похудание

4) боль в животе

333. ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТ

1)+ прием жирной пищи

2) избыток фруктов

3) переохлаждение

4) стресс

334. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ СТАДИЯМИ ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ отрицание, гнев, депрессия, смирение

2) смирение, тревога, гнев, отрицание

3) гнев, смирение, тревога

4) тревога, смирение, гнев, отрицание

335. ПРОЯВЛЕНИЯМИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ нарушение равновесия, походки

2) неразборчивость речи

3) ухудшение восприятия звуков

4) нарушение зрения

336. ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СИЛЬНОЙ НЕСТЕРПИМОЙ БОЛЬЮ, ПРИМЕНЯЕТСЯ

1)+ морфин

2) героин

3) панангин

4) парацетамол

337. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕИЗЛЕЧИМОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЧИТАЕТСЯ

1)+ тревога и депрессия

2) эмоциональный ступор

3) нарушение психики

4) нарушение личности

338. ОТЕКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АСЦИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

1)+ недостаточности кровообращения

2) инфаркта миокарда

3) гипертонической болезни

4) стенокардии

339. ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+ извещение о пациенте с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования 2) талон на прием к врачу

3) статистический талон

4) амбулаторную карту

340. ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ

1)+ сдавление тканей при длительном лежачем положении пациента

2) сдавление тканей гипсовой повязкой

3) активное положение пациента в постели

4) пассивное положение пациента в постели

341. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛИЗИ ИЗ НОСА ПРОВОДЯТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

1)+ дифтерии

2) краснухи

3) кори

4) ветряной оспы

342. ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА СПОСОБСТВУЕТ

1)+ отхождению мокроты

2) снижению лихорадки

3) уменьшению одышки

4) расширению бронхов

343. В ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА И ЕГО СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ медицинский аспект

2) духовный аспект

3) социальный аспект

4) реабилитационный аспект

344. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ

1)+ при каждом контакте

2) строго каждый час

3) в начале и в конце смены

4) в день выписки пациента

345. ОПТИМАЛЬНЫМ ВИДОМ ДОКОРМА ПРИ СМЕШАННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ адаптированные молочные смеси

2) кисломолочные смеси

3) соки

4) каши

346. ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЛЕЖНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ

1)+ смена положения тела

2) правильное питание

3) неподвижность пациента

4) питьевой режим

347. КОЛЕБАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЧИ 1009-1011 В ПРОБЕ ЗИМНИЦКОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

1)+ гипоизостенурии

2) анурии

3) полиурии

4) протеинурии

348. ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

1)+ метастазах в кости

2) метастазах в мозг

3) раке желудка

4) лимфогранулематозе

349. ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДИЕТЕ ОГРАНИЧИВАЮТ

1)+ белки

2) витамины

3) жиры

4) углеводы

350. К ИНВАЗИВНЫМ МАНИПУЛЯЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

1)+ промывание желудка

2) постановка горчичников

3) смена постельного и нательного белья

4) гигиеническая обработка кожных покровов

351. ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТА НАБЛЮДАЮТСЯ

1)+ тошнота, рвота

2) тахикардия, экзофтальм

3) снижение температуры и артериального давления

4) желтуха, «сосудистые звездочки»

352. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ИЗ РАЦИОНА ИСКЛЮЧАЮТ

1)+ жирную, жареную пищу

2) молочные продукты

3) кашу

4) отварные овощи

353. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЕМ У ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ РАК

1)+ молочной железы

2) тела матки

3) шейки матки

4) прямой кишки

354. К АЗОТИСТЫМ ШЛАКАМ, ОБРАЗУЮЩИМСЯ В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСЯТСЯ

1)+ креатинин, мочевина

2) альбумины, глобулины

3) билирубин, холестерин

4) глюкоза, липопротеиды

355. САМЫМ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ желудочное кровотечение

2) кахексия

3) обезвоживание

4) кишечная непроходимость

356. ЖАЛОБОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ сонливость

2) раздражительность

3) бессонница

4) чувство жара

357. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

1)+ диуретики

2) антибиотики

3) муколитики

4) цитостатики

358. ДИЕТА ПАЦИЕНТА ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

1)+ исключение экстрактивных, острых и пряных блюд

2) ограничение соли и жидкости

3) ограничение углеводной пищи и обильное питье

4) исключение кисломолочных продуктов, гипохлоридное питание

359. ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ

1)+ специальной шкалы

2) опроса пациента

3) визуального наблюдения

4) пальпации и перкуссии

360. К ПРИЗНАКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ОТНОСИТСЯ

1)+ негативное самовосприятие в профессиональной деятельности

2) преувеличение собственной значимости

3) развитие гипертонической болезни

4) эмоциональное равновесие

361. К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТСЯ

1)+ жажда, кожный зуд

2) отёки, боли в пояснице

3) снижение памяти, запоры

4) сухой кашель, одышка

362. ТОНОМЕТР МАКЛАКОВА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

1)+ внутриглазного

2) артериального

3) венозного

4) капиллярного

363. КОЛОНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

1)+ толстой кишки

2) тонкой кишки

3) желудка

4) мочевого пузыря

364. УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ АЭРОЗОЛЬНЫМ СПОСОБОМ – ЭТО

1)+ небулайзер, ингалятор

2) мешок Амбу

3) кислородная лицевая маска

4) носовая канюля

365. МЕДИЦИНСКИЙ ТОНОМЕТР ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

1)+ артериального

2) внутриглазного

3) венозного

4) капиллярного

366. ФИБРОБРОНХОСКОП ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК

1)+ трахеобронхиального дерева

2) пищевода и желудка

3) тонкого кишечника

4) толстого кишечника

367. КАРМАННЫЙ ИНГАЛЯТОР ПРИМЕНЯЮТ ПАЦИЕНТЫ С

1)+ бронхиальной астмой

2) гайморитом

3) ринитом

4) отитом

368. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И УРЕТРЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ

1)+ цистоскопа

2) ректороманоскопа

3) колоноскопа

4) бронхофиброскопа

369. РЕКТОРОМАНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

1)+ прямой кишки

2) тонкой кишки

3) двенадцатиперстной кишки

4) желудка

370. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ОСМОТР СЛИЗИСТОЙ ПРЯМОЙ КИШКИ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ ректороманоскопия

2) дуоденоскопия

3) эзофагоскопия

4) гастроскопия

371. ПРИ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТОМ В КРИЗИСЕ НЕЛЬЗЯ

1)+ говорить «все будет хорошо»

2) сочувствовать пациенту

3) задавать много вопросов

4) позволять пациенту много плакать

372. В ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПАЦИЕНТАМ ЧАСТО РЕКОМЕНДУЮТ НАСТОИ ИЗ

1)+ листьев толокнянки (медвежьих ушек), листьев брусники, травы хвоща полевого 2) плодов шиповника, цветков пижмы, травы чистотела

3) корня одуванчика, травы полыни горькой, травы тысячелистника

4) коры калины, листьев крапивы, травы пастушьей сумки

373. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ

1)+ преноксдиазин (либексин)

2) амброксол (лазолван)

3) ацетилцистеин (ацц)

4) карбоцистеин (флуифорт)

374. ПРИ МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА С ОТЕКАМИ ПОКАЗАНО

1)+ определение суточного диуреза

2) измерение температуры тела

3) подсчет частоты дыхания

4) измерение артериального давления

375. АНЕСТЕТИК ДЛЯ МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

1)+ лидокаин

2) метамизол-натрий (анальгин)

3) диклофенак

4) трамадол

376. ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1)+ в барокамере

2) в кислородной палатке

3) через носовой катетер

4) через кислородную маску

377. СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

1)+ бенциклан (галидор)

2) метамизол-натрий (анальгин)

3) омепразол

4) гемицеллюлаза+желчикомпоненты+панкреатин (фестал)

378. ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

1)+ запор

2) повышение аппетита

3) снижение уровня гемоглобина

4) гипертензию

379. ПРИМЕНЕНИЕ МОРФИНА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

1)+ тошноты и рвоты

2) рвоты и поноса

3) гипотонии

4) бессонницы

380. ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗАГРЕГАНТ

1)+ ацетилсалициловую кислоту

2) конкор

3) нитроглицерин

4) анаприлин

381. НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВО II ТРИМЕСТРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ амниоцентез

2) биопсия хориона

3) ультразвуковое исследование

4) электрокардиография

382. МЕНСТРУАЦИЯ - ЭТО

1)+ отторжение функционального слоя эндометрия

2) выход яйцеклетки из фолликула

3) прикрепление плодного яйца к стенке матки

4) слияние ядер половых клеток

383. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ РАН ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОР

1)+ хлоргексидина 0,5%

2) Люголя 5%

3) фенола 1,4%

4) бриллиантовой зелени 2%

384. ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

1)+ хлоргексидин 0,5%

2) перекись водорода 3%

3) фурацилин 4%

4) протаргол 2%

385. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА НА 2-3 СУТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НУЖНО ПРИМЕНИТЬ

1)+ прозерин

2) прогестерон

3) партусистен

4) папазол

386. У ПАЦИЕНТА С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА РЕГУЛЯРНОСТЬЮ ПРИЕМА

1)+ эналаприла

2) фенилэфрина (мезатона)

3) дигоксина

4) добутамина

387. ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ

1)+ паспорт и СНИЛС

2) только полис ОМС

3) медицинскую карту амбулаторного больного

4) только паспорт

388. ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛИПИДНЫХ БЛЯШЕК ВНУТРИ АРТЕРИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ атеросклероз

2) сахарный диабет

3) ревматизм

4) подагра

389. ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

1)+ ацетилсалициловую кислоту

2) парацетамол

3) ибупрофен

4) метамизол натрия

390. ПРИ МИКСЕДЕМЕ НАЗНАЧАЕТСЯ

1)+ левотироксин

2) радиоактивный йод

3) мерказолил

4) адреналин

391. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАРЕИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТВАР ИЗ

1)+ ольховых соплодий

2) мяты

3) цветов бессмертника

4) толокнянки

392. ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПРАКТИКУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

1)+ эналаприлата

2) метамизола-натрия (анальгина)

3) декстрозы (глюкозы)

4) дигоксина

393. ФАКТОРОМ, ПРОВОЦИРУЮЩИМ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ чрезмерное физическое и психическое перенапряжение

2) переохлаждение

3) недостаточное питание

4) гиподинамия

394. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТ

1)+ эналаприл, атенолол

2) дигоксин, дифенгидрамин (димедрол)

3) лантозид (целанид), корвалол

4) атропин, калия и магния аспарагинат (аспаркам)

395. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЗАПИВАЮТ

1)+ водой

2) киселем

3) молоком

4) кефиром

396. ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА ВЗРОСЛОМУ ПАЦИЕНТУ ВВОДИТСЯ НА ГЛУБИНУ

1)+ 20 – 30 см на 1 час

2) 7 – 8 см на 2 часа

3) 10 – 15 см на 1 час

4) 25 – 30 см на всю ночь

397. ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ГЛАВНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ РФ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЭТО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ

1)+ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011

2) Конституция РФ

3) Гражданский кодекс РФ

4) Трудовой кодекс РФ

398. К ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ ОТНОСИТСЯ

1)+ кларитромицин

2) нандролон (ретаболил)

3) натрия фторид

4) лоратадин (кларитин)

399. К ФАКТОРАМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА, ОТНОСЯТСЯ

1)+ вирусы и микроорганизмы

2) пары химических веществ и лекарственных препаратов

3) контроль за профессиональной деятельностью

4) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение

400. ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПО ВИШНЕВСКОМУ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+ 0,25% раствор прокаина (новокаина)

2) 2% раствор прокаина (новокаина)

3) 1% раствор тримекаина

4) 10% раствор лидокаина

401. ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА ДЛИНОЙ 15 ММ И СЕЧЕНИЕ 0,4 ММ ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИИ

1)+ внутрикожной

2) подкожной

3) внутримышечной

4) внутривенной

402. К ФАКТОРАМ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА, ОТНОСЯТСЯ

1)+ пары химических веществ и лекарственных препаратов

2) вирусы и микроорганизмы

3) психологические переживания за результаты лечения пациентов

4) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук

403. ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРОТИВОПОКАЗАН С ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЙ ЦЕЛЬЮ

1)+ аспирин (ацетилсалициловая кислота)

2) парацетамол

3) ибупрофен

4) метамизол натрия

404. РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД ЖЕНЩИНЫ –ЭТО ПЕРИОД

1)+ наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка

2) полового созревания

3) угасания детородной функции

4) полового покоя

405. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИЕМ НЕКОТОРЫХ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ АНТАЦИДОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

1)+ диареи

2) задержки жидкости в организме

3) нарушения вкуса

4) спазма гладких мышц кишечника

406. ПОБОЧНЫЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ ПРИЕМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА

1)+ снижение артериального давления

2) остеопороз

3) затруднение дыхания

4) олигурии

407. УНИЧТОЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АМПУЛ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОВОДИТСЯ

1)+ специальной комиссией с составлением акта

2) старшей медицинской сестрой

3) лечащим врачом

4) дежурной медицинской сестрой

408. ПРИ ПЛАНОВОМ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМО

1)+ направление от врача поликлиники

2) заключение КЭК

3) листок временной нетрудоспособности

4) результат термометрии

409. В ЖЕЛТОМ ТЕЛЕ ОБРАЗУЕТСЯ ГОРМОН

1)+ прогестерон

2) эстрадиол

3) инсулин

4) окситоцин

410. ПРИ РАБОТЕ С ЦИТОСТАТИКАМИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНО ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ БЕЗОПАСНОГО

1)+ обращения

2) проведения процедур

3) использования защитной одежды

4) хранения и транспортировки

411. ПОВРЕЖДЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ШЛАНГА ЗАКЛЕИВАТЬ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЕМ

1)+ запрещается

2) допускается

3) рекомендуется

4) значения не имеет

412. МОРАЛЬ – ЭТО КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КУЛЬТУРОЙ ПО КРИТЕРИЮ «ДОБРО-ЗЛО»

1)+ отношения и нравы людей

2) совокупность научных фактов

3) философское учение

4) соблюдение законов и Конституции

413. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОДЫШКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ применение направленной вентиляции

2) психологическое консультирование

3) коррекция водного режима

4) иммобилизация пациента

414. К ВЕРБАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ ОТНОСИТСЯ

1)+ речевое, словесное

2) жесты, мимика

3) позы

4) взгляд

415. ПРИ РЕЗКОМ ОТКРЫВАНИИ ВЕНТИЛЯ КИСЛОРОДНОГО БАЛЛОНА СОЗДАЕТСЯ ОПАСНОСТЬ

1)+ воспламенения деталей редуктора

2) падения баллона

3) взрыва

4) пожара

416. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЯВЛЯЕТСЯ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ ____ мм.рт.ст 1)+ 100/60

2) 90/70

3) 80/60

4) 70/50

417. СИНЮШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ГУБ И КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ акроцианоз

2) иктеричность

3) диффузный цианоз

4) гиперемия

418. В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ОТЕКАМИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

1)+ суточный водный баланс

2) температуру тела

3) частоту дыхательных движений

4) артериальное давление

419. К ИНВАЗИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ОТНОСИТСЯ

1)+ проведение в/м, в/в, п/к, инъекций

2) подготовка пациента к исследованию

3) проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных

4) пассивное кормление пациента

420. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ экскреторная урография

2) ирригоскопия

3) томография

4) хромоцистоскопия

421. ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К КИСЛОРОДНОМУ БАЛЛОНУ ОДЕЖДОЙ ИЛИ РУКАМИ С

1)+ маслом и спиртом

2) хлорамином и формалином

3) водой

4) водой с мылом

422. МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТОВ

1)+ обсуждать диагноз, план лечения, говорить о заболеваниях соседей по палате 2) разъяснять в доступной форме значение, смысл и необходимость обследований 3) быть вежливой

4) быть приветливой

423. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕРМАТИТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮТ ПЕРЧАТКИ

1)+ резиновые

2) силиконовые

3) из ПВХ

4) хлопчатобумажные

424. НЕВЕРБАЛЬНЫМ ОБЩЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ общение с использованием мимики и жестов, позы, взгляда

2) словесное общение

3) передача письменной информации

4) общение между двумя или более людьми

425. ПРИ СБОРЕ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

1)+ сухой чистой банкой

2) стерильной пробиркой

3) стерильной банкой

4) сухой пробиркой

426. ПОСЛЕ РАБОТЫ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ МЫТЬЕ РУК

1)+ обязательно

2) желательно

3) не обязательно

4) значения не имеет

427. К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕДНИЗОЛОНА ОТНОСЯТСЯ

1)+ повышение артериального давления, гипергликемия, ожирение

2) одышка, лёгочное кровотечение

3) головная боль, снижение артериального давления

4) лихорадка, нарушение слуха

428. СЛОВА «ИНКУРАБЕЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» ПЕРЕВОДЯТСЯ КАК

1)+ неизлечимый пациент

2) страдающий пациент

3) умирающий пациент

4) онкологический пациент

429. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

1)+ бета-гемолитический стрептококк группы А

2) кандидозная инфекция

3) кишечная палочка

4) микобактерии

430. ЕСЛИ ВОЗБУЖДЕНИЕ И БЕСПОКОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА СОПРОВОЖДАЮТСЯ СТОНАМИ И ГРИМАСАМИ, ТО ЭТО ИСТОЛКОВЫВАЮТ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО

1)+ физической боли

2) постепенного угасания сознания

3) душевной боли

4) признаков депрессии

431. НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДОМ РЕВМАТИЧЕСКОГО ЭНДОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ порок сердца

2) атеросклероз

3) пиелонефрит

4) выздоровление

432. ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1)+ назначаются в уменьшенной дозе

2) назначаются в увеличенной дозе

3) назначаются в большом количестве

4) предлагается запивать молоком

433. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН

1)+ заменить токсические дезинфектанты на высокотемпературную дезинфекцию

2) усилить контроль работы персонала

3) чаще проводить инструктаж

4) применить спецодежду

434. ДЛЯ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ НР (HELICOBACTER PYLORI) ПАЦИЕНТУ НАЗНАЧАЮТ

1)+ омепразол, кларитромицин, амоксициллин

2) платифиллин, атропин

3) но-шпу (дротаверин), папаверин

4) альмагель, ранитидин

435. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКАМ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСЯТСЯ

1)+ боли в спине, эмоциональное выгорание

2) охрана труда

3) техника безопасности

4) средства индивидуальной защиты

436. ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1)+ сидя с упором на руки

2) лежа на боку с согнутыми в коленях ногами

3) лежа с приподнятыми ногами

4) лежа с приподнятым головным концом

437. ПЕРЕД КАТЕТЕРИЗАЦИЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НЕОБХОДИМО

1)+ тщательно обработать антисептиком периуретральную область

2) измерить температуру тела

3) измерить артериальное давление

4) измерить пульс

438. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАКАПЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПЕРЕД КИСЛОРОДОТЕРАПИЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ

1)+ влажную уборку полов водой

2) проветривание помещения

3) уборку полов с дезраствором

4) протирание тумбочек

439. СПЕЦОДЕЖДА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗ ТКАНИ

1)+ хлопчатобумажной

2) синтетической или шелковой

3) сатиновой или шерстяной

4) любой

440. ЭТИЧЕСКИМ ДОЛГОМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ удовлетворение психических, социальных и духовных потребностей пациента

2) обязательное выполнение всех пожеланий родных и близких больного

3) облегчение страданий родственников

4) выполнение любых пожеланий пациента

441. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ НЕСЕТ

1)+ дежурная смена и лица, работающие с данным оборудованием

2) старшая медицинская сестра и лица, работающие с данным оборудованием

3) заведующий отделением, старшая медицинская сестра

4) заведующий отделением

442. КРИТЕРИЕМ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ нулевой реабилитационный потенциал

2) ожидаемая продолжительность жизни не более года

3) ожидаемая продолжительность жизни не более 3-6 месяцев

4) ожидаемый эффект от применения новейших способов лечения

443. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ БОЛЬНИЧНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И МЕДПЕРСОНАЛА

1)+ химические, шум, вибрация, ультразвук, излучения, условия труда

2) санитарно-противоэпидемический режим

3) условия отдыха

4) рациональное питание, водоснабжение

444. ПРОФИЛАКТИКА КАНДИДОЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ (ИГКС) 1)+ после каждой ингаляции полоскать рот чистой водой

2) прополоскать рот раствором фурацилина

3) использовать пикфлоуметр

4) использовать малые дозы ИГКС

445. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТОКСИЧЕСКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПОДВЕРГАЕТСЯ

1)+ часто

2) очень часто

3) редко

4) очень редко

446. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛЕЖАЧИХ ПАЦИЕНТОВ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ

1)+ перкуторный массаж

2) общий массаж

3) массаж конечностей

4) массаж головы

447. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ НА ГЛЮКОЗУ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ

1)+ ёмкости 3 л и 0,2 л

2) 8 ёмкостей по 0,2 л

3) одноразовый контейнер с широким горлом 0,1 л

4) стерильный контейнер 0,2 л

448. МЕТОД ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ ЛЕЖАЧИХ ПАЦИЕНТОВ

1)+ плавный затяжной выдох через трубочку в стакан с водой

2) надувание шаров

3) резкий крик

4) прерывистое дыхание

449. РАСТВОР АТРОПИНА СУЛЬФАТА 0,1% ОТНОСИТСЯ К

1)+ М-холиноблокаторам

2) ганглиоблокаторам

3) ингибиторам ацетилхолинэстеразы

4) альфа-адреномиметикам

450. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ЯЙЦЕКЛЕТКИ В НОРМЕ ПРОИСХОДИТ В

1)+ полости маточной трубы

2) полости матки

3) полости малого таза

4) канале шейки матки

451. ПОКАЗАНИЯ К НЕОТЛОЖНОМУ ПЕРЕВОДУ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ПАЦИЕНТА С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ

1)+ его непосредственная опасность для себя и окружающих

2) галлюцинации, бред и нарушение сознания

3) снижение интеллекта, нарушение памяти

4) астения, навязчивые состояния

452. У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА Д РАЗВИВАЕТСЯ

1)+ рахит

2) цинга

3) анемия

4) повышенная кровоточивость

453. ПОСТОЯННЫЙ СТРЕСС, СВЯЗАННЫЙ С РАБОТОЙ И ОКАЗЫВАЮЩИЙ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

1)+ нервному истощению

2) депрессии

3) росту энтузиазма

4) улучшению качества ухода

454. ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ПРИ РАБОТЕ МЕДПЕРСОНАЛА С ЦИТОСТАТИКАМИ

1)+ халат, перчатки ПВХ, защитные очки и респиратор

2) халат и перчатки ПВХ

3) халат, перчатки и защитные очки

4) халат с длинными рукавами

455. НАИЛУЧШЕЙ ЗАЩИТОЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, КОТОРЫЙ ПО ХАРАКТЕРУ РАБОТЫ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОБЛУЧЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ расстояние, укрытие и скорость процедуры

2) расстояние и укрытие

3) расстояние

4) учет полученной дозы облучения

456. МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ СТРЕССУ И РИСКУ НЕРВНОГО ИСТОЩЕНИЯ

1)+ подвержены значительно

2) подвержены незначительно

3) крайне подвержены

4) не подвержены совсем

457. ПРИ ПОПАДАНИИ ЦИТОСТАТИКОВ НА СЛИЗИСТУЮ ГЛАЗ ВОЗНИКАЕТ

1)+ изъязвление роговицы

2) коньюнктивит

3) раздражение

4) воспаление

458. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦИТОСТАТИКОВ НАИБОЛЕЕ ОПАСНО ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ В

1)+ первые недели

2) первом триместре

3) втором триместре

4) последние 6-8 недель

459. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РТУТИ И ЕЕ ПАРОВ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ демеркуризация

2) дератизация

3) дезинсекция

4) дезинфекция

460. ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ АКТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМО

1)+ физическая активность

2) крепкий чай и кофе

3) длительный сон

4) вегетарианство

461. ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СБОРОМ МОЧИ И ДОСТАВКОЙ В ЛАБОРАТОРИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ

1)+ 2 часов

2) 8 часов

3) 4 часов

4) 1 часа

462. ЧТОБЫ СНИЗИТЬ СТРЕСС И ИЗБЕЖАТЬ НЕРВНОГО ИСТОЩЕНИЯ У МЕДПЕРСОНАЛА НЕОБХОДИМО

1)+ периодически положительно и честно оценивать их работу

2) снизить требования к уровню ухода

3) всегда только хвалить работу

4) не замечать агрессивное отношение к пациентам

463. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР ПРОВОДИТСЯ

1)+ на 1-ой и 5-ой минутах жизни

2) на 10 минуте жизни

3) перед переводом из родового блока

4) перед выпиской из родильного дома

464. БОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ НЕРВНОМУ ИСТОЩЕНИЮ МЕДСЕСТРЫ,

1)+ одержимые работой, стремящиеся к высоким результатам, очень обязательные 2) умеющие организовать работу и отдых

3) необязательные люди

4) сочетающие работу с домашними и другими обязанностями

465. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ ИЛИ СЛИЗИСТЫЕ ЦИТОСТАТИКА НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО СКОРЕЕ

1)+ промыть струей воды и зарегистрировать аварию

2) протереть влажной одноразовой салфеткой

3) промыть перманганатом калия

4) промыть спиртом

466. В КАЧЕСТВЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО РАСТВОРА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+ 0,02% р-р фурацилина

2) 0,9% раствор натрия хлорида

3) 3% р-р перекиси водорода

4) 0,05% водный раствор хлоргексидина

467. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РАЗМЕЩАЕТСЯ НА

1)+ информационном стенде медицинской организации

2) сайте Государственной Думы РФ

3) сайте Роспотребнадзора

4) информационном стенде Министерства здравоохранения РФ

468. ОБЯЗАННОСТИ ПО НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТОМ С РАДИОАКТИВНЫМ ИМПЛАНТАНТОМ

1)+ распределяют на многих и чередуют персонал

2) делятся между многими медсестрами

3) выполняет по очереди каждая медсестра

4) выполняет одна и та же медсестра

469. ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, ТОШНОТА, РВОТА, ПОЯВЛЕНИЕ ЖЕЛТУХИ НА 5-7 ДЕНЬ - ПРИЗНАКИ

1)+ гепатита А

2) краснухи

3) СПИД

4) бешенства

470. ПЕРВЫМ ПЕРИОДОМ РОДОВ СЧИТАЕТСЯ ПЕРИОД

1)+ от начала родовой деятельности до раскрытия шейки матки 8-10 см

2) с момента рождения плода до рождения последа

3) от раскрытия шейки матки до изгнания плода

4) с момента отхождения околоплодных вод

471. РЕКОМЕНДАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПАЦИЕНТУ С ОТЕКАМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ СЕРДЦА

1)+ ограничить прием жидкости и соли

2) увеличить прием жидкости и соли

3) ограничить прием белков и жиров

4) увеличить прием белков и жиров

472. ВЕДУЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ГРИППА

1)+ лихорадка, катаральные явления

2) диспептические расстройства, цианоз

3) головная боль, головокружение

4) тахикардия, одышка

473. СРЕДСТВА ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ У ЖЕНЩИН ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ

1)+ подавления овуляции

2) сгущения цервикальной слизи

3) уничтожения сперматозоидов

4) снижения двигательной активности сперматозоидов

474. ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВРАЧ

1)+ принимающий участие в медицинском обследовании и лечении

2) по выбору пациента

3) по решению руководителя медицинской организации

4) по решению врачебной комиссии медицинской организации

475. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

1)+ реабилитация

2) лечение

3) диагностика

4) профилактика

476. ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ бесплодие

2) многоплодная беременность

3) неправильное положение матки

4) нарушение менструального цикла

477. МЕНОПАУЗОЙ НАЗЫВАЮТ

1)+ последнюю менструацию через 1 год существования стойкой аменореи

2) период стабильной менструальной функции

3) период наступления первой менструации

4) период времени после окончания репродуктивного возраста

478. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ КОНТРАЦЕПЦИИ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ презерватив

2) внутриматочная спираль

3) гормональные препараты

4) диафрагма

479. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АМПУЛЫ, ШПРИЦЫ И ИГЛЫ ПОСЛЕ ЦИТОСТАТИКОВ НЕОБХОДИМО

1)+ собрать в контейнер, запечатать, промаркировать и отправить на сжигание 2) собрать в емкость и отправить в мусоросборник

3) залить дезинфектантом

4) выбросить в мусорный бак

480. ГЕРОНТОЛОГИЯ – ЭТО НАУКА О

1)+ старении

2) здоровье женщины

3) профилактике и лечении болезней старческого возраста

4) смерти

481. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВЫЗЫВАЕТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПЕРЕНЕСЕННОЕ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЕ

1)+ краснуха

2) ревматизм

3) пневмония

4) панкреатит

482. ИСТОЧНИКОМ ОБЛУЧЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ БЫТЬ

1)+ рентгеновские аппараты, сканеры, ускорители, электронные микроскопы, радиоактивные имплантанты 2) лекарственные препараты

3) жидкости

4) отходы

483. ИЗМЕНЕНИЯ СО СТОРОНЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

1)+ снижение жизненной емкости легких

2) увеличение жизненной емкости легких

3) увеличение количества альвеол

4) увеличение дыхательного объема легких

484. ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАДИОИЗОТОПНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕОБХОДИМО

1)+ исключить применение препаратов йода и брома

2) проводить профилактику метеоризма

3) очистить кишечник

4) исключить применение препаратов железа и висмута

485. ПАЦИЕНТ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА ПО ПОВОДУ ГЕПАТИТА В НАБЛЮДАЕТСЯ У ВРАЧА

1)+ инфекциониста

2) педиатра

3) терапевта

4) гастроэнтеролога

486. ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ КАЛ БЫВАЕТ

1)+ дегтеобразный

2) «овечий кал»

3) обесцвеченный

4) кровянистый

487. ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОРМИТЬ

1)+ по требованию ребенка

2) 7 раз в сутки

3) 6 раз в сутки

4) 8 раз в сутки

488. СРОКИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА

1)+ 3-7 день жизни

2) 4-6 день жизни

3) 7-8 день жизни

4) 8-9 день жизни

489. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ РЕВМАТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ бета-гемолитический стрептококк

2) хеликобактер пилори

3) кишечная палочка

4) золотистый стафилококк

490. ЧИСЛО ЗУБОВ У РЕБЁНКА В ГОД

1)+ 8

2) 4

3) 10

4) 6

491. ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ГРУППЕ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

1)+ вирусный гепатит В

2) дизентерия

3) холера

4) сальмонеллез

492. СРЕДНЯЯ И УМЕРЕННАЯ АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО СООТВЕТСТВУЕТ ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ АПГАР (В БАЛЛАХ) 1)+ 4-6

2) 1-3

3) 7-8

4) 8-10

493. НАРКОТИЧЕСКОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО МОРФИН ОТНОСИТСЯ К СПИСКУ

1)+ Список II

2) Список А

3) Список Б

4) Список IV

494. В КОЖЕ РЕБЕНКА СИНТЕЗИРУЕТСЯ ВИТАМИН

1)+ D

2) A

3) C

4) E

495. ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ РАЗВИТИЕМ ВОСПАЛЕНИЯ В РАСШИРЕННЫХ, ДЕФОРМИРУЮЩИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕПОЛНОЦЕННЫХ БРОНХАХ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ бронхоэктатическая болезнь

2) абсцесс легкого

3) крупозная пневмония

4) экссудативный плеврит

496. КАТЕТЕРИЗАЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАТЕТЕРОМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

1)+ врачом

2) только медсестрой

3) старшей медсестрой

4) медсестрой и врачом

497. ХАРАКТЕР МОКРОТЫ ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ

1)+ слизистая

2) стекловидная

3) ржавая

4) розовая пенистая

498. АМПУЛЫ С НЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ НАРКОТИЧЕСКИМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ НУЖНО

1)+ сдать ответственному лицу

2) выбросить

3) оставить дома у пациента

4) сдать хирургу-онкологу

499. ВОЗБУДИТЕЛИ СЕПСИСА НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

1)+ бактерии

2) грибки

3) вирус

4) простейшие

500. ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ лихорадка

2) воспаление

3) дистрофия

4) тромбоз

501. СКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ асцит

2) анасарка

3) гидронефроз

4) гидроцеле

502. ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ИЗ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ЛЕЧЕБНОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ МЕДРАБОТНИКА

1)+ пешком

2) на кресле-каталке

3) на каталке

4) на носилках

503. ТЯЖЕЛАЯ АСФИКСИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ АПГАР (В БАЛЛАХ) 1)+ 0-3

2) 4-5

3) 6-7

4) 8-10

504. ПАЦИЕНТУ ПРИ СТРОГОМ ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

1)+ категорически запрещаются активные действия в постели, даже переворачивание с боку на бок 2) разрешается сидеть на кровати, свесив ноги

3) разрешается ходить в столовую

4) разрешается свободно ходить по коридору, посещать туалет

505. НАСТУПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ПАЦИЕНТА КОНСТАТИРУЕТ

1)+ врач

2) постовая медсестра

3) процедурная медсестра

4) старшая медсестра

506. ПОКРАСНЕНИЕ, БОЛЬ, ОТЕК - ПРИЗНАКИ

1)+ воспаления

2) дистрофии

3) тромбоза

4) склероза

507. ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К СДАЧЕ АНАЛИЗА КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ПУТЁМ БЕНЗИДИНОВОЙ ПРОБЫ НЕОБХОДИМО

1)+ исключить из пищи железосодержащие продукты, не чистить зубы при кровоточивости десен в течении 3-х дней до исследования 2) исключить специальную подготовку

3) накануне исследования съесть легкий ужин

4) накануне исследования съесть легкий ужин, утром сделать очистительную клизму

508. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ДОЛЖНА БЫТЬ (°С) 1)+ 22-24

2) 18-19

3) 25-26

4) 27-29

509. ЯЙЦЕКЛЕТКА СОЗРЕВАЕТ В

1)+ фолликуле

2) лимфоците

3) альвеоле

4) эритроците

510. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ НА КУРОРТАХ

1)+ местного значения

2) удаленных от дома

3) зарубежных

4) в условиях горного климата

511. ЦВЕТ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ ГЕПАТИТЕ А

1)+ желтушный

2) цианотичный

3) гиперемированный

4) бледный

512. СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА (В МИН) 1)+ 140

2) 170

3) 110

4) 90

513. ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ

1)+ санитарно-гигиеническое просвещение населения, профилактику заболеваний

2) паллиативную медицинскую помощь

3) все виды медицинского обслуживания при заболеваниях в стационарах

4) оказание скорой помощи в экстренной форме

514. К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ ОТНОСИТСЯ ОКАЗАНИЕ ГРАЖДАНАМ

1)+ любого вида медицинской помощи

2) социальной помощи

3) лечения и обследования

4) профессионального ухода и неотложной помощи

515. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ

1)+ промыть желудок

2) поставить грелку на живот

3) поставить масляную клизму

4) провести дуоденальное зондирование

516. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

1)+ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 323-ФЗ

2) Трудовой Кодекс РФ

3) Гражданский Кодекс РФ

4) Программа развития здравоохранения

517. ПОНЯТИЕ «КУМУЛЯЦИЯ» ОБОЗНАЧАЕТ

1)+ накопление

2) привыкание

3) зависимость

4) повышенная чувствительность

518. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОСТОЯНИЯХ ПАЦИЕНТА, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ УГРОЗОЙ ЖИЗНИ, ЕСЛИ ОТСРОЧКА НЕ ПОВЛЕЧЁТ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ, ФОРМА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1)+ плановая

2) в экстренной форме

3) в неотложной форме

4) первая помощь

519. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА В

1)+ хеликобактериальная инфекция

2) отравление

3) аутоиммунные нарушения

4) нерациональное питание

520. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РФ

1)+ первичная медико-санитарная, специализированная, скорая и паллиативная

2) специализированная, социальная и санитарная

3) санитарная, высокотехнологичная

4) социальная

521. УХАЖИВАЯ ЗА БОЛЬНЫМИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НЕОБХОДИМО

1)+ обрабатывать полость рта, обеспечивать плевательницей, давать кислород, дренажные положения 2) придавать возвышенное положение, менять белье, проводить профилактику пролежней, давать кислород 3) ограничивать прием жидкости, давать кислород, ухаживать за кожей и слизистыми 4) действовать только по указанию врача

522. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО (УСТАВНОГО) ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ - НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ медицинская организация

2) медицинское учреждение

3) фармацевтическая организация

4) аптечная организация

523. ВЫДЕЛЕНИЕ С КАШЛЕМ ПЕНИСТОЙ МОКРОТЫ, УДУШЬЕ, ТАХИПНОЭ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

1)+ отёка лёгких

2) сердечной астмы

3) пневмонии

4) бронхоэктатической болезни

524. ВСЕСТОРОННИЙ (ХОЛИСТИЧЕСКИЙ) ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ПАЦИЕНТА - СУТЬ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ТЕОРИИ

1)+ Европейского Регионального бюро ВОЗ

2) традиционной

3) Флоренс Найтингейл

4) Доротеи Орем

525. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

1)+ чувство голода, потливость, риск потери сознания

2) боли в области сердца, одышка

3) одышка, сухой кашель

4) отеки, головная боль

526. ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ ОН ОБРАТИЛСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ – НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ пациент

2) гражданин

3) больной человек

4) старый человек

527. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ "ХОЛОДНЫХ" И "ГОРЯЧИХ" УЗЛОВ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИМЕНЯЮТ

1)+ сцинтиграфию

2) рентгенографию

3) пальпацию

4) УЗИ щитовидной железы

528. ПРИ ВАЗОПРЕССОРНОМ ОБМОРОКЕ ПОТЕРЕ СОЗНАНИЯ ПРЕДШЕСТВУЕТ

1)+ слабость, тошнота, звон в ушах, потемнение в глазах, головокружение

2) звуковые и зрительные галлюцинации, судороги

3) перемена положения тела

4) приступ кашля

529. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, НАПРАВЛЕННЫХ НА

1)+ полное или частичное восстановление функций, работоспособности, социальной и бытовой адаптации, улучшение качества жизни 2) выздоровление и трудоустройство

3) оформление инвалидности

4) социальный патронаж

530. ПЕРВИЧНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

1)+ фельдшерами, акушерами, медицинскими сёстрами

2) врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) 3) врачами-специалистами разного профиля поликлиник

4) всеми медицинскими работниками всех медицинских организаций

531. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ

1)+ системы здравоохранения

2) врачебной практики

3) частной медицины

4) религиозных обществ

532. ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН РФ, РЕГУЛИРУЮТСЯ

1)+ ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и Конституцией РФ

2) Трудовым Кодексом РФ

3) Программой развития здравоохранения

4) ФЗ «О кооперации»

533. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ

1)+ не требуется биологическая проба

2) вводятся струйно

3) требуется постановка биологической пробы

4) вводятся капельно 50-60 в мин

534. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО КОМПЛЕКС, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПАЦИЕНТУ

1)+ медицинских услуг

2) медицинских вмешательств

3) профилактических мероприятий

4) социальных льгот

535. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНЕСТЕЗИИ У ЭКСТРЕННО ОПЕРИРУЕМЫХ БОЛЬНЫХ ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМА

1)+ полного желудка

2) острой сердечной недостаточности

3) острой дыхательной недостаточности

4) выраженной интоксикации

536. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

1)+ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 323-ФЗ

2) Трудовой Кодекс РФ

3) Гражданский Кодекс РФ

4) Программа развития здравоохранения

537. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ

1)+ граждан, государства, общества и медицинских работников

2) только государства

3) всего общества

4) пациента и медицинских работников

538. СКОРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ В ЭКСТРЕННОЙ ИЛИ НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ

1)+ вне медицинской организации, в амбулаторных и стационарных условиях

2) только вне медицинской организации

3) только в лечебно-профилактической медицинской организации

4) только в транспорте санитарной авиации

539. ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДАСТ ПОД ЯЗЫК

1)+ капотен

2) коринфар

3) анаприлин

4) клофелин

540. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОТМЕЧАЕТСЯ

1)+ глюкозурия

2) бактериурия

3) фосфатурия

4) пиурия

541. ПРАВО ГРАЖДАН РФ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ

1)+ Конституцией РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

2) Трудовым Кодексом РФ

3) Гражданским кодексом РФ

4) Программой развития здравоохранения

542. ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, КОТОРОЕ ПРИВОДИТ К ВРОЖДЕННЫМ УРОДСТВАМ, ОБОЗНАЧАЮТ ТЕРМИНОМ

1)+ тератогенное

2) мутагенное

3) фетотоксическое

4) онкогенное

543. ПЕРВИЧНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ФЕЛЬДШЕРАМИ, АКУШЕРКАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ СЁСТРАМИ

1)+ фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений (кабинетов медицинской профилактики, центров здоровья) 2) офисов врачей общей практики (семейных врачей) и скорой помощи

3) поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций и стационаров, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь 4) всех медицинских организаций

544. ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОСТОЯНИЯХ, ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, БЕЗ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА ОКАЗЫВАЮТ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1)+ в неотложной форме

2) в экстренной форме

3) плановую

4) первую помощь

545. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО

1)+ оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, осмотров

2) проведению физкультурных мероприятий

3) оказанию социальной помощи

4) оказанию материальной помощи

546. ВИДЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

1)+ доврачебная, врачебная, специализированная

2) скорая медицинская помощь

3) первая помощь

4) паллиативная медицинская помощь

547. ПСИХОТРОПНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, АНКСИОЛИТИК ДИАЗЕПАМ, ОТНОСИТСЯ К СПИСКУ

1)+ Список III

2) Список А

3) Список Б

4) Список IV

548. ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

1)+ оказание медицинской помощи, в том числе специализированной, амбулаторно и в дневном стационаре 2) оказание высокотехнологичной медицинской помощи

3) мероприятия паллиативной медицинской помощи

4) оказание первой помощи

549. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБНЫЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ НА ОСНОВЕ

1)+ природных лечебных ресурсов

2) лекарственной терапии

3) иглоукалывания

4) гомеопатии

550. ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РОССИИ ВАЖНО

1)+ совершенствовать нормативно-правовое обеспечение сестринского дела

2) защищать от дезинформации и неверной интерпретации сестринского дела

3) привлекать общество и СМИ к его нуждам и достижениям

4) привлекать политические партии

551. ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО

1)+ соблюдать постельный режим в течение 2-3 часов

2) вести активный образ жизни

3) соблюдать постельный режим в течение 30 минут

4) соблюдать постельный режим в течение суток

552. В РОССИИ РАСПРОСТРАНЕНА ТЕОРИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

1)+ традиционная (медико-биологическая)

2) адаптационная

3) Вирджинии Хендерсон

4) ЕС Регионального бюро ВОЗ

553. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА (МНН) 1)+ наименование действующего вещества фармацевтической субстанции, рекомендованное ВОЗ

2) лекарственный препарат, которые впервые зарегистрирован в РФ

3) наименование лекарственного средства, присвоенное его разработчиком

4) лекарственный препарат, предназначенный для лечения редкого заболевания

554. ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ ЭКССУДАТИВНОМ ПЛЕВРИТЕ

1)+ нарастающая одышка

2) головная боль

3) слабость

4) снижение аппетита

555. УРОВНИ ОБЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

1)+ внутриличностный, межличностный и социальный

2) общественный

3) убедительный

4) доверительный

556. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ЛИЦА, ПОЛУЧИВШЕГО ВЫСШЕЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПРЕДЕЛЁННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ аккредитация специалиста

2) сертификация

3) лицензирование

4) аттестация специалиста

557. ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЕ СЛУХА, ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

1)+ контакт глаз, прикосновения, жесты, мимику, личную дистанцию

2) громкий голос, общественную дистанцию

3) громкий, строгий голос

4) социальную дистанцию

558. К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ СВОБОДЫ И ДОСТОИНСТВА ОТНОСЯТСЯ

1)+ клевета, оскорбление

2) халатность

3) злоупотребление властью

4) должностной подлог

559. ПРИЧИНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ

1)+ лишение права заниматься профессиональной деятельностью и свободы

2) увольнение

3) выговор

4) замечание

560. СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ (МЕДСЕСТРЫ, ПАЦИЕНТА, ВРАЧ)

1)+ вербальный и невербальный

2) магический

3) космический

4) прозрачный

561. СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ПРОХОДИТ АТТЕСТАЦИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

1)+ квалификационной категории (второй, первой, высшей)

2) свидетельства об аккредитации специалиста

3) диплома об образовании

4) повышения квалификации

562. ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ (МЕДСЕСТРЫ, ПАЦИЕНТА, ВРАЧА)

1)+ речь

2) жесты

3) взгляд

4) мимика

563. В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВОДИТСЯ

1)+ периодическая аккредитация специалистов

2) первичная специализированная аккредитация специалистов

3) первичная аккредитация специалистов

4) аттестация

564. В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ФЗ-323 ЗАНИМАТЬСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИМЕЕТ ПРАВО ЛИЦО С ВЫСШИМ ИЛИ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ИМЕЮЩЕЕ

1)+ диплом и свидетельство об аккредитации специалиста

2) только диплом специалиста

3) свидетельство о квалификационной категории

4) диплом, сертификат и лицензию

565. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - ЭТО

1)+ злоупотребление служебным положением, халатность, должностной подлог

2) клевета

3) оскорбление

4) оставление в опасности

566. НОРМАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ПРИ ОБЩЕНИИ В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 120-400 см

2) 400-550 см

3) 400-750 см

4) 45-120 см

567. СОВОКУПНОСТЬ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - ЭТО

1)+ медицинская этика

2) сестринский процесс

3) сестринское дело

4) деонтология

568. НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ЛИЦОМ, ОБЯЗАННЫМ ЕЕ ОКАЗЫВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, ЕСЛИ ОНО ПОВЛЕКЛО СМЕРТЬ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ БОЛЬНОГО, ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ

1)+ лишение права заниматься профессиональной деятельностью и свободы

2) увольнение

3) выговор

4) замечание

569. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА НЕСЕТ МОРАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕД

1)+ пациентом, коллегами и обществом

2) пациентом и коллегами

3) пациентом

4) семьёй

570. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА С СПО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

1)+ «Операционное дело» «Анестезиология и реаниматология» «Диетология»«Медицинская статистика» «Сестринское дело в педиатрии» «Физиотерапия»«Сестринское дело в косметологии» «Организация сестринского дела»

2) «Управление сестринской деятельностью»

3) «Лечебное дело», «Акушерское дело»

4) «Терапия», «Хирургия»

571. ВИДЫ ДИСТАНЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ

1)+ интимная, личная, социальная, публичная

2) виртуальная

3) общественная

4) государственная

572. НЕОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ ЧЕЛОВЕКУ, НУЖДАЮЩЕМУСЯ В НЕЙ - ЭТО

1)+ преступление

2) должностной подлог

3) взяточничество

4) злоупотребление служебным положением

573. ОБЩЕНИЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА С ДРУГИМ – ЭТО ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ

1)+ информации, чувств, мыслей, идей, переживаний

2) ценностей

3) предметов

4) товаров

574. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА ПО ДРУГОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПРОЙТИ

1)+ профессиональную переподготовку

2) дополнительное образование

3) повышение квалификации

4) усовершенствование

575. АБОРТ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1)+ соответствующее высшее

2) соответствующее среднее

3) высшее любое

4) среднее любое

576. ЛИЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ С ПАЦИЕНТАМИ, КОЛЛЕГАМИ

1)+ 45-120 см

2) 120-400 см

3) 400-550 см

4) 400-750 см

577. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ВРАЧОМ И МЕДСЕСТРОЙ, МЕДСЕСТРОЙ И ПАЦИЕНТОМ –ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

1)+ общение (коммуникация)

2) выступление

3) доклад

4) сообщение

578. «ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ РОССИИ» ПРИНЯТ

1)+ Ассоциацией медицинских сестер России

2) Международным советом медицинских сестер

3) Министерством здравоохранения РФ

4) Всемирной организацией здравоохранения

579. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ПРИ СЕРВИРОВКЕ СТОЛА СЛЕПЫМ ПАЦИЕНТАМ

1)+ спокойный, доброжелательный и уверенный голос, постоянное строго определенное расположение приборов, расположение блюд по циферблату 2) строгий голос, произвольное расположение блюд и приборов

3) произвольная сервировка любой дежурной медсестрой

4) запретить самостоятельно есть первые блюда

580. В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО (БАКАЛАВРИАТ) МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВОДИТСЯ

1)+ первичная аккредитация специалистов

2) первичная специализированная аккредитация специалистов

3) периодическая аккредитация специалистов

4) аттестация

581. В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВОДИТСЯ

1)+ первичная специализированная аккредитация специалистов

2) первичная аккредитация специалистов

3) периодическая аккредитация специалистов

4) аттестация

582. ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОСТДИПЛОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

1)+ повышение квалификации, профессиональная переподготовка

2) ординатура, аспирантура

3) докторантура

4) высшее образование (бакалавриат)

583. В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВОДИТСЯ

1)+ первичная специализированная аккредитация специалистов

2) первичная аккредитация специалистов

3) периодическая аккредитация специалистов

4) аттестация

584. ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОЧЕРЕДНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСКОЛЬКИМ ПАЦИЕНТАМ МЕДСЕСТРА РУКОВОДСТВУЕТСЯ

1)+ медицинскими показаниями

2) личным отношением

3) социальным статусом

4) возрастом и полом

585. В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВОДИТСЯ

1)+ первичная аккредитация специалистов

2) первичная специализированная аккредитация специалистов

3) периодическая аккредитация специалистов

4) аттестация

586. ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ - ЭТО

1)+ стажировка

2) практика

3) цикл усовершенствования

4) специализация

587. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ОБЯЗЫВАЕТ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

1)+ делать добро, говорить правду, не причинять вреда

2) ухаживать за больными

3) повышать квалификацию

4) проходить стажировку

588. МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА РАСПОЗНАВАТЬ НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ПРИ ОБЩЕНИИ, Т.К. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

1)+ психологического состояния и внутреннего мира общающегося

2) мобилизации внимания

3) целей общения

4) мотивов общения

589. НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

1)+ помощь пациентам в самообслуживании

2) инъекции антибактериальных препаратов

3) смена дренажей

4) назначение пациенту рациональной диеты

590. КОМПЕТЕНЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАЦИЕНТА

1)+ создание удобного положения пациента в постели, вызов врача

2) введение обезболивающего препарата

3) применение ванночки с раствором перманганата калия

4) измерение температуры

591. СОВРЕМЕННЫЙ БЫСТРЫЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

1)+ молекулярно-генетическое исследование мокроты

2) посев мокроты на питательную среду

3) микроскопия мокроты

4) общий анализ мокроты

592. СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ФУРУНКУЛЕЗЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

1)+ введение антибиотиков

2) обучение пациента принципам рационального питания

3) обеспечение приема жидкости

4) обеспечение гигиены кожи

593. ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ

1)+ овощи

2) гречневую кашу

3) рыбу

4) мясо

594. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ПАЦИЕНТА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО

1)+ приложить теплую грелку к мочевому пузырю или промежности

2) ввести мочегонные средства

3) вызвать уролога для наложения цистостомы

4) провести инфузионную терапию

595. АНАЛИЗ МОЧИ НА СУТОЧНУЮ ГЛЮКОЗУРИЮ СОБИРАЕТСЯ В

1)+ течение суток в одну емкость

2) стерильную пробирку

3) течение 10 часов в одну емкость

4) течение суток, в 8 банок, каждые 3 часа

596. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НАРУШЕНА ЭНДОКРИННАЯ ФУНКЦИЯ

1)+ поджелудочной железы

2) печени

3) гипофиза

4) щитовидной железы

597. ПРИЗНАК, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ

1)+ затруднение выдоха

2) затруднение вдоха

3) затруднение вдоха и выдоха

4) шумный вдох

598. ТЕРМИН "ПРОТЕИНУРИЯ" ОЗНАЧАЕТ НАЛИЧИЕ В МОЧЕ

1)+ белка

2) лейкоцитов

3) эритроцитов

4) глюкозы

599. РЕКОМЕНДАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ЗАПОРЕ - УПОТРЕБЛЕНИЕ

1)+ продуктов с пищевыми волокнами и растительной клетчаткой

2) белков

3) жиров

4) соли

600. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПАЦИЕНТУ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ РЕКОМЕНДУЮТ

1)+ ограничить употребление соли и жидкости

2) усилить питание

3) ограничить употребление животных жиров

4) ограничить употребление рафинированных углеводов

601. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ВЗДУТИИ ЖИВОТА У ПАЦИЕНТА НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ

1)+ информирование врача

2) введение газоотводной трубки

3) проведение массажа живота

4) введение спазмолитика внутримышечно

602. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

1)+ удаление жидкости из плевральной полости, взятие ее на бактериологическое исследование, введения лекарственных препаратов 2) только удаление жидкости из плевральной полости и взятие ее на бактериологическое исследование 3) только удаление жидкости из плевральной полости и введение лекарственных препаратов 4) только удаление воздуха и жидкости из плевральной полости

603. МЕТЕОРИЗМ - ЭТО

1)+ патологическое газообразование в кишечнике

2) частый жидкий стул

3) задержка стула более чем на 48 часов

4) спастические боли в кишечнике

604. ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ

1)+ гангрены

2) пяточной шпоры

3) подагры

4) полиартрита

605. ПУЛЬСОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ разница между систолическим и диастолическим давлением

2) напряжение пульса

3) сумма систолического и диастолического давления

4) аритмичный пульс

606. БОРЬБУ С ЗАПОРАМИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ С

1)+ введения в рацион питания овощей и фруктов

2) приема солевых слабительных

3) постановки очистительных клизм

4) приема растительных слабительных

607. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С ОЖИРЕНИЕМ

1)+ измерение массы тела

2) составление индивидуальной диеты

3) определение степени ожирения

4) назначение лечения

608. ПОКАЗАНИЕ К ИСКУССТВЕННОМУ КОРМЛЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГАСТРОСТОМУ

1)+ непроходимость пищевода, опухоли, травмы, ожоги пищевода

2) бессознательное состояние, переломы челюстей

3) нарушение глотания, отсутствие рвотного рефлекса

4) послеоперационный период

609. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

1)+ солкосерил, алазоль, пантенол

2) алмагель, ихтиоловая мазь, тетрациклиновая мазь

3) бензил-бензоата, бом-бенге, Вишневского мазь

4) оксолиновая мазь, ампициллиновая мазь

610. ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1)+ ограничить употребление рафинированных углеводов

2) усилить питание

3) ограничить употребление жидкости

4) ограничить употребление солей

611. ПОДКЛАДНОЕ СУДНО ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ПОГРУЖЕНИЕМ В

1)+ дезинфицирующий раствор

2) моющий раствор

3) раствор 3% перекиси водорода

4) раствор 70% этилового спирта

612. ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП) РАЗВИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ

1)+ источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека

2) источника инфекции, механизмов и факторов передачи

3) источника инфекции

4) источника инфекции и восприимчивого человека

613. ПРИЗНАК ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА

1)+ гематурия

2) дизурия

3) никтурия

4) полиурия

614. МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

1)+ после каждой манипуляции

2) в конце рабочего дня

3) не меняет, двукратно протирая спиртом

4) не меняет, однократно протирая спиртом

615. ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗАНИМАЮТ

1)+ гнойно-септические инфекции

2) инфекции кожных покровов

3) кишечные инфекции

4) инфекции мочевыводящих путей

616. ПРИЧИНОЙ ИНФИЦИРОВАНИЯ ГЕПАТИТОМ С МОЖЕТ БЫТЬ

1)+ прямое переливание крови без обследования донора

2) употребление недоброкачественной воды

3) употребление просроченных продуктов питания

4) пользование общей посудой

617. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ

1)+ 180°С 60 мин

2) 100°С 60 мин

3) 120°С 40 мин

4) 100°С 40 мин

618. МНОГОРАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРУЖАЮТ В

1)+ дезинфицирующий раствор

2) моющий раствор

3) раствор гипохлорида кальция

4) растворе перекиси водорода

619. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ В ЖУРНАЛ

1)+ контроля стерилизации инструментов и мягкого инвентаря

2) учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб

3) кварцевания кабинета

4) генеральной уборки

620. ПЕРЧАТКИ, КОТОРЫЕ МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩАЮТ РУКИ ОТ ПОРЕЗОВ РЕЖУЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НАЗЫВАЮТСЯ

1)+ кольчужные

2) латексные

3) нитриловые

4) виниловые

621. В ПЕРИОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ПРИМЕНЕНИИ НЕ БОЛЕЕ _______ ЧАСА(ОВ) 1)+ 3

2) 5

3) 1

4) 6

622. ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК ЗАПОЛНЯЕТСЯ

1)+ после каждой генеральной уборки

2) 1 раз в месяц

3) ежедневно

4) 1 раз в 10 дней

623. К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ПЕДИКУЛЁЗЕ ОТНОСЯТ

1)+ шампуни медифокс, нитифор, лосьон анти-бит

2) 3% раствор перекиси водорода, 5% раствор перманганата калия

3) хлорамин

4) дегтярное мыло

624. СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ ПРОВОДИТСЯ ПЛАНОВО ОДИН РАЗ В

1)+ 7 дней

2) день

3) 2 недели

4) месяц

625. СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ В МЯГКОЙ БЯЗЕВОЙ УПАКОВКЕ СОХРАНЯЕТСЯ

1)+ 3 суток

2) 2 суток

3) 1 сутки

4) 5 суток

626. ОБЪЕМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ

1)+ врач приемного отделения

2) медицинская сестра смотрового кабинета

3) персонал санпропускника

4) медицинская сестра приемного отделения

627. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ

1)+ заключительная

2) очаговая

3) профилактическая

4) текущая

628. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СИБИРСКУЮ ЯЗВУ ПЕРСОНАЛ НАДЕВАЕТ

1)+ противочумные костюмы

2) маски

3) халаты, застегивающиеся сзади

4) второй халат

629. ПОКАЗАНИЕМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ контакт с кровью

2) работа с воздушным стерилизатором

3) работа с паровым стерилизатором

4) беседа с пациентом

630. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ АНТРОПОНОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ человек

2) животное

3) насекомое

4) пресмыкающееся

631. ЦВЕТ ПАКЕТОВ И КОНТЕЙНЕРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

1)+ красный

2) желтый

3) белый

4) чёрный

632. ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ КЛАССА Д ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С

1)+ радиоактивными отходами

2) бытовыми отходами

3) токсикологически опасными отходами

4) промышленными отходами

633. ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖЕН РАЗМОРАЖИВАТЬСЯ И ПОДВЕРГАТЬСЯ ОБРАБОТКЕ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В

1)+ неделю

2) месяц

3) 3 месяца

4) полгода

634. ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

1)+ высокая надежность стерилизации

2) высокий уровень ручного труда

3) большой объем инвестиций

4) хранение обработанных медицинских изделий на стерильных столах

635. ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ОДНИМ ВИДОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ, ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

1)+ моноинфекций

2) смешанных инфекций

3) вторичных инфекций

4) хронических инфекций

636. К СПОСОБНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ ВЫЗЫВАТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАКРООРГАНИЗМЕ ОТНОСИТСЯ

1)+ патогенность

2) профильность

3) комплиментарность

4) востребованность

637. СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ УНИЧТОЖЕНИЕ

1)+ микроорганизмов и их спор

2) грызунов

3) патогенной микрофлоры

4) вредных насекомых

638. ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ НА КОЖУ СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ ЕЁ

1)+ 70% спиртом

2) 3% перекисью водорода

3) 1% р-ром хлорамина

4) 1-2% р-ром протаргола

639. ЗАХОРОНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ПРОВОДЯТ

1)+ специализированные организации

2) операционные медицинские сестры

3) младшие медицинские сестры

4) старшие медицинские сестры

640. БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

1)+ обеззараживания воздуха в помещениях

2) освещения помещения

3) отопления помещения

4) вентиляции помещения

641. ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ

1)+ внеплановый

2) первичный

3) повторный

4) вводный

642. ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ ИЛИ СТАНДАРТОВ, ПРАВИЛ, ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ

1)+ внеплановый

2) первичный

3) повторный

4) вводный

643. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ РАБОТНИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ

1)+ внеплановый

2) первичный

3) повторный

4) вводный

644. ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), СПОСОБСТВУЮТ

1)+ использование средств индивидуальной защиты

2) использование медицинской аппаратуры

3) широкое применение антибиотиков

4) создание крупных больничных комплексов

645. ДЛЯ АЛЬДЕГИДСОДЕРЖАЩИХ СРЕДСТВ ХАРАКТЕРНО

1)+ высокая токсичность

2) малотоксичны

3) узкого спектра действия

4) без запаха

646. СМЕШИВАНИЕ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В ОБЩЕЙ ЕМКОСТИ

1)+ недопустимо

2) допустимо

3) зависит от класса отходов

4) допустимо при дефиците одноразовых пакетов

647. МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫХ ОТХОДОВ КЛАССА В

1)+ фтизиатрические и микологические клиники

2) операционные

3) медицинские и патологоанатомические лаборатории

4) внекорпусные территории ЛПУ

648. НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ В СТРУКТУРЕ ИСМП В РФ ЗАНИМАЮТ

1)+ послеоперационные гнойно-септические инфекции

2) инфекции мочевыводящих путей

3) инфекции кровотока

4) кишечные инфекции

649. К ОТХОДАМ КЛАССА В, ОТНОСЯТ

1)+ материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекционными болезнями 2) пищевые отходы инфекционных отделений

3) пищевые отходы неинфекционных отделений

4) органические операционные отходы

650. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ НАЗЫВАЮТ

1)+ уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду 2) захоронение в местах, установленных действующим законодательством

3) использование отходов в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки 4) изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного использования

651. ТАРА, В КОТОРУЮ СОБИРАЕТСЯ ОСТРЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ (ИГЛЫ, ПЕРЬЯ)

1)+ одноразовый непрокалываемый контейнер с плотно прилегающей крышкой

2) многоразовая емкость с плотно прилегающей крышкой

3) одноразовый пакет желтого цвета

4) картонная коробка желтого цвета

652. ЖИДКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б (РВОТНЫЕ МАССЫ, МОЧА, ФЕКАЛИИ) ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДОПУСКАЕТСЯ СЛИВАТЬ В СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ _________, ПРИ УСЛОВИИ ЕЕ ОСНАЩЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

1)+ без предварительного обеззараживания

2) только после обеззараживания химическим методом

3) только после обеззараживания физическим методом

4) не допускается ни при каких условиях

653. ТАРА, КОТОРАЯ ДОПУСКАЕТСЯ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б

1)+ одноразовые пакеты желтого цвета

2) твердая картонная тара

3) мягкая полимерная тара черного цвета

4) бумажные мешки синего цвета

654. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ ЖУРНАЛ

1)+ контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

2) учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб

3) кварцевания кабинета

4) генеральной уборки

655. ВИРУС КРАСНУХИ, ГЕРПЕСА ОПАСЕН ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ МЕДСЕСТРЫ В СВЯЗИ С

1)+ повреждением плода, развитием врожденных пороков

2) поражением почек

3) возможностью аллергии

4) пневмонией

656. РИСК МИКРОБНОГО ЗАРАЖЕНИЯ У МЕДПЕРСОНАЛА ВОЗНИКАЕТ ПРИ КОНТАКТЕ С ИНФИЦИРОВАННЫМИ

1)+ пациентами, секретами и выделениями пациентов, ранами и повязками

2) стерильными медицинскими изделиями

3) лекарственными препаратами

4) чистым постельным бельем

657. МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА – ЭТО КОМПЛЕКС, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ

1)+ медицинских вмешательств

2) профилактических мероприятий

3) медицинских обследований и (или) манипуляций

4) социальных льгот

658. ПРИ РАБОТЕ С ПОРОШКОВЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ МЕДПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН НАДЕВАТЬ ПЕРЧАТКИ ТОЛЬКО

1)+ хлопчатобумажные

2) резиновые

3) латексные

4) силиконовые

659. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ (НАЛИЧИЕ КРОВИ) ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКРАШИВАНИЕ

1)+ фиолетовое, переходящее в сиреневое

2) сине-зеленое

3) розовое

4) бурое

660. ОСНОВНОЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА ТУБЕРКУЛЕЗОМ

1)+ вдыхание

2) инокуляция

3) имплантация

4) проглатывание

661. ВИРУС ЦИТОМЕГАЛИИ И ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРИ ЗАРАЖЕНИИ ПЕРСОНАЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

1)+ мужскому бесплодию

2) поражению почек

3) увеличению печени

4) артритам

662. ЗАРАЖЕНИЕ ДРУГОГО ЛИЦА ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЛИЦОМ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, НАКАЗЫВАЕТСЯ

1)+ лишением права заниматься профессиональной деятельностью и свободы

2) увольнением

3) выговором

4) замечанием

663. ПРИ ПОПАДАНИИ ДЕЗИНФЕКТАНТОВ, СТЕРИЛЯНТОВ И ДРУГИХ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА КОЖУ (В ГЛАЗА, РОТ) НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО И ТЩАТЕЛЬНО СМЫТЬ ИХ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ

1)+ холодной воды

2) спирта

3) борной кислоты

4) марганцевокислого калия

664. ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОМАНИИ ПРОВОДЯТ

1)+ медицинские, педагогические работники и работники правоохранительных органов 2) медицинские работники и работники правоохранительных органов

3) педагогические работники и работники правоохранительных органов

4) работники правоохранительных органов

665. ЕСЛИ ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ ЭНЦЕФАЛИТОМ, КЛЕЩ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ переносчиком инфекции

2) фактором передачи инфекции

3) входными воротами инфекции

4) механизмом передачи инфекции

666. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ В

1)+ прививочном кабинете

2) физиотерапевтическом кабинете

3) процедурном кабинете

4) перевязочном кабинете

667. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КЛЕЩА НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЮТ В

1)+ микробиологическую лабораторию

2) бактериологическую лабораторию

3) клиническую лабораторию

4) биохимическую лабораторию

668. ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ

1)+ выявления инфекционного заболевания

2) вызова скорой медицинской помощи

3) оказания доврачебной помощи

4) производственной травмы

669. ПРОДУКТ, СОДЕРЖАЩИЙ ВИТАМИН Д

1)+ рыбий жир

2) ячневая крупа

3) морковь

4) шпинат

670. ПРИ ПОБОЧНОМ ДЕЙСТВИИ ВАКЦИНЫ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

1)+ экстренное извещение

2) карта здоровья

3) медицинская карта стационарного больного

4) единый талон амбулаторного пациента

671. К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ

1)+ ожирение

2) занятия физической культурой

3) неотягощенная наследственность

4) рациональное питание

672. ВО ВРЕМЯ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ПОДВЕРГАЮТСЯ

1)+ воздействию факторов физической, химической, биологической и психофизиологической природы 2) давлению и притеснениям со стороны руководства медицинских организаций

3) коррупционному воздействию

4) уголовному преследованию

673. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ ВНОСЯТСЯ В

1)+ учетную форму N 030-ПО/у-17

2) учетную форму № 25/у-04

3) маршрутную карту

4) карту учета диспансеризации

674. К МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ОТНОСИТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА

1)+ устранение причин и условий возникновения заболеваний

2) организацию производства

3) охрану труда работодателем

4) систему средств массовой информации

675. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ курение

2) ОРВИ

3) переохлаждение

4) гиповитаминоз

676. ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИМЕНЯЮТ

1)+ вакцины

2) витамины

3) антибиотики

4) пробиотики

677. В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ

1)+ растительные жиры

2) мясо и сливочное масло

3) кофе, крепкий чай

4) продукты, богатые углеводами

678. К ПАРАТРОФИИ ОТНОСЯТСЯ СОСТОЯНИЯ С

1)+ избытком массы тела более 10%

2) избытком массы тела от 5 до 9%

3) дефицитом массы тела более 10%

4) избытком массы тела и роста более 10%

679. МАССОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ НА НЕСКОЛЬКО СТРАН И КОНТИНЕНТОВ – ЭТО

1)+ пандемия

2) эпидемия

3) эндемия

4) спорадические заболевания

680. ПОНИМАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ СОПЕРЕЖИВАНИЯ ОБОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН

1)+ эмпатия

2) рефлексия

3) экспрессивность

4) рационализация

681. ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРИСТАЛЬТИКИ КИШЕЧНИКА НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН

1)+ овощи, фрукты, кисломолочные продукты

2) цельное молоко

3) газированные напитки, соки

4) хлеб белый

682. ПИТАНИЕ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

1)+ ограничение жидкости и соли

2) увеличение жидкости и белков

3) ограничение жиров и углеводов

4) увеличение жиров и белков

683. ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО 15 ЛЕТ, ИМЕЮТ ПРАВО

1)+ один из родителей ребенка или законный представитель

2) любой близкий родственник

3) только мама ребенка

4) педагоги, воспитатели

684. ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ОТ МОМЕНТА ВНЕДРЕНИЯ ПАТОГЕННОГО МИКРООРГАНИЗМА ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ инкубационный период

2) продромальный период

3) период развития основных клинических явлений

4) исход

685. ТЕМПЕРАТУРУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ГДЕ ХРАНЯТ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, РЕГИСТРИРУЮТ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ

1)+ каждые 12 часов

2) каждый час

3) ежедневно

4) 1 раз в 7 дней

686. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ гиподинамия

2) гиповитаминоз

3) гипотония

4) переохлаждение

687. ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПОРАЖАЮТСЯ

1)+ аорта и крупные артерии

2) венулы и крупные вены

3) соединительная ткань и суставы

4) капилляры

688. ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НОВООБРАЗОВАНИЕ НАЧИНАЮТ С

1)+ маммографии

2) флюорографии

3) самообследования

4) пункционной биопсии

689. В ОЧАГЕ КОРИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

1)+ проветривание и влажную уборку помещения

2) дезинфекцию игрушек

3) замачивание посуды в дезинфицирующем растворе

4) бактериологическое обследование контактных

690. К ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

1)+ липопротеидов низкой плотности

2) липопротеидов высокой плотности

3) креатинина

4) билирубина

691. В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОГРАНИЧИВАЮТ

1)+ поваренную соль

2) сахар

3) специи

4) растительные жиры

692. КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ПОСРЕДСТВОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И ВМЕШАТЕЛЬСТВА, НОСИТ НАЗВАНИЕ

1)+ евгеника

2) геномика

3) молекулярная биотехнология

4) геномная медицина

693. ПРОЦЕСС ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ консультированием

2) психологическим тренингом

3) индивидуальной беседой

4) реабилитацией

694. ПРИ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТОМ ВОПРОСЫ СЛЕДУЕТ ЗАДАВАТЬ

1)+ тактично, давая пациенту время на ответы

2) быстро, чтобы за короткое время принять как можно больше пациентов

3) строго по протоколу

4) настойчиво и резко

695. К ФАКТОРАМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА, ОТНОСЯТСЯ

1)+ рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук 2) психологические переживания за результаты лечения пациентов

3) пары химических веществ и лекарственных препаратов

4) контроль за профессиональной деятельностью

696. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЖЕНЩИНЫ ВРАЧОМ АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 1 раз в год

2) 1 раз в 2 года

3) 4 раза в год

4) 2 раза в год

697. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВРЕДНЫМ ФАКТОРАМ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСЯТСЯ

1)+ вирусные, бактериальные, паразитарные инфекции

2) санитарно-противоэпидемический режим

3) средства индивидуальной защиты

4) охрана труда

698. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ПРОВОДИТСЯ

1)+ на 3-7 день жизни

2) в 1-й день жизни

3) в 1-й месяц жизни

4) в 3 месяца жизни

699. СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСИТСЯ

1)+ приоритет профилактики в сфере охраны здоровья

2) медицинское страхование граждан

3) государственное управление здравоохранением

4) муниципальное управление здравоохранением

700. ОХРАНА ОТЦОВСТВА, МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА И СЕМЬИ, САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К

1)+ первичной медико-санитарной помощи

2) скорой медицинской помощи

3) паллиативной медицинской помощи

4) первой помощи

701. ВАКЦИНАЦИЕЙ БЦЖ ФОРМИРУЕТСЯ ИММУНИТЕТ

1)+ активный специфический

2) пассивный специфический

3) естественный

4) неспецифический

702. ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ ПОДЛЕЖАТ ХРАНЕНИЮ

1)+ в холодильнике

2) на складе при комнатной температуре

3) в барокамере

4) в термостате

703. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ЛЕЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЕДЕТ

1)+ постовая медицинская сестра

2) старшая медицинская сестра

3) медсестра приемного отделения

4) медсестра процедурного кабинета

704. ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПЫ (УСТАНОВКИ) ЗАПОЛНЯЕТСЯ

1)+ при каждом включении

2) ежедневно

3) 1 раз в неделю

4) 1 раз в месяц

705. ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЗЯТИЯ КРОВИ НА ВИЧ ЗАПОЛНЯЕТ

1)+ процедурная медицинская сестра

2) палатная медицинская сестра

3) старшая медицинская сестра

4) операционная медицинская сестра

706. ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ УДОСТОВЕРЯЕТ ОБОСНОВАННОСТЬ ВРЕМЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ листок временной нетрудоспособности

2) медицинская карта

3) полис ОМС

4) СНИЛС

707. НАЗНАЧЕННАЯ ВРАЧОМ ДИЕТА ФИКСИРУЕТСЯ В

1)+ листе назначений

2) требовании на лекарственные препараты

3) истории болезни

4) температурном листе

708. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ЗАПОЛНЯЕТ

1)+ журнал учета работы бактерицидной лампы

2) журнал отказа от госпитализации

3) журнал учета санпросвет работы

4) журнал перевязок

709. ДНЕВНИК В «МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО» (ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ) Ф N 003/У-80 ЗАПОЛНЯЕТ

1)+ лечащий врач

2) постовая медицинская сестра

3) старшая медицинская сестра

4) заведующий отделением

710. ПРОЯВЛЕНИЕ СУБОРДИНАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ

1)+ выполнение указаний старшего по должности и уважительное руководство деятельностью младшего по должности 2) сохранение сведений о пациенте

3) организацию условий, способствующих выздоровлению пациента

4) чёткое выполнение медицинской сестрой своих профессиональных обязанностей

711. К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСИТСЯ

1)+ медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях

2) медицинская карта стационарного больного

3) статистическая карта выбывшего из стационара

4) направление на лечение в стационарных условиях

712. В СЛУЧАЕ ПЕДИКУЛЕЗА НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАВЯТ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1)+ «Р»

2) «А»

3) «В»

4) «В-20»

713. КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ

1)+ наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной профессиональной деятельности 2) сохранение сведений о пациенте

3) подчинение старшему по должности младшему

4) организация образа жизни пациентов, способствующую его выздоровлению

714. ЗА ПОДДЕЛКУ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

1)+ уголовная ответственность

2) выговор

3) строгий выговор

4) наказание не предусматривается

715. ЖУРНАЛ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ДЕЖУРСТВ СОДЕРЖИТ

1)+ перечень срочных назначений

2) температурный лист

3) паспортные данные пациента

4) отказ от госпитализации

716. ЗАПИСЬ О ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАРКОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В

1)+ журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же в истории болезни 2) листе назначений

3) журнале учета лекарственных препаратов

4) процедурном журнале

717. ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ

1)+ не допускается ни одной

2) возможна одна

3) возможны две

4) допускается не более трех

718. ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

1)+ ежедневно

2) 1 раз в неделю

3) 1 раз в месяц

4) 2 раза в месяц

719. «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ

1)+ подозрении на инфекционное заболевание

2) подтверждении диагноза инфекционного заболевания

3) установлении границ эпидемического очага

4) установлении числа контактных

720. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ ПОДОЗРЕНИИ НА НЕГО ЗАПОЛНЯЕТСЯ

1)+ извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного образования 2) экстренное извещение об инфекционном заболевании

3) листок нетрудоспособности

4) направление на госпитализацию

721. ТРЕБОВАНИЕ В АПТЕКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ЗАВЕРЯЕТСЯ

1)+ главным врачом

2) старшей медсестрой

3) главной медсестрой

4) заведующим отделением

722. ЖУРНАЛ НАЗНАЧЕНИЙ ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

1)+ ежедневно

2) всегда после каждой выполненной манипуляции

3) 2 раза в день

4) 1 раз в неделю

723. ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

1)+ азопирамовой пробы

2) ортотолуидиновой пробы

3) бензидиновой пробы

4) озоновой пробы

724. МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ХРАНИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ЕЕ ВЛИЯНИЕМ НА ЗДОРОВЬЕ

1)+ паспорт здоровья

2) медицинская карта стационарного больного

3) карта диспансерного наблюдения

4) обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы

725. ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В СТАЦИОНАР, ВЕДЕТСЯ

1)+ журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации (ф001/у)

2) медицинская карта стационарного больного ф003/у

3) листок учета движения больных и коечного фонда ф007/у

4) статистическая карта выбывшего из стационара ф066/у

726. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОМЕТРИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАНОСИТ В

1)+ температурный лист

2) историю болезни

3) лист назначений

4) дневник наблюдений

727. «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ СЛЕДУЕТ НАПРАВИТЬ В

1)+ территориальный орган Роспотребнадзора

2) управление здравоохранения

3) районную бактериологическую лабораторию

4) дезинфекционную станцию

728. "ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ" ПАЦИЕНТА ЗАПОЛНЯЕТСЯ

1)+ ежедневно утром и вечером

2) ежедневно утром

3) ежедневно вечером

4) через день

729. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ составной частью государственной системы социального страхования

2) системой, направленной на повышение размеров оплаты труда

3) страхованием от несчастных случаев

4) системой, направленной на защиту прав медицинских работников

730. ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ ПАЦИЕНТА ВЫПОЛНЯЕТ

1)+ медицинская сестра палатная (постовая)

2) заведующий отделением

3) процедурная медицинская сестра

4) старшая медицинская сестра отделения

731. ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ "ПОРЦИОННИК НА ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ (№ 1-84)"

1)+ ежедневно

2) перед каждым приемом пищи

3) 2 раза в день

4) 1 раз в неделю

732. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ЗАПОЛНЯЕТ

1)+ приемную квитанцию

2) медицинскую карту стационарного больного

3) журнал учета приема больных

4) статистическую карту выбывшего из стационара

733. СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1)+ контролирует качество оказания медицинской помощи

2) контролирует качество оказания медицинской помощи при жалобах от пациентов 3) участвует в лицензировании медицинских организаций

4) участвует в аттестации медицинских работников

734. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

1)+ экстренное извещение об инфекционном заболевании

2) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации

3) журнал учета амбулаторных больных

4) статистическую карту выбывшего из стационара

735. ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЛЮБОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

1)+ обязательно в письменном виде

2) желательно

3) не обязательно

4) зависит от конкретного случая

736. ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫБОР ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО НЕ ЧАЩЕ, ЧЕМ ОДИН РАЗ В

1)+ один год

2) три года

3) четыре года

4) два года

737. В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

1)+ фамилию, имя, отчество пациента и номер истории болезни

2) диагноз болезни пациента

3) путь введения препарата

4) количество препарата

738. ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ КВАРЦЕВАНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕЛАЕТСЯ

1)+ после каждого кварцевания

2) в конце рабочей смены

3) перед началом рабочей смены

4) 1 раз в неделю

739. ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ СТАЦИОНАРА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ проведение парентеральных вмешательств

2) непосредственный уход за пациентами

3) контроль выполнения врачебных назначений

4) организация выписки, учета, хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий

740. ОРГАНИЗУЕТ И КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ САНИТАРОК И МЛАДШИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЕЁ РАСПОРЯЖЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВА) 1)+ палатная (постовая) медсестра

2) старшая медсестра

3) сестра-хозяйка

4) младшая медсестра по уходу за больными

741. ОБЯЗАННОСТИ ПАЛАТНОЙ САНИТАРКИ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЖУРСТВА (РАБОЧЕЙ СМЕНЫ) ВКЛЮЧАЮТ

1)+ санитарное содержание пациентов, влажную уборку палат, проветривание, протирание тумбочек, столов, холодильника 2) сбор использованной посуды

3) наполнение графинов кипяченой водой

4) уборку коридоров

742. ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

1)+ штатных нормативов

2) наличия специалистов

3) образования сотрудников

4) квалификации медработников, возраста имеющихся кадров

743. СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТАХ, СОСТОЯЩИХ НА ПИТАНИИ НА 9 ЧАСОВ УТРА, ПОДАЮТСЯ ДИЕТИЧЕСКОЙ СЕСТРЕ ПИЩЕБЛОКА

1)+ старшими медицинскими сестрами отделений

2) палатными сестрами отделений

3) заведующим отделением

4) главной медсестрой

744. В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПАЛАТНАЯ САНИТАРКА МЫТЬ КОРИДОРЫ И УБИРАТЬ ТУАЛЕТЫ

1)+ не имеет права

2) обязана

3) должна по согласованию с сестрой-хозяйкой

4) может по согласованию с эпидемиологом

745. МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ПОСТОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПО СМЕНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ порционное требование в 2-х экземплярах

2) журнал регистрации температурящих пациентов

3) журнал учета ядовитых и сильнодействующих препаратов

4) журнал приема и передачи дежурств

746. УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

1)+ главная медицинская сестра

2) старшая медицинская сестра

3) главный врач

4) заместитель главного врача по лечебному делу

747. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ

1)+ профессиональных стандартов

2) порядков оказания медицинской помощи

3) стандартов медицинской помощи

4) учебников по сестринскому делу

748. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИЦИНСКИХ, ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ

1)+ Трудовой кодекс Российской Федерации

2) Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

3) О безопасности

4) Уголовный кодекс Российской Федерации

749. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1)+ заверены печатью и подписью главного врача медицинской организации

2) подписаны постовой медицинской сестрой

3) подписаны заведующим отделением

4) заполнены в произвольной форм

750. В ПОЛИКЛИНИКЕ ОФОРМЛЯЮТ МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В

1)+ амбулаторных условиях

2) стационарных условиях

3) санаторно-курортном учреждении

4) женской консультации

751. В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НА КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОТДЕЛЬНО ОТВОДИТСЯ

1)+ лист

2) графа

3) строка

4) тетрадь

752. К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОРЯДКА И ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ

1)+ нарушение правил борьбы с эпидемиями, незаконное врачевание, частная практика акушерки без лицензии 2) злоупотребление служебным положением

3) клевета, оскорбление

4) взяточничество

753. ПАЛАТНАЯ САНИТАРКА ОБЯЗАНА ПРОВОДИТЬ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПАЛАТ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЖУРСТВА (РАБОЧЕЙ СМЕНЫ) НЕ РЕЖЕ

1)+ 2 раз (утром и вечером)

2) раза (утром)

3) 3 раз (утром, днем, вечером)

4) каждые 3 часа

754. В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА МЕДСЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

1)+ карту стационарного больного

2) паспортную часть истории болезни и карты выбывшего из стационара

3) карту выбывшего из стационара

4) бланки направлений на лабораторные исследования

755. НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ РАЗДАЧУ ПИЩИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТАМ СОГЛАСНО ДИЕТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

1)+ буфетчица

2) палатная медсестра

3) старшая медсестра отделения

4) лечащий врач

756. ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ СИСТЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1)+ трёхстепенную (врач - медицинская сестра - санитарка)

2) двухстепенную (врач - медицинская сестра)

3) индивидуальную

4) неограниченную (родственники, волонтёры, помощники по уходу, сиделка)

757. ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОДПИСЫВАЕТСЯ

1)+ гражданином (законным представителем) и медицинским работником

2) гражданином (законным представителем) и главным врачом

3) гражданином (законным представителем) и руководителем медицинской организации 4) гражданином, медицинским работником и представителем страховой медицинской организации

758. В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИХ ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДЕ

1)+ каждого их применения

2) ежедневно

3) еженедельно

4) 1 раз в месяц

759. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА БОЛЬНЫХ И ОТКАЗОВ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ВЕДЕТСЯ В

1)+ приемном отделении

2) каждом отделении

3) каждом кабинете

4) поликлинике

760. К ПОМОЩНИКАМ ПО УХОДУ ДЕЖУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВА) ОТНОСЯТСЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЕЁ РАСПОРЯЖЕНИИ

1)+ санитар и младшая медсестра по уходу за больными

2) сестра-хозяйка

3) процедурная медсестра

4) старшая медсестра

761. ЗАПИСИ В «ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ» ВЕДЕТ

1)+ постовая медицинская сестра

2) лечащий врач

3) старшая медицинская сестра

4) процедурная медицинская сестра

762. ДОКУМЕНТ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГОСПИТАЛИЗИРОВАН ПАЦИЕНТ ИЛИ НЕТ

1)+ журнал учета приема больных и отказов в госпитализации

2) медицинская карта стационарного больного

3) статистическая карта выбывшего из стационара

4) журнал учёта инфекционных больных

763. ГЛАВНЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ И СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ МЕДСЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ эффективная организация труда

2) развитие здравоохранения

3) высокий уровень жизни

4) высокая оплата труда

764. РЕЖИМ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1)+ функциями, типом и структурой медицинской организации

2) количеством врачей

3) количеством среднего медперсонала

4) количеством младшего медперсонала

765. К РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ

1)+ главный врач, заместители главного врача, главная медсестра

2) заведующие подразделениями, отделениями

3) старшие медицинские сестры

4) врачи общей практики, врачи-специалисты

766. ПРИ ДВУХСТЕПЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИСЛО КОЕК НА ПОСТ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

1)+ уменьшается на 10-20%

2) уменьшается на 50%

3) увеличивается на 10-20%

4) увеличивается на 50%

767. ОРГАНИЗУЕТ И КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР ОТДЕЛЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ), НАХОДЯЩИХСЯ В ЕЁ ПОДЧИНЕНИИ, 1)+ старшая медицинская сестра

2) палатная (постовая) медсестра

3) заведующий отделением

4) младшая медсестра по уходу

768. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ СОДЕРЖИТ ТРЕБОВАНИЯ К

1)+ образованию, опыту работы, трудовым функциям, условиям допуска

2) формам профессионального роста

3) только особые условия допуска к профессиональной деятельности

4) перечню вредных факторов и условий труда

769. В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ОТНОСЯТСЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ УРОВНЮ

1)+ пятому

2) шестому

3) седьмому

4) четвёртому

770. В БЛАНКЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКОЕ (БИОХИМИЧЕСКОЕ) ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ

1)+ домашний адрес

2) отделение

3) диагноз

4) возраст

771. МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК – ЭТО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ РАБОТАЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И

1)+ медицинская деятельность является должностной обязанностью

2) занимается просветительской деятельностью

3) имеет фармацевтическое образование

4) обучает студентов в колледже

772. В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ МЛАДШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ ОТНОСЯТСЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ УРОВНЮ

1)+ четвёртому

2) пятому

3) шестому

4) седьмому

773. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА С БАЗОВЫМ УРОВНЕМ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» ВКЛЮЧАЯ

1)+ медсестра участковая, патронажная, приёмного отделения, палатная (постовая), перевязочной, процедурной, стерилизационной 2) медицинская сестра - анестезист, операционная медицинская сестра, диетическая 3) медицинская сестра по косметологии, физиотерапии, реабилитации

4) главная медицинская сестра

774. В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ОСНОВНАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РАМКАХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

1)+ оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода

2) проведение диагностики и лечения заболеваний

3) проведение лабораторных исследований биологических материалов пациента

4) осуществление санитарного ухода

775. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ РЕЦИПИЕНТА, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ПРОВЕДЕНИИ ТРАНСФУЗИИ (ПЕРЕЛИВАНИЯ) ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВИЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУППОВОЙ И РЕЗУС-ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ РЕЦИПИЕНТА

1)+ врачом клинического отделения медицинской организации, прошедшим обучение по вопросам трансфузиологии 2) медицинской сестрой клинического отделения медицинской организации

3) врачом приемного отделения

4) трансфузиологической комиссией

776. ДОНОРСКАЯ КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1)+ биологически полноценны, обладать функциональной активностью и лечебной эффективностью 2) свежезамороженны и приготовлены к использованию

3) пройти обеззараживание дезинфицирующими растворами или подвергнуться физическим методам дезинфекции 4) свежезаготовлены и перелиты реципиенту

777. ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПЕРЕЛИВАНИЮ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ острая печеночная и почечная недостаточность

2) острый инфаркт миокарда, острая сердечно-легочная недостаточность

3) бронхопневмония

4) шок

778. ОПРЕДЕЛЯТЬ ГРУППУ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОР ПРИ ПОВТОРНЫХ ГЕМОТРАНСФУЗИЯХ

1)+ необходимо перед каждой трансфузией

2) не нужно, взять данные из паспорта пациента

3) не нужно, взять данные из истории болезни

4) необходимо только перед первой трансфузией

779. ПРИ ОТСУТСТВИИ АГГЛЮТИНАЦИИ С РЕАГЕНТАМИ АНТИ – А, АНТИ – В, АНТИ – АВ, КРОВЬ ОТНОСИТСЯ К ___ ГРУППЕ

1)+ О (I)

2) А (II)

3) В (III)

4) АВ (IV)

780. К ИММУННЫМ ОТДАЛЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПЕРЕЛИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ ОТНОСЯТ

1)+ гемолиз, реакция "трансплантат против хозяина", посттрансфузионная пурпура, аллоиммунизация антигенами эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов или плазменными белками 2) перегрузка железом - гемосидероз органов

3) гепатит, паразитарные инфекции

4) синдром приобретенного иммунодефицита

781. К ИММУННЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПЕРЕЛИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ ОТНОСЯТ

1)+ острый гемолиз, гипертермическая негемолитическая реакция, анафилактический шок, крапивница, некардиогенный отек легких 2) бактериальный шок

3) инфаркт миокарда, острая сердечно-сосудистая недостаточность, отек легких 4) посттрансфузионная пурпура

782. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ НА ГРУППОВУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ КРОВИ ДОНОРА И РЕЦИПИЕНТА АГГЛЮТИНАЦИЯ ОТСУТСТВОВАЛА, СЛЕДОВАТЕЛЬНО КРОВЬ

1)+ совместима по групповой принадлежности

2) не совместима по групповой принадлежности

3) несовместима по резус-фактору

4) совместима по резус-фактору

783. ЛИОФИЛИЗИРОВАННАЯ ПЛАЗМА ХРАНИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ________ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ

1)+ +5 +20

2) +20 +24

3) не выше -25

4) +2 +6

784. ПРИЗНАК ИНФИЦИРОВАНИЯ КРОВИ ВО ФЛАКОНЕ

1)+ плазма мутная, с хлопьями

2) плазма окрашена в розовый цвет

3) плазма прозрачная

4) кровь 3-х слойная, плазма прозрачная

785. К ПРЕПАРАТАМ ПЛАЗМЫ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТ

1)+ фибриноген, тромбин

2) альбумин

3) протеин

4) иммуноглобулин человека, иммуноглобулин антистафилококковый человека

786. В СОСТАВ ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ВХОДЯТ

1)+ заведующие клиническими подразделениями, заведующие трансфузиологическим отделением или трансфузиологическим кабинетом, врачи, ответственные за организацию трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов в организации и другие специалисты 2) главный врач, заведующие клиническими отделениями, другие специалисты

3) заместитель главного врача по лечебной работе, врачи, ответственные за организацию трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов в организации и другие специалисты 4) врачи, ответственные за организацию трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов в организации, врачи приемного покоя и другие специалисты

787. ДОНОРОМ КРОВИ МОЖЕТ БЫТЬ ЛИЦО

1)+ достигшее возраста 18 лет или приобретшее полную дееспособность до достижения им возраста 18 лет 2) от 18 до 60 лет, не имеющее медицинских противопоказаний

3) от 18 до 55 лет, не имеющее медицинских противопоказаний

4) от 16 до 50 лет, не имеющее медицинских противопоказаний

788. ДОНОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ лицо, прошедшее медицинское обследование и добровольно сдающее кровь или ее компоненты 2) физическое лицо, которому проведено переливание донорской крови или ее компонентов 3) врач клинического отделения, прошедший обучение по вопросам трансфузиологии 4) медицинский работник осуществляющий заготовку крови

789. РЕЗУС-ФАКТОР СОДЕРЖИТСЯ В

1)+ эритроцитах

2) лимфоцитах

3) тромбоцитах

4) нейтрофилах

790. У ПАЦИЕНТА С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ ОТМЕЧАЕТСЯ

1)+ резкое снижение артериального давления

2) головная боль

3) возбуждение

4) повышение артериального давления

791. НЕОБРАТИМЫМ ЭТАПОМ УМИРАНИЯ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ биологическая смерть

2) клиническая смерть

3) агония

4) преагония

792. ДЕФИБРИЛЛЯТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

1)+ электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма

2) исследования работы головного мозга

3) ультразвуковых исследований сердца и его клапанного аппарата

4) регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца

793. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИМЕНЯЮТ

1)+ налоксон

2) феназепам

3) афобазол

4) диазепам

794. ЖГУТ ЭСМАРХА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+ для остановки артериального кровотечения

2) для остановки венозного кровотечения

3) для остановки капиллярного кровотечения

4) при внутривенных инъекциях

795. АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ патологическая подвижность костных отломков

2) отек

3) деформация сустава

4) деформация мягких тканей

796. АЛАЯ КРОВЬ, ВЫДЕЛЯЮЩАЯСЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЁЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ _______КРОВОТЕЧЕНИЯ

1)+ артериального

2) паренхиматозного

3) капиллярного

4) венозного

797. ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ОТМОРОЖЕНИЕМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

1)+ горячее питье, термоизоляционная повязка

2) горячее питье, полуспиртовый компресс

3) растирание пораженного участка подручными средствами

4) горячее питье, растирание пораженного участка

798. ДОСТОВЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ появления трупных пятен

2) прекращение дыхания

3) снижения температуры кожи ниже 20°С

4) прекращения сердечной деятельности

799. ЧАСТОТА КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ ______ В МИНУТУ

1)+ 100-120

2) 40-50

3) 130-150

4) 20-30

800. ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОСТОЯНИЯХ, ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА ОКАЗЫВАЮТ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1)+ в экстренной форме

2) в неотложной форме

3) плановую

4) первую помощь

801. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ ПРИ УГРОЖАЮЩИХ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ

1)+ несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях

2) только при террористических актах

3) развлекательных мероприятиях

4) только при травмах

802. ПОКРАСНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1)+ отравлении угарным газом

2) острой печеночной недостаточности

3) острой почечной недостаточности

4) острой массивной кровопотере

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ

1)+ угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений 2) наличии письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти 3) наличии обращения представителей средств массовой информации, с разрешения руководителя медицинской организации 4) наличии письменного обращения адвоката, представившего нотариально оформленную доверенность на ведение судебного дела

2. ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ остеопороз

2) укорочение

3) размягчение

4) обызвествление

3. ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ АНЕМИИ

1)+ железодефицитной

2) гемолитической

3) гипопластической

4) серповидно-клеточной

4. ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ

1)+ 16-20

2) 25-30

3) 35-40

4) 45-50

5. ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ ГИПОТОНИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

1)+ быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное

2) быстром переходе из вертикального положения в горизонтальное

3) длительной ходьбе

4) быстрой ходьбе

6. ПРИ ВОЗРАСТНОЙ ЭМФИЗЕМЕ У ЧЕЛОВЕКА ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С

1)+ дыханием

2) питанием

3) питьём

4) выделениями

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЕ

1)+ обмена информацией медицинскими организациями, в целях оказания медицинской помощи 2) письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти 3) письменного обращения представителей средств массовой информации при наличии аккредитации 4) письменного обращения адвоката при наличии нотариально оформленной доверенности на ведение судебного дела

8. БОЛЕВАЯ, ТАКТИЛЬНАЯ И ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

1)+ снижается

2) повышается

3) не изменяется

4) отсутствует

9. ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ К ГРУДИ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

1)+ в первые 30 минут

2) через 2-3 часа

3) через 6 часов

4) через 10-12 часов

10. НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НАБЛЮДАЮТСЯ В

1)+ строении таза

2) строении трубчатых костей

3) соотношении минеральных и органических веществ костной ткани

4) строении мышц

11. ПРИ СТАРЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

1)+ снижением почечного кровотока

2) увеличением вместимости мочевого пузыря

3) повышением тонуса мочеточников

4) более редким мочеиспусканием

12. К ЖЕЛУДКУ СЗАДИ ПРИЛЕЖИТ

1)+ поджелудочная железа

2) тощая кишка

3) правая почка

4) двенадцатиперстная кишка

13. ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ УПРАЖНЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ

1)+ наклоны туловища

2) бег

3) приседания

4) быструю ходьбу

14. КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ снижение артериального давления, частый нитевидный пульс, резкая слабость 2) приступ удушья, сердцебиение, слабость

3) головокружение, тахикардия, головная боль

4) лихорадка, слабость, боль в грудной клетке

15. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В ПЕРЕДАЕТСЯ ПУТЕМ

1)+ парентеральным

2) воздушно-капельным

3) алиментарным

4) воздушно-пылевым

16. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ хоспис

2) поликлиника

3) пансионат

4) станция скорой медицинской помощи

17. ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ ЛИЦУ СО СТОЙКОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1)+ медико-социальной экспертной комиссией

2) клинико-экспертной комиссией

3) заместителем главного врача по экспертизе трудоспособности

4) заведующим отделением

18. ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМ

1)+ нитроглицерин под язык

2) димедрол подкожно

3) астмопент ингаляционно

4) лидокаин внутривенно

19. ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

1)+ сидя с упором на руки

2) с приподнятым ножным концом

3) на боку

4) горизонтальное

20. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА БОЛЬНОМУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1)+ механически и химически щадящее питание

2) разгрузочные дни

3) ограничение животных жиров

4) повышенное количество белка

21. К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТСЯ

1)+ головная боль, головокружение, пелена перед глазами

2) кровохарканье, сердцебиение, одышка

3) изжога, рвота, шум в ушах

4) отрыжка, слабость, метеоризм

22. ПАЦИЕНТ С ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ

1)+ во всех случаях при тяжелой форме

2) в удовлетворительном состоянии

3) для периодического наблюдения

4) для промывания желудка

23. ДЛЯ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ

1)+ кратковременной потери сознания

2) отсутствия реакций на внешние раздражители

3) длительной потери сознания

4) снижения рефлексов

24. ПРИ УРЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ОТ ПАЦИЕНТА ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАПАХ

1)+ мочевины

2) "сладковатый"

3) "кислый"

4) ацетона

25. К РАЗВИТИЮ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИВОДИТ

1)+ спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки бронхов и скопление вязкой мокроты 2) повышение давления в малом круге кровообращения

3) отек гортани

4) воспаление плевральных листков

26. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

1)+ 280 дней

2) 320 дней

3) 250 дней

4) 380 дней

27. ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА НЕОБХОДИМО

1)+ ввести дицинон, аминокапроновую кислоту

2) дать пузырь со льдом

3) ввести спазмолитики

4) оказать помощь при рвоте

28. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ

1)+ сидя

2) лежа на здоровом боку

3) лежа на больном боку

4) лежа на спине

29. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ снижение артериального давления

2) боль в суставах

3) повышение артериального давления

4) эйфория

30. НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

1)+ применение ингаляторов с бронхолитиками

2) создание вынужденного положения в постели

3) проведение щелочно-масляных ингаляций

4) применение горчичных обертываний

31. ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ МУЖЧИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В

1)+ формировании вторичных половых признаков

2) снижении порога болевой чувствительности

3) увеличении грудных желез в периоде полового созревания

4) формировании вкусовых ощущений

32. ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

1)+ пузырем со льдом на живот

2) внутримышечным введением викасола

3) внутривенным введением хлористого кальция

4) введением анальгетиков

33. ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ НЕОБХОДИМО

1)+ дать выпить сладкий чай

2) ввести дибазол

3) ввести инсулин

4) дать выпить отвар шиповника

34. ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

1)+ сидя, с упором на руки

2) горизонтальное с приподнятыми ногами

3) горизонтальное

4) лежа на боку

35. ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ

1)+ загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином

2) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином

3) колющая боль в области сердца

4) ноющая боль в области сердца

36. ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ВЫРАЖЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕОБХОДИМО

1)+ чаще поить пациента

2) вводить препараты крови внутривенно

3) вводить жаропонижающие препараты

4) вводить антибиотики

37. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ ЗАГРУДИННОЙ БОЛИ НЕОБХОДИМО

1)+ дать нитроглицерин под язык

2) ввести морфина гидрохлорид

3) ввести анальгин в/м

4) дать димедрол внутрь

38. К ОСЛОЖНЕНИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

1)+ кардиогенный шок

2) одышка

3) артрит

4) повышение артериального давления

39. К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОТНОСЯТСЯ

1)+ чувство голода, потливость

2) боли в области сердца, одышка

3) одышка, сухой кашель

4) отеки, головная боль

40. ДИЕТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ

1)+ ограничение острых и мясных блюд из свинины и баранины

2) увеличение потребления жидкости и сладостей

3) ограничение жидкости и соли

4) увеличение потребления жиров и пряностей

41. ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА, ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СУХИЕ, СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

1)+ приступа бронхиальной астмы

2) сердечной астмы

3) тромбоэмболии легочной артерии

4) пневмоторакса

42. КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс

2) резкое повышение артериального давления, напряженный пульс

3) лихорадка, рвота

4) приступ удушья, ортопноэ

43. ВДЫХАНИЕ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА В ВИДЕ

1)+ сенной лихорадки (поллиноза)

2) контактного дерматита

3) гемолитической анемии

4) гранулематозного воспаления

44. ШОКОМ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ острая сердечно-сосудистая недостаточность

2) острая сердечная недостаточность

3) острое повышение тонуса периферических сосудов

4) острая недостаточность по малому кругу кровообращения

45. БОЛЬНЫМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

1)+ врача-аллерголога

2) врача-инфекциониста

3) врача-онколога

4) врача-хирурга

46. ДЕЙСТВИЕ ЭСТРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В

1)+ развитии молочных желез

2) развитии мускулатуры

3) росте волос на лобке и в подмышечных впадинах

4) повышении уровня холестерина в крови

47. ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ БОЛЬНОЙ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ

1)+ облегчения самочувствия

2) проведения диагностических мероприятий

3) физиологического сна

4) проведения гигиенических мероприятий

48. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ЁМКОСТИ ЛЁГКИХ

1)+ спирометрия

2) тонометрия

3) барометрия

4) анемометрия

49. К ПРОТИВОВИРУСНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

1)+ умифеновир (арбидол)

2) дроперидол

3) парацетамол

4) протамина сульфат

50. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ИНФАРКТА МИОКАРДА

1)+ атеросклероз коронарных артерий

2) порок сердца

3) ревматический эндокардит

4) вирусный миокардит

51. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЧЕСОТКИ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К ВРАЧУ

1)+ дерматологу

2) инфекционисту

3) педиатру

4) аллергологу

52. ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРОВОДИТСЯ В

1)+ кардиологическом центре

2) реанимационном отделении

3) больнице скорой медицинской помощи

4) санатории

53. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ ЗАНЯТИЯ С

1)+ логопедом

2) психологом

3) врачом-психиатором

4) врачом-неврологом

54. ПАЦИЕНТ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В __________ ОТДЕЛЕНИЕ

1)+ хирургическое

2) неврологическое

3) кардиологическое

4) урологическое

55. МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1)+ кардиологический центр

2) врачебная амбулатория

3) поликлиника

4) участковая больница

56. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ - ПОКАЗАНИЕ К ПЕРЕВОДУ В

1)+ специализированное психосоматическое отделение

2) психо-неврологический санаторий

3) дневной стационар

4) многопрофильный стационар

57. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЖАЛОБ НА РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-1)+ офтальмолога 2) онколога

3) невролога

4) терапевта

58. ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ И ПРОСТЕЙШИХ

1)+ клиническая

2) бактериологическая

3) иммунологическая

4) радиоизотопной диагностики

59. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА ПАЦИЕНТА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ

1)+ кардиологическое

2) нейрососудистое

3) терапевтическое

4) реабилитационное

60. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРОВОДИТСЯ В

1)+ кабинете ультразвуковой диагностики

2) физиотерапевтическом кабинете

3) кабинете электрокардиографии

4) рентгенологическом кабинете

61. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В СТАЦИОНАР ПОСТРАДАВШЕГО В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ ПАЦИЕНТА СООБЩЕНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ В

1)+ отделение полиции

2) травмпункт

3) управление МЧС

4) управление Роспотребнадзора

62. УВЕЛИЧЕНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА

1)+ никтурия

2) полиурия

3) пиурия

4) дизурия

63. КРОВЬ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

1)+ клинико-диагностическую

2) биохимическую

3) бактериологическую

4) цитологическую

64. ПЕРМЕТРИН ПРИМЕНЯЮТ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ

1)+ педикулеза

2) бешенства

3) аллергии на йод

4) наружного кровотечения

65. ПРИЧИНА КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА

1)+ дрожжеподобные грибы

2) стафилококк

3) кишечная палочка

4) аллергическая реакция

66. ИНФЕКЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ПРОЦЕСС ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ОРГАНЕ ИЛИ ТКАНИ

1)+ очаговая

2) экзогенная

3) генерализованная

4) эндогенная

67. ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ гипертрофическая кардиомиопатия

2) инфекционный миокардит

3) инфекционный эндокардит

4) острая ревматическая лихорадка

68. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ инфицирование мочевыводящих путей

2) недержание мочи

3) бессонница

4) задержка мочи

69. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ БОЛЬНОМУ НАЗНАЧАЮТ

1)+ дыхательную гимнастику

2) интубацию трахеи

3) диету, богатую белком

4) УВЧ на грудную клетку

70. МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ШИГЕЛЛЕЗА

1)+ контактно-бытовой

2) воздушно-капельный

3) парентеральный

4) воздушно-пылевой

71. ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОРОДАВОК

1)+ фильтрующийся вирус

2) стрептококк

3) аллергизация организма

4) заболевание пищеварительного тракта

72. ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛИТА

1)+ боль при глотании

2) нарушение носового дыхания

3) снижение слуха

4) потеря голоса

73. СИМПТОМЫ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

1)+ длительный субфебрилитет, кашель более 3 недель

2) одышка, "ржавая" мокрота

3) приступ удушья, стекловидная мокрота

4) лихорадка, кашель с гнойной мокротой

74. КОЛИЧЕСТВО МОЧИ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ УМЕНЬШАЕТСЯ В ПЕРИОДЕ

1)+ олигурическом

2) лихорадочном

3) полиурическом

4) реконвалесценции

75. ПРИЧИНА ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

1)+ возможные осложнения с развитием неотложных состояний

2) наличие свободных мест в стационаре

3) неадекватное поведение пациента

4) бессознательное состояние пациента

76. ВЕДУЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ГРИППА

1)+ лихорадка, катаральные явления

2) диспептические расстройства, цианоз

3) головная боль, головокружение

4) тахикардия, одышка

77. ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ГОНОРЕИ

1)+ гнойные выделения из уретры

2) лихорадка

3) зуд гениталий

4) нарушения сна

78. ТЕРМИН, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ ВОСПАЛЕНИЕ ГОРТАНИ

1)+ ларингит

2) фарингит

3) тонзиллит

4) эзофагит

79. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА

1)+ проведение отвлекающих процедур

2) введение эуфиллина внутривенно

3) введение антибиотиков

4) оксигенотерапии

80. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

1)+ медицинскими работниками с использованием табельных медицинских средств

2) населением с использованием подручных средств

3) спасателями с использованием табельных медицинских средств

4) медицинскими работниками с использованием подручных средств

81. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У РЕБЕНКА

1)+ бледность, ломкость ногтей, тусклые волосы, плохой аппетит, извращение вкуса 2) гиперемия лица, ускоренный рост волос

3) бледность, ломкость ногтей и волос, увеличение селезенки, геморрагическая сыпь 4) бледность, носовые кровотечения, извращение вкуса, поражение суставов

82. ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛЛИНОЗНОГО (СЕННОГО) КОНЪЮНКТИВИТА

1)+ аллергия

2) травма

3) гиповитаминоз

4) инфекция

83. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОЧИЩЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТ СЛИЗИ И МОКРОТЫ

1)+ постуральный дренаж

2) лечебная физкультура

3) проведение ингаляций

4) постановка горчичников на грудную клетку

84. АНТИКОАГУЛЯНТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

1)+ гепарин

2) алтеплаза

3) протамина сульфат

4) клопидогрел

85. БЛОКАТОР КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ

1)+ верапамил

2) метопролол

3) эналаприл

4) лозартан

86. ГИПОТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ АПФ

1)+ эналаприл

2) метопролол

3) лозартан

4) нитроглицерин

87. ОТДЕЛОМ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ КИШКА

1)+ ободочная

2) подвздошная

3) тощая

4) двенадцатиперстная

88. ПЯТНА БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПРИ КОРИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА

1)+ слизистой оболочке щек

2) туловище

3) конечностях

4) лице

89. ВЕДУЩАЯ ПРИЧИНА ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

1)+ атеросклероз сосудов головного мозга

2) психо-эмоциональное перенапряжение

3) нерациональное питание

4) избыточный вес

90. К НИТРАТАМ ОТНОСИТСЯ

1)+ нитроглицерин

2) ивабрадин

3) триметазидин

4) верапамил

91. АХОЛИЯ–ЭТО

1)+ нарушение поступления желчи в кишечник

2) нарушение всасывания в кишечнике

3) расстройство переваривания в желудке

4) уменьшение слюнообразования

92. ВАЖНЫМ ЭТАПОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ И ИНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ оценка факторов риска в своей работе

2) ежегодное обследование

3) обследование всех пациентов

4) уклонение от работы с инфицированными пациентами

93. ЦСО - ЭТО

1)+ центральное стерилизационное отделение

2) центральное специализированное отделение

3) централизованное специализированное отделение

4) центральное стерильное отделение

94. К УНИВЕРСАЛЬНЫМ МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ ПРАВИЛО

1)+ считать каждого пациента потенциально инфицированным

2) мытья рук перед выполнением инвазивных манипуляций

3) мытья рук перед уходом за тяжелобольными пациентами

4) использование антисептика для рук после инъекции

95. УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ дезинфекцией

2) дезинсекцией

3) дератизацией

4) стерилизацией

96. НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ МЕТОДОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ химический

2) термический

3) механический

4) комбинированный

97. САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛЬНОСТИ

1)+ бактериологический

2) биологический

3) физический

4) химический

98. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

1)+ один раз в неделю

2) два раза в неделю

3) один раз в две недели

4) один раз в месяц

99. К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ОТНОСЯТ

1)+ любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание или осложнение, у пациентов или медицинских работников, связанное с оказанием любых видов медицинской помощи 2) любое инфекционное заболевание, возникшее в стационаре

3) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, с которым пациент поступил в стационар 4) инфекцию, передающуюся половым путем

100. САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ

1)+ посева на питательные среды

2) использования химических индикаторов

3) использования биологических индикаторов

4) использования физических индикаторов

101. МЕХАНИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА ЭТО

1)+ удаление из раны нежизнеспособных тканей

2) дренирование раны марлевым тампоном

3) промывание раны раствором водорода пероксида

4) наложение давящей повязки

102. ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

1)+ удаления дезинфектантов, белковых, жировых, лекарственных и др. загрязнений 2) дезинфекции

3) удаления белковых загрязнений

4) удаления лекарственных средств

103. НАРУШЕНИЕ АСЕПТИКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЪЕКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

1)+ абсцессу

2) некрозу окружающей ткани

3) воздушной эмболии

4) аллергической реакции

104. СТЕРИЛИЗАЦИЯ - ЭТО

1)+ уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих

2) уничтожение патогенных микробов

3) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов

4) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назначения

105. К ФИЗИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКЕ ОТНОСИТСЯ

1)+ дренирование раны

2) промывание раны антисептиком

3) первичная хирургическая обработка раны

4) удаление некротических тканей из раны

106. К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

1)+ полное погружение в дезинфицирующий раствор

2) пароформалиновый метод

3) паровоздушный метод

4) газовый метод

107. ПРОВЕДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ

1)+ средств биологического происхождения

2) первичной хирургической обработки ран

3) дренирования ран

4) обработки ран с 3% раствором перекиси водорода

108. ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКИХ, АКУШЕРСКИХ, РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ И НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ

1)+ 1 раз в день

2) 1 раз в 2 дня

3) 1 раз в неделю

4) 2 раза в неделю

109. К ЭНДОГЕННОМУ ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ ОТНОСИТСЯ

1)+ лимфогенный

2) воздушно-капельный

3) воздушно-пылевой

4) контактный

110. К ИСКУССТВЕННОМУ (АРТИФИЦИАЛЬНОМУ) ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

1)+ медицинский: через кровь и ее компоненты, руки медперсонала, инструменты, перевязочный материал 2) трансмиссивный

3) контактно-бытовой

4) аэрозольный

111. ЦЕЛЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК МЕДПЕРСОНАЛА ПОСЛЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТАКТА

1)+ профилактика профессионального заражения

2) обеспечение кратковременной стерильности

3) создание продолжительной стерильности

4) удаление бытового загрязнения

112. ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЕЖИТ

1)+ дезинфекции

2) промыванию

3) проветриванию

4) уничтожению

113. ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ условно-патогенные микроорганизмы

2) бактерии, которые свободно живут в окружающей среде

3) вирусы

4) платяные вши

114. УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО МУСОРА КЛАССА Б ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПУТЕМ

1)+ сжигания в печах или захоронения на, спец.полигонах

2) вывоза на городскую свалку бытового мусора

3) складирования на хозяйственном дворе больницы

4) захоронения на территории больницы

115. ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР

1)+ стерилизация

2) дезинфекция

3) дезинсекция

4) демеркуризация

116. МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ

1)+ влажная уборка помещений

2) кипячение

3) ультрафиолетовое облучение

4) использование формалина

117. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ПРОИСХОДИТ

1)+ за пределами территории учреждения здравоохранения

2) на территории учреждения здравоохранения

3) на месте образования отходов

4) в специальных помещениях лечебного отделения

118. ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ

1)+ использование формалина

2) влажная уборка помещений

3) фильтрация воздуха

4) ультрафиолетовое облучение

119. ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ПРИВОДИТ К

1)+ повышению риска заболеваний щитовидной железы

2) повышению риска заболеваний надпочечников

3) повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями

4) заболеваниям поджелудочной железы

120. ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ ТЕЛА, МАССЫ ТЕЛА, ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЮТСЯ

1)+ антропометрическими

2) функциональными

3) лабораторными

4) клиническими

121. ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА НЕОБХОДИМ

1)+ тонометр

2) сантиметровая лента

3) ростомер

4) весы

122. ФОРМИРОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ У ДЕВОЧЕК СПОСОБСТВУЕТ ГОРМОН

1)+ эстрадиол

2) тироксин

3) адреналин

4) инсулин

123. СТЕПЕНЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА – ЭТО

1)+ биологический возраст

2) календарный возраст

3) паспортный возраст

4) хронологический возраст

124. ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ ПРИВОДИТ К

1)+ повышенной утомляемости

2) задержке физического развития

3) развитию остеопороза

4) онкологическим заболеваниям

125. РАННЕЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ СПОСОБСТВУЕТ

1)+ усилению лактации

2) профилактике рахита

3) быстрому росту ребенка

4) профилактике мастита

126. К ГРУППЕ ПОЖИЛЫХ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ ____ ЛЕТ

1)+ 60-74

2) 45-59

3) 65-85

4) 75-89

127. ПРИ ДЕФИЦИТЕ ЖЕЛЕЗА В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА ВОЗНИКАЕТ

1)+ анемия

2) флюороз

3) хрупкость костей

4) эндемический зоб

128. ПРИ ДЕФИЦИТЕ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В РАЗВИВАЮТСЯ

1)+ заболевания нервной системы

2) цинга, нарушения зрения

3) анемия, повышенная кровоточивость

4) рахит, цинга

129. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ В КОЛИЧЕСТВЕ _____ ГРАММ В СУТКИ

1)+ 400

2) 300

3) 250

4) 150

130. ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ УГЛЕВОДОВ

1)+ энергетическая

2) обеспечение деятельности желудочно-кишечного тракта

3) пластическая

4) растворение витаминов А, К, Е

131. ПОВЫШЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПРИВОДИТ К

1)+ избыточной массе тела

2) истощению

3) потере аппетита

4) изменению настроения

132. ЗАБОТА О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ обязанностью граждан

2) добровольным выбором гражданина

3) личным делом каждого гражданина

4) ответственностью человека перед обществом

133. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ МАССЫ ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (__%) 1)+ 6-10

2) 5-6

3) 10-12

4) 3-5

134. ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ укрепление и сохранение здоровья человека, предупреждение заболеваний

2) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании

3) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска 4) поддержание качества жизни пациентов

135. ПОСЛЕДСТВИЕМ ГИПОДИНАМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ снижение силы и выносливости мышц

2) повышение тонуса и эластичности мышц

3) снижение частоты сердечных сокращений

4) повышение работоспособности организма

136. ОЖИРЕНИЮ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА

1)+ 36 кг/м2

2) 18 кг/м2

3) 25 кг/м2

4) 41 кг/м2

137. МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕССОНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ прием пищи не менее, чем за 2-3 часа до сна

2) занятие танцами в вечернее время

3) посещение фитнес-тренировок вечером

4) отказ от снотворных средств

138. ПРИ ОЦЕНКЕ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОГО РИСКА УЧИТЫВАЕТСЯ

1)+ возраст

2) частота дыхания

3) уровень глюкозы

4) частота пульса

139. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В

1)+ два этапа

2) один этап

3) три этапа

4) четыре этапа

140. ЦЕЛЬЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ отказ от употребления алкоголя

2) предупреждение рецидивов

3) предупреждение употребления алкоголя

4) лечение заболеваний

141. ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ

1)+ закрытый большой родничок

2) рост 65 см

3) масса тела 8,0 кг

4) окружность головы 40 см

142. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 6-8 недель

2) месяц

3) 2 недели

4) 1-2 дня

143. ПРИЧИНОЙ АНДРОПАУЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ снижение выработки тестостерона

2) снижение функции щитовидной железы

3) снижение выработки эстрогена

4) избыток пролактина

144. СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ, УЖИН ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА

1)+ 2-3 часа до сна

2) 45 минут до сна

3) 1 час до сна

4) 6 часов до сна

145. ОРИЕНТИРАМИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ГРУДНОГО РЕБЕНКА СЗАДИ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ затылочные бугры

2) область ниже затылочных бугров

3) область над затылочными буграми

4) теменные бугры

146. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1)+ 280 дней

2) 220 дней

3) 240 дней

4) 300 дней

147. ВРЕМЯ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ пубертатным периодом

2) фертильным периодом

3) пренатальным периодом

4) юношеским периодом

148. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ УМСТВЕННАЯ РАБОТА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К

1)+ снижению устойчивости внимания

2) улучшению восприятия информации

3) улучшению запоминания информации

4) повышению сосредоточения внимания

149. К ПСИХОНЕВРОТИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ

1)+ плаксивость

2) жар

3) приливы

4) нарушения сна

150. ТАБАКОКУРЕНИЕ – ЭТО ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ

1)+ онкологических заболеваний

2) авитаминоза

3) аллергических реакций

4) ожирения

151. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В

1)+ год

2) 3 месяца

3) полгода

4) 2 года

152. ЦЕЛЬЮ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ максимально возможная компенсация утраченных жизненных функций

2) устранение факторов риска возникновения заболевания

3) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска 4) система мер, направленных на профилактику перехода заболеваний в хронические формы

153. ГИПОГАЛАКТИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ снижение выработки молока в молочных железах

2) воспаление молочной железы у женщины

3) снижение потребности ребенка в грудном молоке

4) непереносимость грудного молока у ребенка

154. К ДОЛГОЖИТЕЛЯМ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ

1)+ старше 90 лет

2) 75-90 лет

3) старше 80 лет

4) старше 100 лет

155. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО СОСТОЯНИЕ

1)+ полного физического, духовного и социального благополучия

2) при котором отсутствуют болезни, ограничивающие трудоспособность

3) активной деятельности при наличии минимальных функциональных нарушений

4) его активной трудоспособности

156. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

1)+ снижением эластичности

2) увеличением тургора

3) повышением влажности

4) снижением пигментации

157. ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ лактация

2) овуляция

3) саливация

4) пролиферация

158. К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСЯТ

1)+ адекватную физическую активность

2) употребление продуктов, богатых углеводами

3) соблюдение режима сна и питания

4) наблюдения у врача травматолога

159. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА СОСТАВЛЯЕТСЯ

1)+ индивидуальная программа здорового образа жизни

2) программа борьбы с вредными привычками

3) стандартная программа здорового образа жизни

4) план лечения пациента

160. ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С УПРАЖНЕНИЙ

1)+ низкой интенсивности

2) средней интенсивности

3) высокой интенсивности

4) умеренной интенсивности

161. ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ ДЛИНА ТЕЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В СРЕДНЕМ НА (___СМ) 1)+ 20-25

2) 25-30

3) 15-20

4) 12-15

162. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПРОВОДИТСЯ ПО ШКАЛЕ

1)+ SCORE

2) Нортон

3) Ватерлоу

4) RASS

163. ОДНИМ ИЗ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ эрозия шейки матки

2) наличие артериальной гипертензии I стадии

3) возраст старше 30 лет

4) пиелонефрит в стадии ремиссии

164. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ

1)+ центильных таблиц

2) индивидуальных стандартов

3) возрастных стандартов

4) визуально

165. ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

1)+ сердечно-сосудистых заболеваний

2) инфекционных заболеваний

3) ЛОР-заболеваний

4) психических заболеваний

166. К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1)+ календарного метода

2) презерватива

3) спермицидов

4) внутриматочной спирали

167. САМЫМ ЗДОРОВЫМ СНОМ ЯВЛЯЕТСЯ СОН В ПЕРИОД

1)+ 22.00 – 06.00

2) 00.00 – 04.00

3) 01.00 – 03.00

4) 03.00 – 06.00

168. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ устранение психогенного компонента родовой боли

2) ознакомление беременных со строением и функциями половых органов

3) ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных

4) разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности

169. РЕБЕНОК ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ГОВОРИТ ОКОЛО 10 СЛОВ, НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ ЗАПРЕТ, ПРИУЧАЕТСЯ К НАВЫКАМ ОПРЯТНОСТИ В ВОЗРАСТЕ

1)+ 12 месяцев

2) 9 месяцев

3) 1 год 6 месяцев

4) 1 год 9 месяцев

170. КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

1)+ большей эластичностью

2) большим содержанием минеральных веществ

3) большей плотностью

4) большей ломкостью

171. ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ЧАЩЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО

1)+ профилю заболевания

2) составу обратившихся

3) возрасту

4) половому составу

172. САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

1)+ вторичной

2) первичной

3) популяционной

4) социальной

173. ОБЩИЙ УРОВЕНЬ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЕГО ГАРМОНИЧНОСТЬ У ГРУДНОГО РЕБЕНКА МОЖНО ОЦЕНИТЬ, ОПИРАЯСЬ НА

1)+ степень развития ведущей для данного возраста линии развития

2) степень и быстроту прибавки массы тела

3) умение стоять и ходить

4) данные антропометрических измерений

174. ПЕРИОД ДЕТСТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО

1)+ 18 лет

2) 17 лет

3) 15 лет

4) 14 лет

175. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1)+ кормлении грудным молоком

2) как можно более раннем использовании соков для коррекции питания

3) кормлении кисломолочными смесями

4) тщательной термической обработке пищевых продуктов

176. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ

1)+ формирования общественного мнения

2) удовлетворения потребности в здоровом образе жизни

3) формирования умений

4) формирования навыков

177. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ЭТО

1)+ комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность

2) просветительная деятельность

3) обучающая деятельность

4) воспитательная деятельность

178. ЛЕКЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

1)+ врач, медицинская сестра

2) только врач

3) только медицинская сестра

4) младший медицинский персонал

179. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НЕОБХОДИМО С ЦЕЛЬЮ

1)+ профилактики травматизма

2) создания комфортных условий

3) улучшения передвижения

4) создания уюта

180. ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

1)+ поддержку и поощрение к самостоятельности и самоутверждению

2) опеку со стороны окружения

3) подавление стремления к самоутверждению и самостоятельности

4) отказ от вмешательства в его воспитание

181. ТРЕНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ ОБЛАДАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ

1)+ 30 и более минут 5 раз в неделю

2) 20 минут 1-2 раза в неделю

3) 10 минут 3 раза в неделю

4) 10 минут 4 раза в день

182. ПАССИВНЫЙ ОТДЫХ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДОПУСТИМ

1)+ после выполнения работы, связанной со значительными затратами физической энергии 2) преимущественно при умственном труде

3) после длительного сна

4) в выходные и праздничные дни

183. ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

1)+ значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки 2) соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

3) соответствует состоянию покоя в положении сидя или лежа

4) оставляет ощущение тепла и легкой одышки

184. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВЕРШЕННЫМ В СЛУЧАЕ

1)+ осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ 2) осмотра работника всеми врачами-специалистами

3) выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований

4) при выполнении 50% от запланированных исследований и консультаций специалистов

185. НОЧЬЮ НЕОБХОДИМОСТЬ В МОЧЕИСПУСКАНИИ У ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВОЗНИКАЕТ НЕ БОЛЕЕ

1)+ 1 раза

2) 2 раз

3) 3 раз

4) 4 раз

186. ТОПОГРАФИЧЕСКИ В ЖЕЛУДКЕ ВЫДЕЛЯЮТ

1)+ кардиальный отдел

2) основание

3) верхнюю часть

4) нисходящую часть

187. К АЛИМЕНТАРНЫМ ГЕРОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

1)+ овощи и фрукты

2) макаронные изделия

3) мясо и рыба

4) хлебобулочные изделия

188. К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

1)+ наследственная предрасположенность

2) курение табака

3) нерациональное питание

4) гиподинамия

189. НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОКАЗЫВАЕТ

1)+ мотивация к сохранению здоровья

2) наследственность

3) трудовое воспитание

4) художественный образ (герой фильма, литературный герой)

190. УМЕРЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

1)+ несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки 2) соответствует состоянию покоя в положении лежа или сидя

3) составляет менее 10 тысяч шагов в сутки вне помещения

4) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает сильную одышку

191. К ПРОДУКТАМ, СОДЕРЖАЩИМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УГЛЕВОДОВ, ОТНОСЯТСЯ

1)+ крупы

2) растительные масла

3) орехи

4) морепродукты

192. В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ СОДЕРЖАНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ

1)+ не менее 400 гр

2) до 100 гр

3) 300 гр

4) до 400 гр

193. ПОД ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ПОНИМАЮТ

1)+ активную жизнедеятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья 2) борьбу за чистоту среды обитания

3) творчество, как источник положительных эмоций

4) регулярные профилактические осмотры

194. ИЗУЧЕНИЕМ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЗАНИМАЕТСЯ

1)+ геронтология

2) гериатрия

3) танатология

4) геронтофармакология

195. ОСТРОТА ЗРЕНИЯ, ОСТРОТА СЛУХА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

1)+ снижается

2) не изменяется

3) повышается

4) незначительно повышается

196. ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 7 ДНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ

1)+ длительный сон

2) длительное бодрствование

3) мышечная гипотония

4) обильное (более 40 мл) срыгивание после каждого кормления

197. ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

1)+ врач, медицинская сестра, фельдшер

2) только медицинская сестра

3) только фельдшер

4) только врач

198. СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 5 лет

2) 3 года

3) 1 год

4) 10 лет

199. С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА В ДИЕТУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ ВКЛЮЧАТЬ ПРОДУКТЫ

1)+ морскую капусту, мясо кальмаров

2) баранину, индейку

3) свинину, конину

4) колбасу, бекон

200. САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ

1)+ до рождения ребёнка

2) с первого года жизни ребёнка

3) в детском саду

4) в школе

201. К ПРОДУКТАМ, СОДЕРЖАЩИМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЛКА, ОТНОСЯТСЯ

1)+ сыр, творог

2) овощи и фрукты

3) крупы, макароны

4) маргарин, майонез

202. РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ

1)+ всех медицинских работников

2) только средних медицинских работников

3) только врачей

4) только врача общей практики

203. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОБЩЕНИЕМ МЕЖДУ

1)+ специалистом и пациентом

2) специалистом и группой пациентов

3) специалистом и большим количеством пациентов

4) группами специалистов

204. В НОРМЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ) 1)+ 40

2) 32

3) 24

4) 18

205. МАССОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОБЩЕНИЕМ МЕЖДУ

1)+ специалистом и большим количеством пациентов

2) специалистом и пациентом

3) специалистом и группой пациентов

4) группами специалистов

206. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО МОНИТОРИНГУ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ патронаж к ребенку до 1 года жизни

2) анкетирование родителей

3) чтение лекций

4) беседы с родителями

207. В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

1)+ холестерин

2) аскорбиновую кислоту

3) каротин

4) соли кальция

208. ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОБЩЕНИЕМ МЕЖДУ

1)+ специалистом и группой пациентов

2) группами специалистов

3) специалистом и большим количеством пациентов

4) специалистом и пациентом

209. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СУТОЧНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ (__ККАЛ) 1)+ 1700-1900

2) 2000-2300

3) 2800-3000

4) 3000-3200

210. ПРИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО УМСТВЕННОМ ТРУДЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ адекватная физическая нагрузка

2) пассивный отдых

3) потребление дополнительного количества пищи

4) чтение, компьютерные игры

211. К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТНОСЯТСЯ

1)+ сахарный диабет, ожирение

2) гипохолестеринемия, гепатоз

3) пониженная масса тела, гипотония

4) высокий уровень билирубина и ферментов в крови

212. НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ

1)+ состоянию покоя (человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи) 2) 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

3) 10 тысячам шагов в сутки

4) 20 тысячам шагов в сутки вне помещения

213. К ПЕРВОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ

1)+ здоровые и имеющие небольшие отклонения, не требующие коррекции

2) с хронической патологией в стадии компенсации

3) здоровые, а также с отягощенным биологическим анамнезом

4) из группы риска без признаков заболевания

214. НУТРИЦЕВТИКИ (БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ) ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ

1)+ направленного изменения состава пищи

2) покрытия потребности в энергии

3) лечения заболеваний

4) для профилактики рецидива заболевания

215. ЕДИНИЦЕЙ УЧЕТА ВАКЦИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ доза

2) упаковка

3) миллилитр

4) ампула

216. НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРВЫЕ 12 ЧАСОВ ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ

1)+ первая вакцинация против гепатита B

2) вакцинация против туберкулеза

3) первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка

4) вакцинация против полиомиелита

217. ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАПРАВЛЕНА НА

1)+ здоровое население, имеющее риск инфицирования

2) пути передачи возбудителей

3) источник инфекции

4) возбудителей заболевания

218. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВРАЧАМИ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ – ЭТО

1)+ диспансеризация

2) профилактика

3) здоровье

4) политика

219. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

1)+ усиливает и ускоряет негативные обменные процессы

2) облегчает течение всех болезней

3) не оказывает влияния

4) способствует повышению устойчивости к болезням

220. ЦЕЛЬЮ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ формирование знаний и умений самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся сохранения и укрепления здоровья 2) обучение правилам ведения домашнего хозяйства с учетом гигиенических и социально культурных традиций 3) расширение знаний в медико-гигиенических вопросах, подготовка к действиям в экстремальных условиях 4) обучение правилам оказания первой помощи при заболеваниях и травмах

221. СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ «0 – 1 – 6» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ

1)+ вирусного гепатита В

2) гриппа

3) дифтерии, коклюша, столбняка

4) кори, ветряной оспы, краснухи

222. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ определение состояния здоровья пациента

2) проведение реабилитационных мероприятий

3) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий

4) своевременное выявление инфекционных заболеваний

223. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА

1)+ предупреждение отклонений в здоровье и заболеваний

2) выявление вируса

3) общение с пациентом

4) организацию занятий

224. ПРИЧИНОЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ нарушение углеводного и липидного обмена

2) недосыпание

3) алкоголизм

4) пребывание на солнце

225. К НЕМОДИФИЦИРУЕМОМУ ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

1)+ отягощенный семейный анамнез

2) повышенное артериальное давление

3) нерациональное питание

4) курение

226. ЛАБОРАНТАМ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ

1)+ сибирской язвы

2) ветряной оспы

3) коклюша

4) полиомиелита

227. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ

1)+ вакцинации и ревакцинации

2) пробы Манту

3) Диаскин-теста

4) рентгенографии

228. К МЕРОПРИЯТИЯМ В ОЧАГЕ ОСТРОГО КИШЕЧНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

1)+ установление карантина 7 дней и обследование контактных лиц

2) установление карантина 35 дней в очаге инфекции

3) проведение вакцинации в очаге инфекции

4) соблюдение безмолочной диеты

229. В РОССИИ ПРИ АКТИВНОЙ ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ К 2030 ГОДУ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

1)+ значительное снижение смертности от хронических неинфекционных заболеваний 2) исчезновение всех болезней

3) рост «новых» инфекционных болезней

4) социальное благополучие населения

230. В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

1)+ нарушение липидного обмена

2) очаг хронической инфекции

3) длительное переохлаждение

4) прием снотворных

231. ДИЕТА ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ

1)+ ограничение жиров и углеводов

2) увеличение потребления жидкости и белков

3) ограничение жидкости и соли

4) увеличение потребления жиров и минералов

232. К МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

1)+ поликлиника

2) хоспис

3) пансионат

4) санаторий-профилакторий

233. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ КОРИ

1)+ влажная уборка, проветривание помещения

2) двукратное бактериологическое обследование контактных

3) очаговая дезинфекция

4) заключительная дезинфекция

234. ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ИСХОДЯЩЕЕ ОТ МОНИТОРА

1)+ электромагнитные волны

2) инфракрасные волны

3) ультрафиолетовые волны

4) альфа-излучение

235. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ ГРИППА

1)+ влажная уборка и проветривание помещения

2) бывшие в контакте с больными, не привитые и не болевшие подлежат срочной иммунизации 3) разобщение контактных на 7 дней после последнего случая заболевания

4) очаговая дезинфекция

236. К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

1)+ пола и возраста

2) повышенного кровяного давления

3) излишнего веса и ожирения

4) пониженной физической активности

237. В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОГРАНИЧИВАЮТ ПРИЕМ

1)+ поваренной соли

2) углеводов

3) перца и помидоров

4) растительного масла

238. ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

1)+ снижения восприимчивости к инфекционным заболеваниям

2) разрыва путей передачи возбудителей

3) обезвреживания источника инфекции

4) уничтожения возбудителей заболеваний

239. "СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ" ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ЭТО

1)+ здоровье

2) диспансеризация

3) профилактика

4) политика

240. ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1)+ соблюдении режима физической активности, диеты, здорового образа жизни

2) физиотерапевтических методах лечения

3) механических методах лечения, в занятиях лечебной физкультурой

4) медикаментозной терапии

241. ОСНОВНЫМ НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ возраст

2) гиподинамия

3) ожирение

4) дислипидемия

242. ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ

1)+ стрептококковая инфекция

2) пищевая аллергия

3) врожденный порок сердца

4) поллиноз

243. АКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ ПОСЛЕ

1)+ перенесенного инфекционного заболевания

2) приёма препаратов интерферона

3) вакцинации

4) введения иммуноглобулина

244. НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ половозрастная принадлежность

2) употребление табака и алкоголя

3) несбалансированное питание

4) недостаточная физическая активность

245. СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ, СМЕНА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ, НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ

1)+ биоритмов

2) качества жизни

3) стиля жизни

4) принципов рационального питания

246. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА ГЛЮКОЗУРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

1)+ определить уровень глюкозы в крови натощак

2) провести глюкозотолерантный тест

3) ограничить употребление углеводов

4) определить уровень базального инсулина

247. КУРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

1)+ бронхита

2) гастрита

3) гепатита

4) ожирения

248. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ В СУТКИ ДО __ г 1)+ 5

2) 6

3) 10

4) 15

249. К ОСМОТРУ ПАЦИЕНТА С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА С ЧАСТЫМИ РЕЦИДИВАМИ ПРИВЛЕКАЕТСЯ

1)+ врач-онколог

2) врач-невролог

3) врач-эндокринолог

4) врач-оториноларинголог

250. В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ВЗРОСЛОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ _____ ЧАСОВ, МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ ______ МИНУТ

1)+ 2 часа; 15 минут

2) 3 часа; 15 минут

3) 4 часа; 30 минут

4) 5 часов; 45 минут

251. К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ

1)+ ожирение

2) наследственность

3) возраст

4) пол

252. К ДВИГАТЕЛЬНОМУ РЕЖИМУ, ПРИ КОТОРОМ РАЗРЕШЕНЫ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ (БЛИЖНИЙ ТУРИЗМ), ОТНОСИТСЯ РЕЖИМ

1)+ тренирующий

2) свободный

3) щадящий

4) щадяще-тренирующий

253. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧАЕТ

1)+ формирование здорового образа жизни

2) предотвращение осложнений заболевания

3) предотвращение рецидивов заболевания

4) назначение белковой диеты

254. ПОКАЗАТЕЛЬ «ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ» ОТРАЖАЕТ ОТНОШЕНИЕ

1)+ количества лиц, прошедших диспансеризацию, к общему числу лиц, подлежащих диспансеризации 2) числа зарегистрированных заболеваний к численности проживающего населения 3) численности населения, которому проведены необходимые исследования и осмотры врачей к числу зарегистрированных случаев заболеваний 4) числа зарегистрированных заболеваний к общему числу лиц с временной и стойкой нетрудоспособностью

255. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1)+ проведении бесед по формированию здорового образа жизни

2) создании профилактических программ

3) лечении заболеваний на ранних стадиях

4) предупреждении рецидива заболевания

256. ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ ведение здорового образа жизни

2) восстановление после заболеваний

3) лечение обострений заболеваний

4) профилактика осложнений

257. К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ

1)+ наследственность

2) ожирение

3) гиподинамия

4) нерациональное питание

258. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ контагиозность

2) тяжесть течения

3) острое течение

4) переход в хроническую форму

259. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ гиподинамия и избыточный вес

2) систематические занятия физической культурой

3) хронический очаг инфекции

4) психическое перенапряжение

260. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПИТАНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ

1)+ ограничение животных жиров

2) ограничение растительных белков

3) увеличение быстрых углеводов

4) увеличение содержания соли

261. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОКАЗЫВАЕТ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

1)+ увеличивает жизненную ёмкость лёгких

2) нормализует процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга

3) улучшает периферическое кровообращение

4) понижает артериальное давление

262. ПОД ФАКТОРАМИ РИСКА ПОНИМАЮТ

1)+ факторы, способствующие развитию заболеваний

2) мешающие факторы (конфаундеры), искажающие результаты исследований

3) случайные ошибки в исследованиях

4) факторы, способствующие возникновению ошибок при анализе полученных результатов

263. ОСНОВНЫМ МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ курение

2) возраст

3) гиподинамия

4) пол

264. СУХОЙ ВОЗДУХ, ПЫЛЬ – ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1)+ органов дыхания

2) мочевыделительной системы

3) эндокринной системы

4) нервной системы

265. ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ ожидаемая продолжительность жизни населения

2) средняя продолжительность жизни

3) уровень детской смертности

4) трудовой потенциал населения

266. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

1)+ заболеваний органов дыхания

2) эндокринных заболеваний

3) заболеваний почек

4) заболеваний пищеварительной системы

267. ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ – ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

1)+ злокачественных опухолей кожи

2) болезней сердечно-сосудистой системы

3) болезни выделительной системы

4) болезней пищеварения

268. ПРЕВЕНТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ НАПРАВЛЕНА НА

1)+ сохранение здоровья населения за счет предупреждения заболеваний

2) устранение стойкой нетрудоспособности

3) лечебный процесс

4) сокращение временной нетрудоспособности

269. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА

1)+ быть адекватной

2) уменьшаться

3) увеличиваться

4) отсутствовать

270. К ЗАБОЛЕВАНИЯМ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ

1)+ бронхиальная астма

2) туберкулез

3) бронхит

4) пневмония

271. ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

1)+ воздух, пыль в помещении

2) вода

3) насекомые

4) инъекционные инструменты

272. ПОНЯТИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ ПОДРАЗУМЕВАЕТ

1)+ место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в которых он способен в данной конкретной обстановке, при данной инфекции передавать заразное начало окружающим 2) территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и популяции хозяина 3) территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания 4) территория, на которой длительное время сохраняются заболевания среди диких животных

273. К МЕТОДАМ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

1)+ обращаемость за медицинской помощью

2) перепись населения

3) перепись больных

4) антропометрическое измерение

274. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

1)+ целевое санитарно-гигиеническое воспитание

2) предупреждение развития профессиональных заболеваний

3) снижение влияния факторов риска

4) формирование здорового образа жизни

275. ОБЩЕЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ

1)+ повышение температуры

2) появление гиперемии кожи

3) отечность мягких тканей

4) небольшой инфильтрат

276. НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

1)+ сердечно-сосудистых заболеваний

2) обструктивного бронхита

3) заболеваний почек

4) психических заболеваний

277. ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ наследственная предрасположенность

2) гиподинамия

3) интенсивные физические нагрузки

4) нерациональное питание

278. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КАНЦЕРОГЕНОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1)+ онкологических

2) сердечно-сосудистых

3) эндокринных

4) нервных

279. НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ наследственность

2) табакокурение

3) респираторные заболевания

4) гиподинамия

280. В ПИТАНИИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОГРАНИЧИВАЮТ

1)+ поваренную соль

2) белки

3) растительные жиры

4) витамины

281. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТАБАКОЗАВИСИМОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ психотерапия, заместительная терапия

2) физиотерапия, фармакотерапия

3) дыхательная гимнастика, фитотерапия

4) гелиотерапия, аэротерапия

282. ОСНОВНЫМ МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ ожирение

2) возраст

3) пол

4) наследственность

283. ПРИНЦИПОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ КОНТИНГЕНТА ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ выделение групп, однородных по состоянию здоровья и степени активности патологического процесса 2) выявление заболеваний на ранних стадиях и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 3) накопление контингентов в легких группах за счет уменьшения их в тяжелых 4) выявление ранних стадий заболеваний по степени активности

284. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1)+ санации очагов инфекции

2) санаторно-курортном лечении

3) диспансерном наблюдении

4) противорецидивной терапии

285. ОДНОЙ ИЗ ГРУПП УЧЕТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ здоровые

2) женщины

3) подростки

4) дети

286. ЗАКАЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОРГАНИЗМА ДОЛЖНА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ

1)+ согреванием

2) охлаждением

3) обливанием холодной водой

4) охлаждением стоп

287. ПРИ ЛЮБОМ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ НЕОБХОДИМО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОВЕСТИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

1)+ выделений больного

2) одежды больного

3) посуды больного

4) постельного белья

288. ПИЩЕВОЙ РАЦИОН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ

1)+ ограниченное количество углеводов

2) большое количество углеводов

3) большое количество белка

4) ограниченное количество белков

289. С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА И ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ ПРОВОДИТСЯ

1)+ флюорографическое обследование прикрепленного контингента населения

2) работа в эпидемическом очаге

3) организация и проведение школ здоровья

4) организация и проведение вакцинации на участке

290. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1)+ дыхательной системы

2) нервной системы

3) сердечно-сосудистой системы

4) эндокринной системы

291. В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ

1)+ сердечно-сосудистые заболевания

2) заболевания органов дыхания

3) травмы, несчастные случаи, отравления

4) злокачественные образования

292. СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1)+ выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска

2) ранней диагностикой заболеваний

3) снижением инвалидности

4) воздействием через средства массовой информации

293. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬ ЗА РЕБЕНКОМ В ТЕЧЕНИЕ

1)+ 30 минут

2) 1-го часа

3) 2-х часов

4) 3-х часов

294. НОСИТЕЛЬСТВО - ЭТО ТАКАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРО-И МАКРООРГАНИЗМА, ПРИ КОТОРОЙ

1)+ микроб не вызывает патологических изменений в тканях

2) возникают патологические изменения в органах и тканях

3) характерна крайне тяжелая степень поражения тканей

4) происходит гибель микроорганизма

295. ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ действие химических канцерогенов

2) наследственная предрасположенность

3) иммунологические дефекты

4) предрасполагающие заболевания

296. АБСОЛЮТНОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ВАКЦИН

1)+ сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение

2) острое респираторное вирусное заболевание

3) переливание крови или иммуноглобулинов в анамнезе

4) наличие насморка без температуры

297. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДЯТ

1)+ при поступлении на работу или учебу

2) школьникам, студентам

3) для раннего выявления ряда заболеваний

4) перед выездом в рейс

298. ВАКЦИНА АКДС ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВВОДИТСЯ

1)+ внутримышечно

2) перорально

3) подкожно

4) внутрикожно

299. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ АНАЛИЗА КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К

1)+ врачу-проктологу

2) врачу-офтальмологу

3) врачу-неврологу

4) врачу-оториноларингологу

300. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПОСРЕДСТВОМ

1)+ анкетирования пациентов

2) проведения физикальных методов исследования

3) проведения ряда лабораторных и инструментальных исследований

4) проведения ряда инструментальных исследований

301. НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВАКЦИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ анафилактический шок

2) гиперемия на месте инъекции

3) повышение температуры тела до 38ºС

4) местное повышение температуры

302. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПРОВОДЯТ

1)+ постоянно действующие комиссии по организации диспансеризации

2) Министерство здравоохранения

3) медицинские университеты

4) ведущие специалисты, главные врачи, руководители предприятий

303. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ

1)+ 1 месяца

2) 2 месяцев

3) 6 месяцев

4) 2 недель

304. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ПРОВОДИТСЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НЕ РЕЖЕ ______ РАЗ(А) _______

1)+ 1 в год

2) 1 в полгода

3) 3 в год

4) 5 в год

305. ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОТИВ КОРИ, КРАСНУХИ, ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ

1)+ вакцинация в 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет

2) вакцинация на 3 – 7 день жизни, первая ревакцинация в 7 лет, вторая ревакцинация в 14 лет 3) первая вакцинация в 3 месяца, вторая вакцинация в 4,5 месяца, третья вакцинация в 6 месяцев 4) только по эпидемическим показаниям

306. ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1)+ воздействием через средства массовой информации

2) ранней диагностикой заболеваний

3) снижением факторов риска

4) выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска

307. ПРИ ПОВЫШЕННОМ ВНУТРИГЛАЗНОМ ДАВЛЕНИИ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К

1)+ врачу-офтальмологу

2) врачу-оториноларингологу

3) врачу-неврологу

4) врачу-акушер-гинекологу

308. ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ АКДС, СОГЛАСНО КАЛЕНДАРЮ ПРИВИВОК, ПРОВОДИТСЯ В

1)+ 3 месяца

2) 6 месяцев

3) 7 месяцев

4) 5 месяцев

309. В ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ

1)+ не проводятся другие прививки

2) может проводится вакцинация против гриппа

3) может проводится вакцинация против кори

4) может проводится вакцинация против полиомиелита

310. ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКУ ИМЕЕТ ПРАВО ПРОВОДИТЬ

1)+ медперсонал, прошедший подготовку в области вакцинопрофилактики

2) участковая медсестра

3) фельдшер

4) процедурная медсестра

311. НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ ПЕДИАТР ПРОВОДИТ ОСМОТР РЕБЕНКА

1)+ 1 раз в месяц

2) 2 раза в месяц

3) 1 раз в полгода

4) 1 раз в 3 месяца

312. ВАКЦИНА БЦЖ ВВОДИТСЯ

1)+ внутрикожно

2) внутримышечно

3) подкожно

4) внутривенно

313. К СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

1)+ отягощенная наследственность

2) качество медицинской помощи

3) условия труда

4) качество питания

314. МЕДИЦИНСКИЙ СКРИНИНГ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА И РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ

1)+ профилактических медицинских осмотров

2) привлечения населения к занятию физической культурой и спортом

3) проведения иммунопрофилактики

4) проведения экологического и санитарно-гигиенического скрининга

315. ПРИ ОЖИРЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ РЕКОМЕНДУЮТ

1)+ увеличить

2) уменьшить

3) не изменять

4) исключить

316. ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ наследственные иммунологические дефекты

2) действие радиации

3) действие химических канцерогенов

4) действие инфекционных агентов

317. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ

1)+ целевыми

2) предварительными

3) периодическими

4) текущими

318. СТРАТЕГИЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1)+ ранней диагностикой заболеваний

2) выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска

3) снижением смертности

4) воздействием через средства массовой информации

319. НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДЯТ

1)+ анкетирование

2) физикальные исследования

3) лабораторные исследования

4) инструментальные исследования

320. ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+ индекс курящего человека

2) тест Фагерстрема

3) тест Хорна

4) тип курительного поведения

321. НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

1)+ консультация врача хирурга

2) УЗИ органов брюшной полости

3) маммография

4) флюорография легких

322. К ИЗМЕНЯЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

1)+ табакокурение

2) отягощенная наследственность

3) пол

4) возраст

323. ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ

1)+ 45 дней

2) 15 дней

3) 30 дней

4) 60 дней

324. ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ предупреждение абортов

2) высококалорийное питание

3) лечение соматических заболеваний

4) низкокалорийное питание

325. ВАКЦИНУ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ХРАНЯТ В

1)+ холодильнике

2) шкафу

3) сейфе

4) контейнере

326. ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

1)+ ожирения

2) бронхита

3) гепатита

4) гастрита

327. НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

1)+ анкетирование

2) консультация врача хирурга

3) сканирование брахицефальных артерий

4) консультация врача уролога

328. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ ТРЁХКРАТНО С ИНТЕРВАЛОМ

1)+ 45 дней

2) 15 дней

3) 30 дней

4) 60 дней

329. ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРИ

1)+ напряженный стойкий

2) не вырабатывается

3) кратковременный, в течении 1 года

4) кратковременный, в течении 2 лет

330. К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

1)+ неблагоприятные условия труда

2) качество медицинской помощи

3) возраст пациента

4) загрязнение окружающей среды

331. К КОМБИНИРОВАННЫМ ВАКЦИНАМ ОТНОСИТСЯ

1)+ «Бубо-М»

2) БЦЖ

3) паротитная вакцина

4) коревая вакцина

332. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ

1)+ выявления ранних форм заболеваний и факторов риска

2) коррекции лечения

3) выявления заболеваний на поздних стадиях

4) оценки реабилитационного потенциала

333. ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+ БЦЖ

2) АКДС

3) АДС – М

4) туберкулин

334. ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЯМ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ

1)+ 15 лет

2) 7 лет

3) 13 лет

4) 10 лет

335. ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1)+ проведении прививок

2) проведении медицинских осмотров

3) улучшении условий труда и отдыха

4) повышении материального благосостояния

336. К МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

1)+ низкий уровень доступности и качества медицинской помощи

2) отягощенная наследственность

3) низкий материальный уровень жизни

4) несбалансированное питание

337. ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ

1)+ в 3 месяца

2) на 3-7 сутки после рождения

3) в первые 12 ч после рождения

4) в 12 месяцев

338. ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ВХОДИТ В СОСТАВ

1)+ поликлиники

2) стационара

3) диспансера

4) родильного дома

339. ПЕРВЫЙ ОСМОТР РЕБЕНКА ВРАЧОМ НЕВРОЛОГОМ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ

1)+ 1 месяца

2) 3 месяцев

3) 6 месяцев

4) 1 года

340. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

1)+ информированного добровольного согласия пациента или его законного представителя 2) направления врача

3) заключения врача

4) только информированного добровольного согласия пациента

341. ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

1)+ 5 групп здоровья

2) 3 группы здоровья

3) 4 группы здоровья

4) 7 групп здоровья

342. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЮ В ПОКОЕ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ПРОВОДЯТ ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОЖДЕНИИ, ДАЛЕЕ В ВОЗРАСТЕ _____ ЛЕТ И СТАРШЕ, 1 РАЗ В ГОД

1)+ 35

2) 25

3) 40

4) 45

343. ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН

1)+ холодильником

2) сейфом

3) сухожаровым шкафом

4) шкафом для дезинфицирующих растворов

344. ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА ВВОДЯТ

1)+ анатоксин столбнячный

2) АКДС

3) противостолбнячную вакцину

4) пирогенал

345. ОБЯЗАННОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА

1)+ работодателя

2) медицинские организации

3) инженера по охране труда

4) инженера по технике безопасности

346. ЧЕРЕЗ ГРУДНОЕ МОЛОКО МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ВОЗБУДИТЕЛЬ

1)+ ВИЧ-инфекции (СПИДа)

2) холеры

3) бешенства

4) коклюша

347. ОДНОЙ ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПИТАНИЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ снижение потребления насыщенных жиров

2) потребление 300 г фруктов в день

3) потребление более 5 г соли

4) потребление рыбы, не менее 2 раз в месяц

348. МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ употребление продуктов, богатых йодом

2) употребление продуктов, богатых железом

3) ограничение в пищевом рационе белков

4) ограничение употребления соли

349. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ несоблюдение правил личной гигиены

2) аномалия развития

3) переохлаждение

4) умеренная физическая активность

350. МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О

1)+ рациональном питании населения

2) приеме таблетированных витаминов

3) ограничении двигательной активности

4) наблюдении у эндокринолога

351. ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР ПРОВОДИТСЯ

1)+ очаговая заключительная дезинфекция

2) текущая дезинфекция

3) профилактическая дезинфекция

4) очаговая текущая дезинфекция

352. ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ – ЭТО

1)+ состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 2) динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации, средство жизни 3) состояние полного физического благополучия

4) отсутствие болезней

353. СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ вакцинация

2) ношение лицевых масок

3) кварцевание помещений

4) влажная уборка помещений

354. ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА ПРОВОДЯТ

1)+ при угрозе эпидемии гриппа

2) больным гриппом

3) переболевшим гриппом

4) выезжающим за границу страны

355. ПРИВИВКИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ

1)+ проживающим на территориях с высоким риском заражения

2) согласно Национального календаря профилактических прививок

3) реконвалесцентам инфекционных заболеваний

4) больным инфекционными заболеваниями

356. ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА У МУЖЧИН НАЧИНАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ С

1)+ периода полового созревания

2) момента рождения

3) 7 лет

4) 18 лет

357. ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ГРИППА

1)+ воздушно-капельный

2) фекально-оральный

3) трансмиссивный

4) половой

358. НАУЧНОЙ ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ

1)+ факторов риска

2) здорового образа жизни

3) борьбы с вредными привычками

4) индивидуальной профилактики

359. ИММУНОПРОФИЛАКТИКУ БЕШЕНСТВА ПРОВОДЯТ

1)+ ветеринарам

2) геологам

3) всему населения начиная с 10-летнего возраста

4) всему населению начиная с 16-летнего возраста

360. МЕДИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАРАНТИН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

1)+ запрет въезда на неблагополучную территорию

2) изоляцию больного

3) осмотр прибывших из неблагополучных регионов

4) дезинфекцию помещений

361. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИМ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ первичной профилактикой

2) вторичной профилактикой

3) третичной профилактикой

4) медицинской профилактикой

362. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ В ПРИСУТСТВИИ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ текущая

2) заключительная

3) физическая

4) профилактическая

363. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ С АЭРОГЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ НЕОБХОДИМО

1)+ проветривать помещение

2) строго соблюдать правила антисептики

3) тщательно мыть овощи перед употреблением

4) осуществлять борьбу с насекомыми

364. К МЕТОДАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

1)+ режим питания, умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела

2) трехразовое обильное питание, гиподинамия

3) занятие с анаэробной физической нагрузкой

4) ограничение физической нагрузки, прием биодобавок

365. HELYCOBACTER PYLORI ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

1)+ язвенной болезни желудка

2) бронхоэктатической болезни

3) гипертонической болезни

4) желчекаменной болезни

366. ЖЕНЩИНЕ ПОСЛЕ РОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЖИТЬ ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ В ТЕЧЕНИЕ

1)+ 1,5-2-х месяцев

2) 10-ти дней

3) 2-х недель

4) 3-х недель

367. ПРИ ВВЕДЕНИИ СЫВОРОТОК ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

1)+ пассивный приобретенный иммунитет

2) активный искусственный иммунитет

3) активный естественный иммунитет

4) стойкий иммунитет

368. ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

1)+ половой

2) алиметарный

3) воздушно-капельный

4) трансмиссивный

369. К ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ОТНОСИТСЯ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ

1)+ париетальным и висцеральным листками плевры

2) легким и перикардом

3) плеврой и перикардом

4) листками плевры

370. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

1)+ введение вакцин

2) мытье рук

3) проветривание помещений

4) повышение общей сопротивляемости организма

371. ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

1)+ трансмиссивный

2) фекально-оральный

3) воздушно-капельный

4) половой

372. МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ КАРАНТИН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

1)+ изоляцию больного

2) запрет въезда на неблагополучную территорию

3) закрытие государственных границ

4) введение особых правил государственных границ пересечения

373. ОСНОВНОЙ МЕРОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ борьба с табакокурением

2) соблюдение принципов рационального питания

3) адекватная физическая нагрузка

4) борьба со стрессом

374. ПРИ ВВЕДЕНИИ ВАКЦИН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

1)+ активный искусственный иммунитет

2) пассивный искусственный иммунитет

3) активный естественный иммунитет

4) стойкий иммунитет

375. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

1)+ личную ответственность индивидуума

2) координацию усилий всех служб отрасли

3) ответственность семьи за здоровье каждого ее члена

4) заботу работодателя о каждом работнике

376. В СЕРДЦЕ МЕЖДУ ЛЕВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ И ЛЕВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ РАСПОЛОЖЕН

1)+ двустворчатый клапан

2) трехстворчатый клапан

3) полулунный клапан

4) четырехстворчатый клапан

377. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСЕЛЕНИЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

1)+ индивидуальная, групповая, популяционная

2) индивидуальная и популяционная

3) индивидуальная и групповая

4) только групповая

378. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

1)+ выявление и устранение предраковых заболеваний

2) нормализация массы тела

3) соблюдение диеты

4) регулярная физическая активность

379. В ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

1)+ ежемесячно

2) еженедельно

3) 1 раз в два месяца

4) 1 раз в полгода

380. УМЕНЬШЕНИЕ СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДИЗАЦИИ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

1)+ вторичной профилактики

2) первичной профилактики

3) третичной профилактики

4) социальной профилактики

381. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ В МЕСТАХ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ ВКЛЮЧАЮТ

1)+ профилактическую дезинфекцию

2) заключительную дезинфекцию

3) предстерилизационную очистку

4) очаговую дезинфекцию

382. РЕАКЦИЮ МАНТУ ДЕТЯМ, ВАКЦИНИРОВАННЫМ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА, ПРОВОДЯТ, НАЧИНАЯ С ВОЗРАСТА

1)+ 12 месяцев

2) 15 лет

3) 1 месяц

4) 3 месяца

383. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

1)+ отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя, гиподинамии

2) выявление и лечение рецидивов заболеваний

3) раннее выявление и устранение онкологических заболеваний

4) профилактика повторного возникновения опухолей после лечения

384. В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ ДЕВОЧКИ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

1)+ активно развивается

2) полностью развита

3) находится в состоянии покоя

4) угасает

385. ВСЕМ ЛИЦАМ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ ПОКАЗАНЫ РЕГУЛЯРНЫЕ АЭРОБНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ _______ МИНУТ В НЕДЕЛЮ

1)+ 150

2) 100

3) 120

4) 130

386. В ОЧАГЕ СКАРЛАТИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

1)+ разобщение контактных и наблюдение за ними

2) активную иммунизацию контактных

3) введение контактным иммуноглобулина

4) бактериологическое обследование контактных

387. НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ

1)+ использование индивидуальных мер защиты

2) вакцинацию

3) введение сывороток

4) введение вакцин и сывороток

388. ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

1)+ шерсть животных

2) пищевые красители

3) лекарственные препараты

4) моющие средства

389. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ ПРОВЕДЕНИЯ

1)+ вторичной профилактики

2) первичной профилактики

3) социальной профилактики

4) популяционной профилактики

390. ВАКЦИНЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В

1)+ холодильнике при температуре от +2°С до +8°С

2) специально отведенном шкафу

3) сейфе

4) кабинете участковой медицинской сестры

391. ОСНОВНОЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) - ОТКАЗ ОТ

1)+ курения и профилактика инфекционных болезней легких

2) легкоусвояемой и высококалорийной пищи

3) применения медикаментозной терапии

4) вакцинации

392. ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗМЕ И СНИЖЕНИЕ РЕЗЕРВОВ АДАПТАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ предболезнь

2) болезнь

3) реабилитация

4) заболеваемость

393. К ПРОЯВЛЕНИЮ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ЖЕНЩИНЫ ОТНОСИТСЯ

1)+ нарушение менструального цикла

2) увеличение веса

3) боль в животе

4) снижение аппетита

394. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

1)+ вторичной профилактики

2) организации специализированной медицинской помощи

3) первичной профилактики

4) социальной профилактики

395. АДЕКВАТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ

1)+ повышение тонуса мышц, усиление мышц

2) перестройку жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани 3) уменьшение потребности в пище

4) снижение приспособительных и компенсаторных реакций

396. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ стресс и психическое напряжение

2) низкое атмосферное давление

3) длительное переохлаждение

4) прием снотворных

397. К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ВТОРОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (ПУТИ И ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ) ОТНОСИТСЯ

1)+ заключительная дезинфекция

2) иммунопрофилактика

3) госпитализация больных

4) санитарно-просветительская работа

398. ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЯМ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

1)+ 2 раза в год или в зависимости от группы

2) 1 раз в год

3) ежемесячно

4) 1 раз в неделю

399. ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

1)+ почками

2) легкими

3) кожей

4) желудочно-кишечным трактом

400. ЛИЦА, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

1)+ I

2) II

3) IIIa

4) IIIб

401. АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ БЦЖ

1)+ граница верхней и средней трети наружной поверхности плеча

2) внутренняя поверхность предплечья

3) граница верхней и средней трети внутренней поверхность плеча

4) наружная поверхность предплечья

402. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ

1)+ поддержанию обмена веществ на оптимальном уровне

2) перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани 3) уменьшению потребности в пище

4) снижению приспособительных и компенсаторных реакций

403. НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ половозрастная принадлежность

2) употребление табака и алкоголизм

3) несбалансированное питание

4) недостаточная физическая активность

404. ГИПОКИНЕЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1)+ ограничением объема и скорости движений

2) ограничением подвижности суставов

3) низкой физической активностью

4) ограничением подвижности позвоночника

405. ГИПОДИНАМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1)+ пониженной двигательной активностью с уменьшением мышечных усилий

2) уменьшением подвижности

3) уменьшением объема движений

4) увеличением двигательной активности с уменьшением мышечных усилий

406. НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

1)+ соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи 2) соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

3) умеренно повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки 4) составляет более 30 тысяч шагов в сутки вне помещения

407. ЗДОРОВЫМ ПИТАНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНО

1)+ 400-500 г фруктов и овощей (не считая картофеля)

2) до 1 л цельных молочных продуктов

3) 500 г мясных субпродуктов

4) 200 г жирного мяса

408. ДОЗИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

1)+ умеренно повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки 2) соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи 3) составляет более 30 тысяч шагов в сутки вне помещения

4) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки («не хватает дыхания»)

409. ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ СПОСОБСТВУЮТ

1)+ большей устойчивости организма к стрессам

2) перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани 3) уменьшению потребности в пище

4) снижению приспособительных и компенсаторных реакций

410. У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СНИЖАЕТСЯ

1)+ слух, зрение

2) болевая чувствительность

3) абстрактность мышления

4) целостность восприятия

411. ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ (__ЛЕТ) 1)+ 20-25

2) 30-40

3) 25-35

4) 25-45

412. ПРИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ НЕОБХОДИМО

1)+ ввести в режим дня регулярные умеренные физические нагрузки

2) исключить физические нагрузки

3) порекомендовать участвовать в спортивных соревнованиях

4) отказаться от любых видов спорта

413. ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

1)+ значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки («не хватает дыхания») 2) соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения

3) соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи 4) несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки

414. САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЯИЧЕК ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

1)+ раннего выявления опухолей

2) определения достижения половой зрелости

3) сравнения с нормальными размерами

4) выявления аномалий развития

415. МОДИФИЦИРУЕМЫМ (КОРРЕГИРУЕМЫМ) ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ активное и пассивное курение

2) проживание в местности с хвойным лесом

3) гиподинамия

4) повышенные физические нагрузки

416. МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ ожирение

2) психологические стрессы

3) наследственность

4) артериальная гипертензия

417. К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПЕРВОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ

1)+ выявление бактерионосителей

2) соблюдение личной гигиены

3) употребление доброкачественной воды

4) санитарно-просветительская работа

418. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

1)+ ограничение животных жиров с частичной заменой на растительные жиры

2) цельные молочные продукты

3) субпродукты

4) колбасы высокой жирности

419. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ХОЛЕСТЕРИНА СОДЕРЖАТ

1)+ яйца, икра из рыб

2) крупы, бобовые

3) овощи, фрукты

4) рыба, ягоды

420. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 39 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ

1)+ 1 раз в 3 года

2) 1 раз в 2 года

3) 1 раз в 5 лет

4) 2 раза в год

421. У ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ И У ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ВТОРОГО ТИПА И ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК, УРОВЕНЬ СУММАРНОГО АБСОЛЮТНОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПО ШКАЛЕ SCORE НЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ И ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ очень высоким

2) высоким

3) умеренным

4) низким

422. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПО ШКАЛЕ SCORE НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВОЗРАСТ, ПОЛ ЧЕЛОВЕКА И

1)+ уровень общего холестерина, уровень систолического (верхнего) артериального давления, а также курит человек или нет 2) уровень диастолического (нижнего) артериального давления

3) только уровень общего холестерина

4) только курит человек или нет

423. УГЛУБЛЕННОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВНЕ РАМОК ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ПРОВОДИТСЯ ГРАЖДАНАМ

1)+ при ожирении

2) с уровнем холестерина 5,6 ммоль/л

3) курящим 1-2 сигареты в день

4) с низким уровнем физической активности

424. К НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА, ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

1)+ артериальная гипертензия без коррекции лекарственными препаратами

2) употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жира

3) вредные привычки (алкоголизм, табакокурение и др.)

4) низкая физическая активность

425. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРОБЛЕМОЙ В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ У ПОДРОСТКА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ эмоциональная неустойчивость

2) физическая активность

3) изменения частоты дыхательных движений

4) социализация

426. ЛИЦА, У КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ЕГО ЖИЗНЕННО-ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ, ОТНОСЯТ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

1)+ второй

2) третьей

3) первой

4) четвертой

427. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФАКТОРА РИСКА «КУРЕНИЕ ТАБАКА»

1)+ ежедневное выкуривание по крайней мере одной сигареты и более

2) более 5 сигарет в день

3) более 10 сигарет в день

4) более 20 сигарет ежедневно

428. ОДНИМ ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИВОДЯЩЕГО К ТРУБНОМУ БЕСПЛОДИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ воспаление маточных труб

2) кровотечение

3) остатки плацентарной ткани

4) перфорация матки

429. ОДНИМ ИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ФАКТОРА РИСКА «НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ потребление соли более 5 г в сутки

2) потребление овощей и фруктов более 400 г в сутки

3) потребление воды более 1,5 литров в сутки

4) потребление рыбы более 2 раз в неделю

430. ПРОФИЛАКТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УМЕНЬШЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ третичная

2) вторичная

3) первичная

4) социальная

431. СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ПО ШКАЛЕ SCORE СЧИТАЕТСЯ УМЕРЕННЫМ ПРИ ВЕЛИЧИНЕ ________________ ПРОЦЕНТОВ

1)+ в пределах ≥ 1 до 5

2) менее 1

3) ≥ 5 до 10

4) ≥10

432. ГРАЖДАНЕ ПРОХОДЯТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1)+ первичной медико-санитарной помощи

2) медицинском специализированном

3) социального обслуживания

4) диспансерного обслуживания

433. ГРАЖДАНЕ, У КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НО ИМЕЮТСЯ ФАКТОРЫ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ ПРИ ВЫСОКОМ ИЛИ ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ АБСОЛЮТНОМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОМ РИСКЕ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

1)+ II

2) I

3) IIIа

4) IIIб

434. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ У ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ

1)+ от 21 до 39лет

2) от 42 до 63 лет

3) от 65 до 75 лет

4) старше 75 лет

435. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ФАКТОРА РИСКА «ГИПЕРГЛИКЕМИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ НАТОЩАК __________ И БОЛЕЕ

1)+ 6,1 ммоль/л

2) 5 ммоль/л

3) 5,8 ммоль/л

4) 5,5 ммоль/л

436. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОГО АЛКОГОЛИЗМА МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

1)+ провести беседу о влиянии алкоголя на организм и развитие заболеваний всех органов и систем 2) направить подростка на цикл лекций о вреде алкоголизма

3) при встрече с подростком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, внушить ему вред алкоголя 4) публично высмеять подростка после алкогольного эксцесса

437. КРАТКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ГРАЖДАНАМ С ГРУППОЙ ЗДОРОВЬЯ

1)+ I и II

2) I и IIIa

3) I и IIIб

4) с любой группой здоровья

438. ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

1)+ IIIа

2) IIIб

3) II

4) I

439. РИСК ПАГУБНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

1)+ опроса (анкетирование)

2) биохимического анализа крови

3) клинического анализа крови и мочи

4) медицинского осмотра

440. С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НЕОБХОДИМО

1)+ обеспечить рациональную физическую активность

2) санировать очаги хронической инфекции

3) избегать переохлаждений

4) чаще бывать на солнце

441. ПИТАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗМА И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ рациональным

2) недостаточным

3) несбалансированным

4) избыточным

442. О ПРАВИЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА СУДЯТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ «ЛИМОННОЙ» КОРОЧКИ НА МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ РАЗМЕРОМ

1)+ 5-8 мм

2) 0-1 мм

3) 2-3 мм

4) 15-20 мм

443. К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ТРЕТЬЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (ВОСПРИИМЧИВЫЙ КОЛЛЕКТИВ) ОТНОСИТСЯ

1)+ иммунопрофилактика контактных

2) дератизация

3) дезинфекция

4) изоляция больных

444. ГЕРОНТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ

1)+ биологические, социальные и психологические аспекты старения человека

2) закономерности старения высших животных и человека

3) особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей

4) пути увеличения продолжительности жизни человека

445. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТ

1)+ школьникам, студентам

2) при поступлении на работу или учебу

3) всем лицам, обращающимся за медицинской помощью

4) только неработающей части населения

446. ГРАЖДАНЕ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НО ТРЕБУЮЩИЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПОВОДУ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

1)+ IIIб

2) IIIа

3) II

4) I

447. УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ

1)+ гиповитаминоз

2) гипервитаминоз

3) авитаминоз

4) дисвитаминоз

448. СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ПО ШКАЛЕ SCORE СЧИТАЕТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ ПРИ ВЕЛИЧИНЕ _______ ПРОЦЕНТОВ

1)+ ≥10

2) в пределах ≥ 1 до 5

3) ≥ 5 до 10

4) менее 1

449. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ

1)+ комбинированные оральные контрацептивы

2) лактация

3) прерваный половой акт

4) спермициды

450. НЕДОСТАТОЧНЫМ СЧИТАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ В СУТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ МЕНЕЕ ______ ГРАММОВ

1)+ 400

2) 200

3) 600

4) 800

451. РИСК ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

1)+ опроса (анкетирование)

2) биохимического анализа крови

3) клинического анализа крови и мочи

4) медицинского осмотра

452. РЕЗЕРВ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ

1)+ жиры

2) белки

3) углеводы

4) витамины

453. АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

1)+ снижение перистальтики кишечника

2) усиление перистальтики кишечника

3) уменьшение длины кишечника

4) гипертрофия обкладочных клеток желудка

454. СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ПО ШКАЛЕ SCORE СЧИТАЕТСЯ ВЫСОКИМ ПРИ ВЕЛИЧИНЕ _____ ПРОЦЕНТОВ

1)+ ≥ 5 до 10

2) в пределах ≥ 1 до 5

3) менее 1

4) ≥10

455. СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ПО ШКАЛЕ SCORE СЧИТАЕТСЯ НИЗКИМ ПРИ ВЕЛИЧИНЕ ___________ ПРОЦЕНТОВ

1)+ менее 1

2) в пределах ≥ 1 до 5

3) ≥ 5 до 10

4) ≥10

456. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФАКТОРА РИСКА «НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ» - ХОДЬБА В УМЕРЕННОМ ИЛИ БЫСТРОМ ТЕМПЕ

1)+ менее 30 минут в день

2) менее 20 минут в день

3) более 2 часов в день

4) более 1 часа

457. ГРАЖДАНЕ С IIIА И IIIБ ГРУППАМИ ЗДОРОВЬЯ ПОДЛЕЖАТ ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ, ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ С ПРОВЕДЕНИЕМ

1)+ лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий

2) краткого профилактического консультирования

3) оформления социальных льгот

4) патронажа

458. ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ ПОДЛЕЖАТ ХРАНЕНИЮ

1)+ в холодильнике

2) на складе при комнатной температуре

3) в барокамере

4) в термостате

459. К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ (НЕКОРРЕГИРУЕМЫМ) ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

1)+ возраст, пол и наследственность

2) курение

3) гиподинамия

4) нерациональное питание

460. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФАКТОРА РИСКА «ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ»

1)+ уровень общего холестерина 5 ммоль/л и более

2) уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 ммоль/л и более

3) повышенный уровень артериального давления

4) повышенный уровень сахара в моче

461. НЕОБХОДИМЫ АКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ВСЕХ ФАКТОРОВ РИСКА, ЕСЛИ СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК SCORE

1)+ умеренный, высокий и очень высокий

2) высокий или низкий

3) умеренный

4) низкий

462. РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТУ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

1)+ законным представителем пациента (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры 2) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок 3) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя 4) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

463. ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ

1)+ измерение артериального давления

2) эхокардиографию

3) определение холестерина липопротеидов

4) электрокардиографию

464. ПАЦИЕНТЫ, ПЕРЕНЕСШИЕ ИНСУЛЬТ, ПОДЛЕЖАТ ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ У ВРАЧА

1)+ невролога в поликлинике по месту жительства

2) нейрохирурга

3) участкового терапевта

4) физиотерапевта

465. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОСЛЕРОДОВЫЙ МАСТИТ РОДИЛЬНИЦУ НАПРАВЛЯЮТ К ВРАЧУ

1)+ хирургу

2) гинекологу

3) онкологу

4) венерологу

466. ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ РЕТИНОПАТИЕЙ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-1)+ офтальмолога 2) невролога

3) терапевта

4) хирурга

467. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1)+ вес, рост

2) ЧСС, АД

3) спирометрия, ЭКГ

4) динамометрия, спирометрия

468. ВИРУС ГЕПАТИТА В - ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА

1)+ печени

2) желудка

3) пищевода

4) яичников

469. ФАКТОР ЗАЩИТЫ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

1)+ взаимопонимание между членами семьи

2) отсутствие мониторинга со стороны родителей

3) низкий уровень ожидания от будущего

4) предпочтение мнения сверстников

470. ПО ЗАПРОСУ АДВОКАТА ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, МОЖЕТ БЫТЬ РАЗГЛАШЕНА С

1)+ письменного согласия пациента на сообщение сведений, составляющих врачебную тайну 2) разрешения руководителя медицинской организации и врачебной комиссии

3) разрешения органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за качеством и безопасностью медицинской деятельности 4) письменного разрешения лечащего врача и руководителя медицинской организации

471. ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ПАЦИЕНТ НАБЛЮДАЕТСЯ У ВРАЧА-_________ В ПОЛИКЛИНИКЕ

1)+ хирурга

2) онколога

3) невролога

4) эндокринолога

472. ЦЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА И ОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ, ВРАЧОМ-ГИНЕКОЛОГОМ, ВРАЧОМ-УРОЛОГОМ

1)+ раннее выявление и профилактика развития заболеваний, которые приводят к нарушениям репродуктивной сферы 2) разработка программ оздоровления, лечения и реабилитации с учетом выявленных заболеваний 3) динамическое диспансерное наблюдение за детьми группы риска

4) раннее выявление групп риска по развитию

473. ДИНАМОМЕТРИЯ ОЦЕНИВАЕТ

1)+ силу мышц

2) объем выдоха

3) продолжительность физической нагрузки

4) количество шагов, сделанных в течение дня

474. ИЗБЫТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ПРИВОДИТ К

1)+ ожирению

2) повышению работоспособности

3) повышенной утомляемости

4) анорексии

475. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ОТНОСИТСЯ К ПРОФИЛАКТИКЕ

1)+ первичной

2) вторичной

3) медицинской

4) третичной

476. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

1)+ эндокринолога

2) терапевта

3) невролога

4) офтальмолога

477. ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЭНЕРГОЗАТРАТ НАД ЭНЕРГОЕМКОСТЬЮ ПИЩИ МАССА ТЕЛА

1)+ уменьшается

2) увеличивается

3) остается постоянной

4) колеблется

478. ДЕФИЦИТ БЕЛКА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ – ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ

1)+ отеков

2) авитаминоза

3) повышения работоспособности

4) снижения общего холестерина в крови

479. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1)+ пациенты с хроническими формами заболеваний

2) пациенты с факторами риска заболеваний

3) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний

4) люди из групп риска

480. КУРЕНИЕ - ОДИН ИЗ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ

1)+ рака легкого

2) миомы матки

3) фибромы пищевода

4) аденомы надпочечника

481. НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗБУДИТЕЛИ

1)+ вирусного гепатита В

2) дизентерии

3) холеры

4) сальмонеллеза

482. ЗАДАЧА ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

1)+ максимальное восстановление качества жизни пациента

2) предупреждение прогрессирования заболевания

3) сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья

4) предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье

483. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОДИНАМИИ - НЕ МЕНЕЕ

1)+ 30 минут

2) 15 минут

3) 20 минут

4) 60 минут

484. В НОРМЕ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 18,5 кг/м2 - 24,9 кг/м2

2) 25,0 кг/м2 - 29,9 кг/м2

3) 30,0 кг/м2 - 34,9 кг/м2

4) 16,0 кг/м2 - 18,5 кг/м2

485. ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕОБХОДИМЫ

1)+ весы, ростомер, сантиметровая лента

2) тонометр

3) спирометр

4) термометр

486. СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПРИВОДИТ К

1)+ истощению

2) избыточной массе тела

3) потере аппетита

4) нарушению функций кишечника

487. ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ СТАРЕНИИ

1)+ снижение тонуса мочеточников

2) увеличение вместимости мочевого пузыря

3) повышение тонуса мочеточников

4) более редкое мочеиспускание

488. РЕБЕНОК 4-Х МЕСЯЦЕВ ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1)+ в положении на животе поднимать голову и верхнюю часть туловища

2) переворачиваться с живота на спину

3) самостоятельно садиться

4) ползать

489. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

1)+ первичная, вторичная, третичная

2) начальная, конечная

3) текущая, заключительная

4) противоэпидемическая, предварительная

490. ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА МИКРООРГАНИЗМЫ

1)+ температура

2) фенол

3) хлорная известь

4) спирт

491. ЗАДАЧАМИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье 2) раннее выявление заболеваний, их лечение, укрепление адаптационных возможностей организма 3) предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений, развития декомпенсации, инвалидности, смертности 4) организация и проведение курсов профилактического лечения

492. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ - ЗАДАЧА ПРОФИЛАКТИКИ

1)+ первичной

2) социальной

3) третичной

4) адаптивной

493. ЦЕЛЬЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска 2) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании

3) проведение реабилитационных мероприятий

4) восстановление трудоспособности пациента

494. ПАЦИЕНТУ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

1)+ офтальмолога

2) оториноларинголога

3) терапевта

4) хирурга

495. ВЫРАБОТКА СПОСОБНОСТИ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ МЕДИЦИНСКИЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ - ЭТО

1)+ умение

2) знание

3) привычка

4) убеждение

496. ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОВОДИТ

1)+ антропометрию

2) рентгенологическое исследование

3) ультразвуковое исследование

4) эндоскопическое исследование

497. КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1)+ положительные изменения в состоянии здоровья

2) расширение кругозора по медико-генетическим вопросам

3) обучение распознаванию признаков заболеваний

4) выработка динамического стереотипа поведения в жизни

498. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

1)+ созданием условий для занятий физической культурой и спортом

2) проведением обязательной иммунопрофилактики

3) информированием о достижениях в области лечения заболеваний

4) проведением рекламы специализированных видов питания

499. ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА

1)+ нарушение холестеринового обмена

2) недостаточное поступление холестерина с продуктами питания

3) избыток холестерина

4) недостаток белка в крови

500. ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ПАЦИЕНТУ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-1)+ ортопеда

2) терапевта

3) невролога

4) хирурга

501. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ НАПРАВЛЕНА НА

1)+ некурящих людей

2) людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива

3) курящих людей для оказания помощи в отказе от курения

4) людей, которые недавно начали курить

502. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОСИТЬ ОБУВЬ

1)+ на низком каблуке

2) с высоким голенищем

3) на высоком каблуке

4) без каблука

503. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

1)+ информированием граждан о факторах риска для их здоровья

2) проведением обязательной иммунопрофилактики

3) информированием о достижениях в области лечения заболеваний

4) проведением рекламы специализированных видов питания

504. ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА - ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА

1)+ сахарного

2) несахарного

3) почечного

4) фосфатного

505. ЗАКАЛИВАНИЕ –ЭТО

1)+ метод физиотерапии различными природными факторами (воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими температурами (относительно температуры тел и пониженным атмосферным давлением)) 2) кратковременное воздействие на человека тепловых и холодовых стрессов

3) способность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды 4) устойчивость к воздействию низких температур

506. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1)+ люди из групп риска

2) пациенты с острыми заболеваниями

3) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний

4) пациенты с хроническими формами заболеваний

507. СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА – БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРИВОДЯЩИЙ К

1)+ снижению функций организма

2) усилению функций организма

3) гипертрофии органов

4) повышению трудоспособности

508. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ СНЯТИЯ СТРЕССА

1)+ занятие физической культурой

2) употребление пищи

3) употребление алкоголя

4) табакокурение

509. ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

1)+ масса тела в кг разделить на рост, выраженный в метрах, в квадрате

2) рост в см минус 100

3) масса тела в кг разделить на рост в см

4) рост в м минус 100

510. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

1)+ онколога

2) гинеколога

3) маммолога

4) рентгенолога

511. ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ употребление алкоголя членами семьи

2) позитивные коммуникации в семье

3) положительное поведение окружающих сверстников

4) эмоциональная близость к матери

512. ЗАДАЧАМИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений

2) сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья

3) предупреждение неблагоприятного влияния погодных условий на здоровье

4) формирование потребности изменения приоритетов в жизни

513. ФАКТОР РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1)+ гиперхолестеринемия

2) дизурия

3) анемия

4) дорсопатия

514. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА НАЧИНАЮТ С ВАНН

1)+ воздушных

2) соляных

3) водных

4) солнечных

515. ПРОГУЛКА ИЛИ БЕГ В СОЧЕТАНИИ С ОБЛИВАНИЕМ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

1)+ способ закаливания

2) вид спорта

3) нетрадиционный метод лечения

4) традиционный метод лечения

516. СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩИ ПРИ ОЖИРЕНИИ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ

1)+ хлебобулочных изделий

2) овощей и фруктов

3) рыбы и морепродуктов

4) кисломолочных продуктов

517. РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДГОТОВКА ИХ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ - ФУНКЦИЯ СЕМЬИ

1)+ репродуктивная

2) рекреативная

3) воспитательная

4) хозяйственно-экономическая

518. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1)+ беседа

2) викторина

3) дискуссия

4) доклад

519. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

1)+ санитарно-просветительная работа

2) оздоровление населения

3) воспитательная работа

4) профилактика заболеваний

520. ИСТОЧНИК ЖИРНЫХ КИСЛОТ Ω-6 И Ω-3, УЧАСТВУЮЩИХ В ЖИРОВОМ ОБМЕНЕ

1)+ растительное масло

2) колбаса

3) свиное сало

4) сметана

521. В НОРМЕ ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ АПГАР ДОНОШЕННОГО ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 8-10 баллов

2) 4-6 баллов

3) 6-7 баллов

4) 10-12 баллов

522. ЧАЩЕ ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ БОЛЕЮТ ДЕТИ

1)+ посещающие детские учреждения

2) живущие в домашних условиях

3) с достаточным иммунитетом

4) с нарушением слуха

523. СРЕДСТВО АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1)+ телепрограмма

2) санитарный бюллетень

3) брошюра

4) памятка

524. ОСОБЕННОСТЬ СОЛЕВОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИИ - ФАКТОР РИСКА

1)+ мочекаменной болезни

2) анемии

3) диабета

4) анорексии

525. К ЧИСЛУ ВАЖНЕЙШИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТНОСИТСЯ

1)+ пропаганда здорового образа жизни

2) создание и функционирование сети центров медицинской профилактики

3) участие в хосписном движении, волонтерстве

4) запрет полового воспитания для детей школьного возраста

526. ФАКТОР РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1)+ дислипидемия

2) дизурия

3) анемия

4) дорсопатия

527. К НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА, ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

1)+ артериальная гипертензия без коррекции лекарственными препаратами

2) употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жира

3) вредные привычки (алкоголизм, табакокурение и др.)

4) низкая физическая активность

528. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ О

1)+ факторах риска

2) лечении

3) симптомах

4) диагностике заболеваний

529. ПРИВИВАЮТ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

1)+ родители

2) воспитатели

3) учителя

4) медицинские работники

530. АЛКОГОЛИЗМ - ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ

1)+ развитием патологического влечения к спиртным напиткам, формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя 2) наличием бреда

3) развитием галлюцинаций

4) спастическим параличом конечностей

531. ФАКТОР РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1)+ артериальная гипертензия

2) дизурия

3) анемия

4) дорсопатия

532. НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ И ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМЫ ОКАЗЫВАЮТ

1)+ плавание

2) гантельная гимнастика

3) прыжки в воду

4) прыжки на батуте

533. ОТДАЛЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний

2) повышение информированности населения о мерах профилактики

3) увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни

4) сохранение здоровья

534. ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА А

1)+ фекально-оральный

2) аэрогенный

3) половой

4) вертикальный

535. ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

1)+ социально-экономические

2) биологические

3) природные

4) организация медицинской помощи

536. МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 75 ЛЕТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ - НЕ БОЛЕЕ

1)+ 145 ударов в минуту

2) 125 ударов в минуту

3) 175 ударов в минуту

4) 110 ударов в минуту

537. В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ОРГАНИЗМ ИСПОЛЬЗУЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

1)+ углеводы

2) минеральные вещества

3) белки

4) витамины

538. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ СИСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ показатель шкалы манометра при появлении первых звуков (тонов Короткова) 2) величина, соответствующая полному исчезновению звуков (тонов Короткова)

3) как сумма пульсового и систолического давления

4) как разница систолического и пульсового давления

539. СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕР ПО ВОСПИТАНИЮ У ПОДРОСТКОВ ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВОПРОСАМ ПОЛА - ВОСПИТАНИЕ

1)+ половое

2) санитарное

3) гигиеническое

4) социальное

540. СРЕДСТВО УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1)+ беседа

2) муляж

3) видеофильм

4) листовка

541. СРЕДСТВО НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1)+ видеофильм

2) лекция

3) дискуссия

4) беседа

542. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ О

1)+ биологических особенностях возбудителя

2) лечении

3) симптомах

4) диагностике заболеваний

543. ОДНОСТОРОННЯЯ ФОРМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

1)+ доклад

2) дискуссия

3) викторина

4) игра

544. ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ ПРИ ГРИППЕ

1)+ больной человек

2) реконвалесцент

3) животные - резервуар вируса

4) птицы-резервуар вируса

545. ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В МИКРОНУТРИЕНТАХ (ВИТАМИНАХ И МИНЕРАЛАХ) ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1)+ натуральные продукты, сбалансированные по составу

2) рацион с повышенным содержанием белка животного происхождения

3) рафинированные углеводы

4) рацион с повышенным содержанием жиров

546. ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ РАБОТНИКИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ

1)+ воспитанием и обучением детей

2) лесозаготовками

3) сварочными работами

4) охраной различных объектов

547. ОСНОВНОЙ ФАКТОР РОСТА АБОРТОВ И РОДОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

1)+ неосведомленность о методах и средствах контрацепции

2) экологическая ситуация

3) широкая доступность информации о половом воспитании

4) избыточное использование контрацептивов

548. ПРИЧИНА КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН - НЕДОСТАТОК ВИТАМИНА

1)+ С

2) D

3) A

4) B

549. ФАКТОР РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1)+ гипергликемия

2) дизурия

3) истерия

4) дорсопатия

550. ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ВИТАМИН

1)+ С

2) А

3) Д

4) Е

551. СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫМ СООТНОШЕНИЕМ

1)+ белков, жиров, углеводов

2) белков животного и растительного происхождения

3) жиров животного и растительного происхождения

4) моносахаридов и полисахаридов

552. К АНТРОПОЗООНОЗНЫМ ИНФЕКЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ

1)+ сибирская язва, бешенство

2) грипп, корь, рожа свиней

3) куриная холера, грипп

4) сальмонеллез, холера

553. ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

1)+ наследственность

2) инфекция

3) перегревание

4) переохлаждение

554. ПРИЧИНОЙ ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ наличие контактных детей в группе

2) перевод детей в другую группу

3) проведение дезинфекции

4) бактериологическое обследование персонала

555. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

1)+ школа пациентов

2) углубленное консультирование

3) краткое консультирование

4) массовое консультирование

556. ПАЦИЕНТ – ЭТО

1)+ физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь

2) посетитель медицинской организации

3) родственник больного человека

4) человек, нуждающийся в социальной защите

557. РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СТАЦИОНАРЕ НАПРАВЛЕНА НА

1)+ пациентов, находящихся в стационаре

2) взрослое население, проживающее на территории обслуживания стационара

3) все население, проживающее на территории обслуживания стационара

4) работающую часть населения, проживающую на территории обслуживания стационара

558. ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

1)+ обязательно

2) не имеет значения

3) не обязательно

4) оформляется по требованию пациента

559. ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ СХЕМУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ

1)+ национальный календарь профилактических прививок

2) прививочный сертификат

3) приказ Минздрава России от 03.12.2012 № 1006н

4) экстренное извещение об инфекционном заболевании

560. ИСТОЧНИКОМ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ статистический талон уточненных диагнозов

2) медицинская карта стационарного больного

3) контрольная карта диспансерного наблюдения

4) листок временной нетрудоспособности

561. В СЕРТИФИКАТЕ ОТМЕЧАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОЙ ПРИВИВКЕ

1)+ вид препарата, серия, контрольный номер

2) вид препарата, серия

3) вид препарата, цвет вакцинного препарата

4) вид препарата, срок годности

562. СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА ВКЛЮЧАЕТ

1)+ соблюдение медицинской сестрой этико-деонтологических норм поведения

2) организация свиданий с родственниками в любое время дня

3) соблюдение индивидуального для каждого пациентами распорядка дня

4) поддержание чистоты в помещениях

563. УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 2) медицинская карта амбулаторного больного

3) медицинская карта стационарного больного

4) статистический талон уточненных диагнозов

564. ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ

1)+ все лица, которым сведения, составляющие врачебную тайну стали известны при исполнении профессиональных или служебных обязанностей, обучении 2) только медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование и свидетельство об аккредитации специалиста 3) только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее и среднее медицинское образование 4) только должностные лица медицинской организации, имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

565. УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ ПАЦИЕНТОВ, ВЗЯТЫХ НА ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ контрольная карта диспансерного наблюдения

2) медицинская карта амбулаторного больного

3) статистический талон

4) выписка из медицинской карты стационарного больного

566. ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 29.11.2011

2) Конституция РФ

3) Трудовой кодекс РФ

4) Гражданский кодекс РФ

567. УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ШТАТОВ И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1)+ влияют

2) не влияют

3) значения не имеют

4) улучшают отчётность

568. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ

1)+ получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня 2) получение медицинской помощи минимального объема

3) выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности.

4) бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи

569. ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ИНФОРМИРУЕТ ОБ ЭТОМ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

1)+ руководителя медицинской организации, в которой работает

2) федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения

3) полицию

4) прокуратуру

570. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА, ОТПУСКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕТЕ, НАКАЗЫВАЕТСЯ

1)+ лишением права заниматься профессиональной деятельностью и свободы

2) увольнение

3) выговор

4) замечание

571. ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ профессиональный стандарт

2) образовательный стандарт

3) отраслевая рамка квалификаций

4) национальная рамка квалификаций

572. ГРАНУЛОЦИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ХРАНИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ________ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ

1)+ +20 +24

2) не выше -25

3) +5 +20

4) +2 +6

573. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПЕРЕЛИВАНИЮ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ острый инфаркт миокарда, острая сердечно-легочная недостаточность

2) снижение артериального давления

3) активный туберкулез

4) обширная операция

574. ВИЗУАЛЬНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ГОДНОСТИ КРОВИ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ плазма прозрачная, верхний слой эритроцитов равномерный, четкая граница между эритроцитами и плазмой 2) плазма мутная, с хлопьями

3) цвет тусклый, с серо-бурым оттенком

4) не прозрачная, с пленками

575. ПРИ ОТСУТСТВИИ АГГЛЮТИНАЦИИ С ЦОЛИКЛОНАМИ АНТИ – В И АНТИ – А, КРОВЬ ОТНОСИТСЯ К ___ ГРУППЕ

1)+ О (I)

2) В (III)

3) АВ (IV)

4) А (II)

576. ПРИ ОТСУТСТВИЕ АГГЛЮТИНАЦИИ С РЕАГЕНТОМ АНТИ – А И НАЛИЧИИ АГГЛЮТИНАЦИИ С АНТИ - АВ И С АНТИ –В, КРОВЬ ОТНОСИТСЯ К ___ ГРУППЕ

1)+ В (III)

2) АВ (IV)

3) О (I)

4) А (II)

577. ПРИ АГГЛЮТИНАЦИИ С РЕАГЕНТАМИ АНТИ – А, АНТИ – АВ, АНТИ –В, КРОВЬ ОТНОСИТСЯ К ___ ГРУППЕ

1)+ АВ (IV)

2) О (I)

3) А (II)

4) В (III)

578. ПЕРЕЛИВАНИЕ КОНЦЕНТРАТА ТРОМБОЦИТОВ ПРОВОДЯТ

1)+ одноразовой системой с капроновым фильтром, внутривенно капельно

2) одноразовой системой с капроновым фильтром, внутривенно струйно

3) одноразовой системой, внутривенно

4) одноразовыми шприцами, внутримышечно

579. К ПРЕПАРАТАМ ПЛАЗМЫ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТ

1)+ альбумин, протеин

2) криопреципитат

3) протромбиновый комплекс

4) фибриноген, тромбин

580. К ПРЕПАРАТАМ ПЛАЗМЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТ

1)+ иммуноглобулин человека, иммуноглобулин антистафилококковый человека

2) криопреципитат, протромбиновый комплекс

3) альбумин, протеин

4) фибриноген, тромбин

581. ДОНОРСКАЯ КРОВЬ И ЭРИТРОЦИТСОДЕРЖАЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ХРАНЯТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ________ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ

1)+ +2 +6

2) +20 +24

3) не выше -25

4) +5 +20

582. В КОНТЕЙНЕР С ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ ДОПУСКАЕТСЯ ВВОДИТЬ ____________

1)+ 0,9% стерильный раствор хлорида натрия

2) 5% раствор глюкозы

3) лекарственные препараты

4) воду для инъекций

583. РЕАНИМАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПОКАЗАНА ПРИ

1)+ внезапном наступлении клинической смерти

2) остановке сердца в течение одного часа

3) обмороке

4) биологической смерти

584. ПАЦИЕНТЫ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ПРИ НАЛИЧИИ У НИХ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ НА

1)+ спине на щите

2) боку на обычных носилках

3) животе на обычных носилках

4) боку на щите

585. ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ С

1)+ прекращения воздействия электрического тока

2) непрямого массажа сердца

3) искусственной вентиляции легких

4) прекардиального удара

586. ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ПАЦИЕНТА В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ НА

1)+ боку

2) спине с опущенным головным концом

3) спине с опущенным ножным концом

4) животе

587. ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ НУЖНО

1)+ уложить с приподнятым ножным концом

2) ввести внутривенно эуфиллин

3) дать нитроглицерин под язык

4) уложить с приподнятым головным концом

588. ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ ПРОИЗОШЕЛ ВЫБРОС ЯДОВИТОГО ВЕЩЕСТВА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЕГО ИСПАРЕНИЕ В АТМОСФЕРУ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ очагом химического заражения

2) зоной химического заражения

3) территорией биологического заражения

4) точкой радиационного заражения

589. «ЗОЛОТОЙ ЧАС» ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА

1)+ получения травмы

2) оказания помощи

3) прибытия транспорта

4) поступления в больницу

590. НА ОБОЖЖЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАКЛАДЫВАЕТСЯ

1)+ сухая стерильная повязка

2) повязка с фурациллином

3) повязка с синтомициновой эмульсией

4) повязка с раствором бикарбоната натрия

1. ПРИ СИЛЬНЫХ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

1)+ нельзя вводить анальгетик

2) необходимо ввести анальгетик

3) можно дать спазмолитическое средство

4) приложить к животу грелку

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ (АСЕПТИЧЕСКОЙ) ПОВЯЗКИ

1)+ профилактика вторичного инфицирования

2) остановка кровотечения

3) постоянный доступ лекарственного вещества

4) герметизация раны

3. ПИКФЛОУМЕТРИЯ ПРОВОДИТСЯ ПАЦИЕНТАМ С ДИАГНОЗОМ

1)+ бронхиальная астма

2) туберкулез

3) внебольничная пневмония

4) острый ларингит

4. ОТСУТСТВИЕ ДЫХАНИЯ - ЭТО

1)+ апноэ

2) тахипноэ

3) брадипноэ

4) диспноэ

5. ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ОБУСЛОВЛЕН

1)+ расширением коронарных артерий

2) расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий

3) расширением периферических сосудов большого круга кровообращения

4) урежением сердечного ритма

6. ПРИ ОТКРЫТОЙ РАНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НЕОБХОДИМО

1)+ наложить окклюзионную повязку

2) перевязать рану

3) наложить шину

4) наложить шину с возвращением костей в исходное положение

7. ОБМОРОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1)+ кратковременной потерей сознания

2) снижением зрачковых реакций

3) выпадением корнеального рефлекса

4) полным выключением сознания с тотальной утратой восприятия

8. ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

1)+ возвышенное, полусидя

2) с приподнятым ножным концом кровати

3) горизонтальное

4) горизонтальное, с приподнятой головой

9. ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НА КУЛЬТЕ КОНЕЧНОСТИ МОЖНО УДЕРЖАТЬ БИНТОВОЙ ПОВЯЗКОЙ

1)+ возвращающейся

2) колосовидной

3) циркулярной

4) черепашьей

10. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

1)+ иммобилизацию табельными и подручными средствами

2) сопоставление отломков кости

3) вправление вышедшей наружу кости

4) наложение стерильной повязки

11. ПНЕВМОТОРАКС - ЭТО

1)+ скопление воздуха в плевральной полости

2) открытое ранение живота

3) затрудненное дыхание

4) иммобилизация грудной клетки

12. ИНТЕНСИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВКЛЮЧАЕТ

1)+ мониторинг жизненно важных функций

2) выявление проблем пациента

3) выполнение мероприятий гигиенического ухода

4) определение основных биохимических показателей крови

13. ВРЕМЕННЫЙ ГЕМОСТАЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1)+ давящей повязкой

2) наложением сосудистого шва

3) протезированием сосуда

4) лигированием сосуда в ране

14. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ

1)+ наложение окклюзионной повязки

2) пункция плевральной полости

3) наложение ватно-марлевой повязки

4) остановка легочного кровотечения

15. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ

1)+ предотвратить травмы больного

2) выпрямить конечности

3) к голове приложить холод

4) усадить больного

16. ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТА

1)+ вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить полный физический и психологический покой 2) проводить в поликлинику на прием к участковому врачу

3) успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача

4) вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом

17. ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЕЖНОСТИ МОЖНО УДЕРЖАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОВЯЗКИ

1)+ Т-образной

2) черепашьей

3) колосовидной

4) пращевидной

18. НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ

1)+ сублингвально

2) внутрь

3) подкожно

4) ректально

19. ПРИ НАХОЖДЕНИИ В РАНЕ ИНОРОДНОГО ПРЕДМЕТА НЕОБХОДИМО

1)+ не извлекать его из раны, наложить повязку вокруг него

2) извлечь его из раны

3) извлечь его, далее контролировать кровотечение из раны

4) не предпринимать никаких действий, вызвать скорую медицинскую помощь

20. КОНТРОЛИРУЯ ПАРАМЕТРЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ, МЕДСЕСТРА РЕГУЛИРУЕТ

1)+ частоту дыхательных движений

2) частоту сердечных сокращений

3) артериальное давление

4) центральное венозное давление

21. ПРИЕМ «ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ + ВЫДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ

1)+ проходимость дыхательных путей

2) адекватное кровообращение

3) устойчивое положение туловища

4) адекватный уровень артериального давления

22. НЕОТЛОЖНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ

1)+ перенести пациента в прохладное место, положить холод на проекции крупных сосудов 2) непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких

3) введение кордиамина

4) уложить пациента в боковое положение, дать прохладное питье

23. ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

1)+ обеспечить полный покой, холод на эпигастральную область

2) отвести в ближайшую поликлинику

3) провести промывание желудка

4) обезболить

24. ЭПИФИЗАРНЫМ ХРЯЩОМ В СУСТАВЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ хрящевая пластинка роста между эпифизом и диафизом

2) суставной хрящ эпифиза

3) эпифиз на хрящевой стадии развития

4) патологическое включение хрящевой ткани в костный эпифиз

25. К ТРУБЧАТЫМ КОСТЯМ ОТНОСИТСЯ

1)+ лучевая

2) пяточная

3) грудина

4) ребро

26. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВВЕДЕНИЯ 40% РАСТВОРА ДЕКСТРОЗЫ ПРИ РАЗВИТИИ ТЯЖЕЛОЙ ГИПОГЛИКЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ______ МЛ

1)+ 40-100

2) 80 – 120

3) 100-150

4) 250-500

27. ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

1)+ сальбутамол

2) коделак

3) преноксдиазин (либексин)

4) окселадин (тусупрекс)

28. ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

1)+ фентанила, дроперидола, морфина

2) метамизола натрия + питофенона + фенпивериния бромида (максигана), фуросемида (лазикса) 3) азаметония бромида (пентамина), бендазола (дибазола)

4) галоперидола, дротаверин (но-шпы)

29. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРИМЕНЯЮТ

1)+ морфин

2) диклофенак

3) метамизол натрия (анальгин)

4) парацетамол

30. ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИМЕНЯЮТ

1)+ нитроглицерин

2) калия и магния аспарагинат (панангин)

3) морфин

4) гепарин

31. ОСНОВНОЙ СИМПТОМ СТЕНОКАРДИИ

1)+ сжимающая, давящая боль

2) слабость

3) одышка

4) тошнота

32. ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ У ПАЦИЕНТА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

1)+ вызвать врача

2) обеспечить больному полный покой

3) поставить банки, горчичники

4) провести оксигенотерапию

33. УРОВЕНЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ/СЕДАЦИИ У ПАЦИЕНТА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРУЮ ИНТОКСИКАЦИЮ, ВЫЗВАННУЮ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ОЦЕНИВАЮТ ПО ШКАЛЕ

1)+ RASS

2) SCORE

3) Глазго

4) HADS-D

34. ДЛЯ ФАЗЫ КОМПЕНСАЦИИ ШОКА ХАРАКТЕРНА

1)+ тахикардия

2) гипотензия

3) брадикардия

4) уремия

35. ПРИЗНАК КОМЫ

1)+ отсутствие сознания

2) спутанность сознания

3) сохранность сухожильных рефлексов

4) сохранение реакции на болевое воздействие

36. ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЛЕЖА НА БОЛЬНОЙ СТОРОНЕ ПРИ

1)+ экссудативном плеврите

2) бронхиальной астме

3) бронхоэктатической болезни

4) бронхите

37. НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ СЫПНОМ ТИФЕ

1)+ обеспечение дробного питания

2) проведение инфузионной терапии

3) наблюдение за контактными в течение 30 дней

4) назначение постельного режима до 5-6 дня нормальной температуры

38. ОСНОВНАЯ ЖАЛОБА ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ

1)+ одышка

2) повышение температуры

3) недомогание

4) головная боль

39. ПЕНИСТАЯ РОЗОВАЯ МОКРОТА НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА - ПРИЗНАК

1)+ отека легких

2) бронхиальной астмы

3) крупозной пневмонии

4) легочного кровотечения

40. ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

1)+ холод на живот, госпитализация

2) введение анальгетиков

3) введение антибактериальных средств

4) грелка на живот

41. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТА ВПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО

1)+ проводить дыхательную гимнастику, массаж

2) предложить средство, купирующее кашель

3) следить за соблюдением строгого постельного режима

4) запретить курение

42. НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ

1)+ измерение артериального давления

2) придать положение с приподнятым ножным концом

3) поставить горчичники на грудную клетку

4) использование грелок

43. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ПАЦИЕНТУ В СОЗНАНИИ МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА

1)+ получить согласие пациента на проведение манипуляции

2) получить согласие лечащего врача

3) не предупреждать пациента о манипуляции

4) вызвать дежурного врача

44. ПРИЗНАК ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

1)+ рвота в виде кофейной гущи

2) изжога

3) отрыжка

4) рвота пищей, съеденной накануне

45. ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ

1)+ каптоприла

2) адреналина

3) преднизолона

4) гепарина

46. ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ЛЕГОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ ДОГОСПИТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

1)+ холод на грудную клетку

2) введение сосудосуживающих средств

3) подготовка набора для плевральной пункции

4) измерение температуры

47. ОСНОВНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

1)+ приступ удушья с затрудненным выдохом

2) кашель с выделением пенистой мокроты

3) одышка смешанного характера

4) инспираторная одышка

48. ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ОБМОРОКЕ

1)+ горизонтальное, с приподнятым ножным концом

2) горизонтальное, без подушки

3) сидя с опущенными ногами

4) горизонтальное, с приподнятым головным концом

49. ПРИЗНАК АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

1)+ головная боль

2) загрудинная боль

3) снижение аппетита

4) лихорадка

50. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ СТЕНОКАРДИИ, НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ

1)+ нитроглицерин под язык

2) кордиамин внутрь

3) папаверин внутримышечно

4) мезатон внутривенно

51. ПАЦИЕНТ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

1)+ в первый час

2) на 2-е сутки

3) через 3-е суток

4) через неделю

52. ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

1)+ перемежающаяся хромота

2) одышка

3) отеки

4) слабость

53. КОНТРОЛЬ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ

1)+ почек

2) печени

3) селезенки

4) желудочно-кишечного тракта

54. ПРИ УКУСЕ ЧЕЛОВЕКА ЖИВОТНЫМ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ОПАСНОСТЬ В

1)+ заражении бешенством

2) заражении туберкулезом

3) развитии вирусной инфекции

4) переломе костей

55. ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ РАЗВИТИИ ПРИСТУПА ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

1)+ полусидя с опущенными вниз ногами

2) горизонтальное

3) горизонтальное с приподнятым ножным концом

4) горизонтальное с приподнятым головным концом

56. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА РВОТЫ «КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ» ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НУЖНО

1)+ срочно госпитализировать

2) наблюдать амбулаторно

3) ввести анальгетики

4) направить в поликлинику

57. ЭФФЕКТИВНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ОСТАНОВКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

1)+ давящая повязка

2) максимальное сгибание конечности

3) закрутка

4) прямое давление на рану

58. ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

1)+ плазмозаменители

2) раствор глюкозы

3) гипертонический раствор

4) солевые растворы

59. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

1)+ поддержание водно-электролитного баланса

2) переливание эритроцитарной массы

3) переливание плазмы

4) обезболивание

60. ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

1)+ поддержания объема циркулирующей крови и водно-электролитного баланса

2) переливание крови

3) переливание плазмы

4) обезболивания

61. НЕЗАВИСИМЫЕ СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ КОЛЛАПСЕ

1)+ вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым ножным концом 2) вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым головным концом 3) вызвать врача, провести искусственную вентиляцию легких

4) успокоить пациента

62. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ РОГОВИЦЫ ПАЦИЕНТУ В КОМЕ НУЖНО

1)+ периодически закапывать в глаза изотонический раствор натрия хлорида

2) проводить инфузионную терапию по назначению врача

3) смазать веки солкосерилом

4) накладывать бинокулярную повязку

63. ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА РЕКОМЕНДУЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ВАНН

1)+ горячих ручных и ножных

2) общей горячей

3) лечебной с морской солью

4) воздушной

64. ТИПИЧНАЯ ФОРМА ИНФАРКТА МИОКАРДА

1)+ ангинозная

2) абдоминальная

3) астматическая

4) безболевая

65. ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ КОМЫ

1)+ гипергликемической

2) гипогликемической

3) уремической

4) мозговой

66. ПРИ НАРУЖНОМ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

1)+ кровь темно-вишневого цвета, вытекает непрерывной струёй

2) кровь алого цвета, бьет струёй

3) кровь темно-вишневого цвета, бьет струёй

4) кровь алого цвета

67. СМЕНА ПОВЯЗКИ, ФИКСИРУЮЩЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР, ВЫПОЛНЯЕТСЯ

1)+ по мере загрязнения, не реже 1 раза в сутки

2) еженедельно

3) 3 раза в день

4) ежечасно

68. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ УШИБЕ

1)+ наложение давящей повязки, местно холод

2) обезболивание места ушиба

3) наложение асептической повязки

4) наложение гипсовой повязки

69. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ УРЕЖЕНИЕ ДЫХАНИЯ

1)+ брадипноэ

2) тахипноэ

3) апноэ

4) диспноэ

70. ШОК ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

1)+ кардиогенный

2) травматический

3) анафилактический

4) гемотрансфузионный

71. КОМА ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ИНСУЛИНА

1)+ гипогликемическая

2) уремическая

3) кетоацидотическая

4) гипергликемическая

72. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

1)+ тахикардия

2) аритмия

3) брадикардия

4) экстрасистолия

73. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ У РЕБЕНКА ЕГО НЕОБХОДИМО

1)+ усадить, слегка наклонив голову вниз

2) усадить, запрокинув голову назад

3) уложить на бок

4) уложить на ровную поверхность с возвышенным головным концом

74. ПРИЧИНА ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ

1)+ передозировка инсулина

2) нарушение ограничений в питании

3) самостоятельная отмена лекарств

4) пропуск инъекций инсулина

75. ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ ПРИ ОБМОРОКЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

1)+ горизонтальное положение с приподнятым ножным концом

2) введение назогастрального зонда

3) внутривенное введение раствора сульфата магния

4) придание вертикального положения тела

76. ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ КОЛЛАПСЕ

1)+ приподнятый ножной конец

2) приподнятый головной конец

3) полусидя на кушетке

4) сидя на стуле

77. ЦВЕТ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ

1)+ голубой

2) серый

3) черный

4) белый

78. ДЛЯ СТАДИИ КОМПЕНСАЦИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА ХАРАКТЕРНА

1)+ гиперемия кожи

2) гипотермия

3) брадикардия

4) олигурия

79. УЧАЩЕНИЕ ДЫХАНИЯ

1)+ тахипноэ

2) брадипноэ

3) диспноэ

4) апноэ

80. ИЗГИБ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА КПЕРЕДИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

1)+ шейного лордоза

2) грудного сколиоза

3) кресцого-копчиково кифоза

4) грудного кифоза

81. СИМПТОМ ВЫВИХА

1)+ изменение относительной длины конечности

2) изменение абсолютной длины конечности

3) патологическая подвижность в поврежденном суставе

4) крепитация костных отломков

82. РЕГУРГИТАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ затекание жидкого желудочного содержимого по пищеводу в полость ротоглотки 2) затекание содержимого ротоглотки в трахею

3) гиперсаливация

4) вид носового кровотечения

83. ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ острая боль в эпигастрии

2) рвота каловыми массами

3) нарастающая желтушность кожных покровов

4) острая боль в правой подвздошной области

84. НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОБМОРОКЕ

1)+ уложить, приподняв ножной конец

2) уложить в горизонтальное положение, холод к голове

3) уложить, голову приподнять, горчичник на затылок

4) уложить, дать горячее питье

85. МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

1)+ не допускают к работе

2) штрафуют

3) увольняют с работы

4) направляют на принудительное обследование

86. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФАКТОРА РИСКА «ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА»

1)+ индекс массы тела 25 - 29,9 кг/м2

2) индекс массы тела 30 кг/м2 и более

3) масса тела более 60 кг

4) масса тела более 90 кг

87. ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ С ЛИЦАМИ

1)+ принимаемыми на временную и постоянную работу

2) с высшим профессиональным образованием по специальности

3) со стажем работы в такой же должности более 25 лет

4) назначенным главным врачом медицинской организации

88. ИНСТРУКТАЖИ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫВАЮТ

1)+ вводными, первичными, повторными

2) вводными, начальными

3) первичными, профессиональными

4) повторными, профилактическими

89. ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ

1)+ не реже одного раза в полгода

2) не реже одного раза в год

3) не реже одного раза в два года

4) ежемесячно

90. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ

1)+ непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником своих профессиональных обязанностей 2) после прохождения работником испытательного срока

3) по окончании первого трудового дня

4) по распоряжению руководителя медицинской организации

91. ТРАНСФУЗИЯ -ЭТО

1)+ переливание крови и ее компонентов

2) введение солевых растворов

3) введение лекарственных средств

4) введение антибиотиков

92. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ НА РЕЗУС-СОВМЕСТИМОСТЬ КРОВИ ДОНОРА И РЕЦИПИЕНТА, В ПРОБИРКЕ ПРОИЗОШЛА РЕАКЦИЯ АГГЛЮТИНАЦИИ, ТО

1)+ кровь несовместима по резус-фактору

2) кровь резус-отрицательная

3) кровь совместима по резус-фактору

4) кровь резус-положительная

93. ПРИ ПЕРВИЧНОМ (НЕ БОЛЕЕ 2-Х МИНУТ) ОСМОТРЕ ПОСТРАДАВШЕГО НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

1)+ наличие сознания и признаков жизни у пострадавшего

2) подсчитать пульс, частоту дыхания

3) состояния, угрожающие жизни

4) время с момента травмы

94. НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ УГРОЗУ ЖИЗНИ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

1)+ наружное кровотечение

2) обморок

3) закрытый перелом

4) вывих

95. НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОВЯЗКА ДЕЗО НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ

1)+ переломе ключицы

2) переломе ребер

3) ранении легкого

4) ранении сердца

96. НАЖАТИЕ НА ГРУДИНУ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ПРОВОДИТСЯ

1)+ основанием ладони, не сгибая рук в локтях

2) всей ладонной поверхностью, не сгибая рук в локтях

3) запястьями, умеренно согнув руки в локтях

4) ладонью, сжатой в кулак

97. К ПЕРЕЧНЮ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

1)+ санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 2) комплект первой помощи санитарного дружинника

3) индивидуальный комплект первой помощи при ЧС

4) сумка неотложной помощи при ЧС

98. ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, СВОЙСТВА КОТОРОГО НАПРАВЛЕНЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯДА, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ антидот

2) сорбент

3) реагент

4) катализатор

99. МЕСТОМ ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ граница между средней и нижней третями грудины

2) верхняя треть грудины

3) средняя треть грудины

4) нижняя треть грудины

100. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ ОБСТАНОВКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЮТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

1)+ определение угрожающих факторов для жизни и здоровья, количество пострадавших, извлечение пострадавшего из труднодоступных мест 2) подробный осмотр пострадавшего и оказание первой помощи

3) извлечение пострадавшего из труднодоступных мест и эвакуацию

4) эвакуацию пострадавших

101. НА ЭЛЕКТРОДЫ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА НАКЛАДЫВАЮТСЯ САЛФЕТКИ, СМОЧЕННЫЕ

1)+ физиологическим раствором

2) спиртом

3) нашатырным спиртом

4) фурацилином

102. СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИ РАНЕНИИ В ЗАТЫЛОК

1)+ лежа на боку

2) сидя

3) лежа на животе

4) в полусидящем положении

103. РЕАНИМАЦИЯ ПАЦИЕНТУ ПОКАЗАНА

1)+ при появлении признаков клинической смерти

2) при появлении признаков биологической смерти

3) только при внезапной смерти молодых пациентов и детей

4) только при внезапной смерти у пожилых больных

104. РЕАНИМАЦИЮ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ПРИ

1)+ отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 30 минут 2) отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 10 минут 3) попадании желудочного содержимого в дыхательные пути

4) появлении пенистой мокроты из верхних дыхательных путей

105. ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ синдром длительного сдавления

2) небольшие ожоги

3) хронический гломерулонефрит

4) хронический цистит

106. РЕАНИМАЦИЯ - ЭТО ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ТЕРМИНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

1)+ дыхания и кровообращения

2) работоспособности

3) социальных функций организма

4) общения

107. МЕШОК АМБУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

1)+ искусственной вентиляции лёгких

2) оксигенотерапии

3) непрямого массажа сердца

4) обеспечения проходимости дыхательных путей

108. У ПОСТРАДАВШЕГО ЕСТЬ ШАНС ВЫЖИТЬ, ЕСЛИ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БУДЕТ ОКАЗАНА В ТЕЧЕНИЕ

1)+ первого часа

2) двух часов

3) трех часов

4) первых суток

109. К ФАКТОРАМ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ СТРУКТУРА САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ТЕРАКТАХ, ОТНОСЯТСЯ

1)+ место, применяемое террористами оружие и цели теракта

2) морально-нравственные качества террористов

3) санитарно-гигиеническое благополучие места теракта

4) неблагоприятные метеорологические условия

110. К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ У ПОСТРАДАВШЕГО ОТНОСЯТСЯ

1)+ определение наличия дыхания и проверка пульса на магистральных артериях 2) выдвижение нижней челюсти

3) запрокидывание головы с подъемом подбородка

4) сердечно-лёгочная реанимация

111. ЦЕЛЬ ПОДРОБНОГО ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

1)+ выявление различных травм

2) оценка общего состояния пострадавшего

3) выявление наружного кровотечения

4) определение оптимального положения пострадавшего

112. РЕАНИМАЦИЯ – ЭТО

1)+ комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма 2) разновидность несчастных случаев у детей

3) угнетение жизненных функций

4) совокупность неотложных состояний

113. ПОТЕРПЕВШЕМУ С СИНДРОМОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ

1)+ накладывают жгут выше места сдавления перед освобождением конечности

2) накладывают жгут выше места сдавления после освобождения конечности

3) накладывают асептическую повязку

4) проводят профилактику пролежней

114. КОМА ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО ОЦЕНИВАЕТСЯ В ___ БАЛЛОВ

1)+ А.3-8

2) Б.9-12

3) В.13-14

4) Г.10-15

115. ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА НЕОБХОДИМО

1)+ вызвать бригаду скорой медицинской помощи, оставив больного в том же положении, в котором он был найден 2) обезболить

3) уложить на спину

4) уложить на левый бок

116. В СОСТОЯНИИ АГОНИИ ДЫХАНИЕ

1)+ редкое судорожное

2) частое поверхностное

3) частое глубокое

4) отсутствует

117. СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ РЕАНИМАЦИЮ (СЛР) ОБЯЗАНЫ ПРОВОДИТЬ

1)+ все специалисты с медицинским образованием и спасатели, имеющие специальную подготовку 2) врачи и медсестры реанимационных отделений

3) только врачи и фельдшеры

4) только врачи

118. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ

1)+ вывести пострадавшего из зоны загазованности, вызвать врача, расстегнуть стесняющую одежду 2) вывести пострадавшего из зоны загазованности, ввести сердечные гликозиды 3) вызвать врача, одеть на пострадавшего противогаз

4) вызвать газовую службу

119. ОБЩИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ биологическая смерть

2) коматозное состояние

3) почечная и печеночная недостаточность

4) нарушение мозгового кровообращения с потерей сознания

120. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ I СТЕПЕНИ

1)+ переодеть в сухую одежду

2) обезболить

3) наложить мазевую повязку

4) наложить повязку с фурациллином

121. К ТЕРМИНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ

1)+ предагония, агония, клиническая смерть

2) любое бессознательное состояние

3) биологическая смерть

4) остановка сердца

122. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОСТРАДАВШЕМУ БЕЗ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО

1)+ запрокинуть голову, приподняв подбородок

2) приподнять голову, поддерживая шею

3) дыхательные пути открывать не обязательно

4) запрокинуть голову, подложить под шею импровизированный валик

123. ПРИ ИНДЕКСЕ ШОКА (АЛЬГОВЕР) РАВНОМ 1,5 ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 1,5 литра

2) 1,0 литр

3) 0,5 литра

4) 2,0 и более литра

124. ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

1)+ горизонтальное – на спине

2) на спине с приподнятым головным концом

3) на спине с опущенным головным концом

4) на левом боку

125. В СЛУЧАЕ ОТСРОЧКИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА ВРЕМЯ БОЛЕЕ 6 ЧАСОВ ПОГИБАЕТ ПОРАЖЕННЫХ

1)+ 90%

2) 60%

3) 30%

4) 10%

126. ОСНОВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ широкие зрачки и отсутствие пульса на сонной артерии

2) отсутствие сознания

3) узкие зрачки

4) судороги

127. ОБ ОГЛУШЕННОСТИ СОЗНАНИЯ ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СУММА БАЛЛОВ

1)+ 13-14

2) 15-16

3) 9-12

4) менее 8

128. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ УСПЕШНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ положение пострадавшего на жестком основании

2) наличие двух спасателей

3) введение воздуховода

4) положение пострадавшего на пружинящем основании

129. ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОРАЖЁННЫМ В ОЧАГЕ ЧС ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ своевременность и полнота первой помощи

2) непрерывность

3) преемственность

4) последовательность

130. ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО ДАЕТСЯ ОЦЕНКА В БАЛЛАХ ПО ТРЕМ ПАРАМЕТРАМ - СТЕПЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ

1)+ речевой реакции, двигательной реакции, открывания глаз

2) речи, слуха и зрения

3) слуха, двигательной реакции, болевой чувствительности

4) зрения, слуха и обоняния

131. В СТРУКТУРЕ ПОТЕРЬ ПРИ КАТАСТРОФАХ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРВОЕ МЕСТО, КАК ПРАВИЛО, ЗАНИМАЕТ

1)+ черепно-мозговая травма

2) травмы конечностей

3) раны мягких тканей

4) синдромом длительного сдавления ("краш-синдром")

132. СТРУКТУРА ПОТЕРЬ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ НАВОДНЕНИЯХ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ ДОВОЛЬНО БЫСТРО ДОПОЛНЯЕТСЯ

1)+ инфекционной заболеваемостью

2) сердечно-сосудистыми заболеваниями

3) поражением лёгких

4) заболеваниями кожи и подкожной клетчатки

133. КОМПЛЕКС ПРОСТЕЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА МЕСТЕ ПОРАЖЕНИЯ В ПОРЯДКЕ САМО-И ВЗАИМОПОМОЩИ, А ТАКЖЕ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, САНИТАРНЫХ ПОСТОВ И САНИТАРНЫХ ДРУЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАБЕЛЬНЫХ И ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

1)+ первая помощь

2) доврачебная помощь

3) первая врачебная помощь

4) квалифицированная медицинская помощь

134. КАЖДЫЙ ВИД МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОРАЖЕННЫМ В ЧС ОКАЗЫВАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ

1)+ в указанном месте, в установленные сроки и в определенном объеме

2) в очаге ЧС

3) на втором этапе эвакуации

4) в полном объёме на всех этапах

135. МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях 2) выделение пораженных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи и эвакуации 3) распределение потока пострадавших на «ходячих» и «носилочных»

4) распределение пораженных на группы по возрастному признаку и полу

136. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КОТОРЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОСТРАДАВШИМ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

1)+ первая помощь, доврачебная помощь, первая врачебная, квалифицированная и специализированная медицинская 2) первая врачебная, квалифицированная и специализированная

3) скорая медицинская помощь

4) паллиативная медицинская помощь

137. ЛЮДИ, ПЕРЕНЕСШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС ТЯЖЕЛУЮ ПСИХИЧЕСКУЮ ТРАВМУ, С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ - ЭТО

1)+ опосредованные жертвы ЧС

2) санитарные потери

3) безвозвратные потери

4) общие потери

138. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ, ЕСЛИ ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ

1)+ 50-500 человек

2) 10-50 человек

3) 1-10 человек

4) более 500 пострадавших

139. К МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ ОТНОСЯТ

1)+ ураган

2) землетрясение

3) пожар

4) сель

140. КОЛИЧЕСТВО ТЯЖЕЛОПОРАЖЁННЫХ ПРИ КАТАСТРОФАХ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ

1)+ 25-30%

2) 30-40%

3) 40-50%

4) 70%

141. ОТ НЕСВОЕВРЕМЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ТРАВМАХ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС ПОГИБАЕТ

1)+ 30%

2) 40%

3) 50%

4) 60%

142. ИНДЕКС ШОКА АЛЬГОВЕРА ПОЛУЧАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ

1)+ пульса на систолическое давление

2) пульса на частоту дыхания

3) пульса на диастолическое давление

4) систолического давления на частоту дыхания

143. ПОСТРАДАВШИЕ И ЗАБОЛЕВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС, ПОТЕРЯВШИЕ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ И НУЖДАЮЩИЕСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - ЭТО

1)+ санитарные потери

2) безвозвратные потери

3) ситуационно-обусловленные потери

4) общие потери

144. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ, ЕСЛИ ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ

1)+ более 500 человек

2) 50-500 человек

3) 10-50 человек

4) 1-10 человек

145. СРЕДИ ПРИЧИН СМЕРТИ ПРИ КАТАСТРОФАХ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ НАХОДИТСЯ

1)+ травма не совместимая с жизнью

2) травматический шок

3) острая кровопотеря

4) психотравма

146. МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ – ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНЫ, ЗАДАЧА КОТОРОЙ ОКАЗАНИЕ ПОСТРАДАВШИМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1)+ медицинской помощи

2) социальной помощи

3) материального обеспечения

4) психологической поддержки

147. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОБЗОРНОМ ОСМОТРЕ ПОСТРАДАВШЕГО ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ

1)+ пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, давящей повязки

2) наложение асептической повязки

3) иммобилизацию конечности

4) только максимальное сгибание конечности в суставе

148. ПРИ АВИАЦИОННЫХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КАТАСТРОФАХ ПРИ ВЫСОКОМ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ ПОГИБШИХ ВОЗНИКАЮТ В ОСНОВНОМ

1)+ механическая и ожоговая травмы

2) шок

3) психотравма

4) поражения лёгких

149. ЛЮДИ, ПОГИБШИЕ ИЛИ ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС - ЭТО

1)+ безвозвратные потери

2) санитарные потери

3) ситуационно-обусловленные потери

4) общие потери

150. ПО ШОКОВОМУ ИНДЕКСУ (АЛЬГОВЕР) МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ

1)+ величину кровопотери и степень шока

2) степень угнетения сознания

3) степень угнетения дыхания

4) вид травмы

151. ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ ВЗРОСЛОМУ В ОДНУ МИНУТУ

1)+ 12-18

2) 20-25

3) 30-40

4) 40-60

152. К АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМУ ВЕЩЕСТВУ (АХОВ) НЕЙРОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ОТНОСИТСЯ

1)+ карбофос

2) аммиак

3) хлор

4) угарный газ

153. СУММА БАЛЛОВ ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО МЕНЕЕ ВОСЬМИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

1)+ коме

2) сопоре

3) оглушении

4) ясном сознании

154. КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПОДГОТОВКУ ПОРАЖЕННОГО К ЭВАКУАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

1)+ доврачебная помощь

2) первая помощь

3) первая врачебная помощь

4) квалифицированная медицинская помощь

155. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО УРОВНЯ, ЕСЛИ ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ

1)+ 1-10 человек

2) 10-50 человек

3) 50-500 человек

4) более 500 пострадавших

156. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УРОВНЯ, ЕСЛИ ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ

1)+ 10-50 человек

2) 1-10 человек

3) 50-500 человек

4) более 500 пострадавших

157. СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» ПРИ ЧС ПОДАЕТСЯ

1)+ сиреной, по радио, гудками общественного транспорта

2) светом прожекторов

3) СМС по телефону

4) в сети Интернет

158. ОСОБЕННОСТЬЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ ОКАЗАНИЯ ПОСЛЕ ТРАВМЫ НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО

1)+ в первые минуты

2) в течение часа

3) в течение 2-3 часов

4) не позднее 6 часов

159. СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНА, ЕСЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСЕХ ДОСТУПНЫХ МЕТОДОВ, ЭФФЕКТ НЕ ОТМЕЧАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В МИНУТАХ) 1)+ 30

2) 15

3) 5-6

4) 60

160. СТЕПЕНЬ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО

1)+ шкале Глазго

2) шкале Апгар

3) индексу Альговера

4) суммарному сердечно-сосудистому риску

161. ВОЗМОЖНЫЕ БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ЗАТОПЛЕНИЙ МОГУТ ДОСТИЧЬ

1)+ 30%

2) 15%

3) 10%

4) 5%

162. ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕОБЛАДАЮТ (ДО 70%) ПОРАЖЁННЫЕ С

1)+ множественными и сочетанными травмами

2) изолированными механическими повреждениями

3) инфекционными заболеваниями

4) психо-неврологическими расстройствами

163. НАИБОЛЬШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ СОЗДАЮТ

1)+ особо опасные инфекции

2) сердечно-сосудистые заболевания

3) заболевания органов дыхания

4) заболевания кожи и подкожной клетчатки

164. ОБСТАНОВКА НА ОПРЕДЕЛЁННОЙ ТЕРРИТОРИИ, СЛОЖИВШАЯСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ, АВАРИИ, СТИХИЙНОГО ИЛИ ИНОГО БЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ чрезвычайная ситуация

2) чрезвычайное событие

3) чрезвычайное происшествие

4) чрезвычайное обстоятельство

165. К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПОСТРАДАВШЕГО ОТНОСЯТСЯ

1)+ запрокидывание головы с подъемом подбородка и выдвижение нижней челюсти 2) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания

3) проверка пульса на магистральных артериях

4) определение наличия сознания

166. ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ МЕСТОМ ПРИЖАТИЯ СОННОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ поперечный отросток 6 шейного позвонка

2) угол нижней челюсти

3) поперечный отросток 4 шейного позвонка

4) височная кость

167. НАЧАЛЬНЫМ ВИДОМ ПОМОЩИ В ОЧАГЕ ЧС СЧИТАЕТСЯ

1)+ первая помощь

2) доврачебная помощь

3) первая врачебная помощь

4) квалифицированная медицинская помощь

168. К ПЕРВОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТ ПОСТРАДАВШИХ, ИМЕЮЩИХ

1)+ крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения

2) повреждения средней тяжести, сопровождающиеся выраженными функциональными расстройствами без непосредственной угрозы для жизни 3) тяжелые повреждения, характеризующиеся нарастанием расстройств жизненно-важных функций 4) легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения (наблюдения)

169. ЕСЛИ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ БЫЛА ОКАЗАНА ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ, ТО ПОГИБАЕТ ПОРАЖЕННЫХ

1)+ 60%

2) 30%

3) 70%

4) 90%

170. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ (ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И БРИГАДЫ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ, А ТАКЖЕ СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И СОХРАНИВШИХСЯ В ОЧАГЕ ЧС ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) ОКАЗЫВАЕТ

1)+ доврачебную помощь

2) первую помощь

3) первую врачебную помощь

4) квалифицированную медицинскую помощь

171. ОПТИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ С МОМЕНТА ПОРАЖЕНИЯ

1)+ 20-30 минут

2) 2 часа

3) 3 часа

4) 6 часов

172. КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ порозовение кожных покровов

2) повышение температуры тела

3) повышение АД

4) восстановление сознания

173. МИНИМАЛЬНАЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА ОТ ПРОНИКАЮЩЕЙ РАДИАЦИИ РАВНА

1)+ 3-4 грея

2) 1-2 грея

3) 5-10 грей

4) 10-15 грей

174. В ОСНОВЕ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПОРАЖЕННЫХ ЛЕЖИТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1)+ срочности лечебных и эвакуационных мероприятий

2) диагноза заболевания (поражения) и его прогноза

3) тяжести поражения (заболевания)

4) состояния раненого (больного) и потребности в эвакуации

175. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ НА ГРУППЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДАННОМ ЭТАПЕ - ЭТО

1)+ внутрипунктовая сортировка

2) эвакотранспортная сортировка

3) диагностика и лечение

4) эвакуация

176. ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО

1)+ эвакуационно-сортировочным признакам

2) показателям общего состояния пострадавших

3) наличию транспортных средств

4) возрастным показателям

177. МИНИМАЛЬНАЯ ДОЗА РАВНОМЕРНОГО ОДНОКРАТНОГО ОБЛУЧЕНИЯ, ОТ КОТОРОЙ РАЗВИВАЕТСЯ ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ, СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 1 грей

2) 3 грея

3) 5 грей

4) 7 грей

178. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ПРИ СОРТИРОВКЕ ПОРАЖЕННЫХ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ

1)+ нуждающиеся в изоляции и нуждающиеся в санитарной обработке

2) нуждающихся в неотложной помощи

3) нуждающихся в эвакуации

4) не нуждающиеся в медицинской помощи и эвакуации

179. СРЕДСТВА (СПОСОБ) ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ В ОЧАГАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1)+ гиперхлорирование, а затем дехлорирование

2) фильтрация

3) отстаивание

4) применение пергидроля

180. ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ МЕДИЦИНСКУЮ СОРТИРОВКУ НАЧИНАЕТ СОРТИРОВОЧНЫЙ ПОСТ С ВЫДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ ПОРАЖЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ

1)+ лица, зараженные ОВ и БС

2) пострадавшие с травмами несовместимыми с жизнью

3) находящиеся в шоке

4) находящиеся в коме

181. ДЛЯ РАБОТЫ НА СОРТИРОВОЧНОМ ПОСТУ ВЫДЕЛЯЮТ

1)+ фельдшера (медицинскую сестру), санинструктора-дозиметриста и санитаров-носильщиков 2) врача, медицинскую сестру и регистратора

3) медицинская сестра и регистратор

4) фельдшера и звено носильщиков

182. СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

1)+ общетоксического действия

2) удушающего действия

3) кожно-нарывного действия

4) психохимического действия

183. СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ, ПРИ КОТОРОМ ВЫШЕСТОЯЩЕЕ ЗВЕНО МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВЫСЫЛАЕТ САНИТАРНЫЙ ТРАНСПОРТ К ПОДЧИНЕННЫМ ЭТАПАМ ЭВАКУАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ «на себя»

2) «от себя»

3) «по назначению»

4) «по направлению»

184. ПОРАЖЁННЫЕ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ЧАСТИЧНОЙ ИЛИ ПОЛНОЙ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ - ЗАРАЖЕННЫЕ СТОЙКИМИ ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, АВАРИЙНО-ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, А ТАКЖЕ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ДО УРОВНЕЙ, ПРЕВЫШАЮЩИХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ, НАПРАВЛЯЮТСЯ

1)+ на площадку санитарной обработки

2) в изоляторы

3) на лечение

4) на эвакуацию

185. ЕСЛИ ПОРАЖЕННЫЕ СЛЕДУЮТ ОБЩИМ ПОТОКОМ ЧЕРЕЗ ВСЕ ЭТАПЫ, РАЗВЕРНУТЫЕ НА ПУТИ ЭВАКУАЦИИ - ЭТО ЭВАКУАЦИЯ

1)+ «по направлению»

2) «по назначению»

3) «от себя»

4) «на себя»

186. ОТЕК, УГРОЖАЮЩИЙ ЖИЗНИ

1)+ отек Квинке

2) гидроцеле

3) гидронефроз

4) асцит

187. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРАЖЕННЫХ НА ГРУППЫ, ИСХОДЯ ИЗ НУЖДАЕМОСТИ В ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ И ОДНОРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ЛЕЧЕБНЫХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ЭВАКУАЦИОННЫХ) В КОНКРЕТНОЙ ОБСТАНОВКЕ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ медицинской сортировкой

2) медицинской эвакуацией

3) транспортировкой

4) оказанием медицинской помощи

188. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ

1)+ санитарной обработки и дегазации

2) дегазации и дезинфекции

3) дезинфекции

4) дезактивации

189. ПРИ РАНЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ЭМБОЛИЯ

1)+ воздушная

2) газовая

3) жировая

4) тканевая

190. ПОРАЖЕННЫЕ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ С НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ

1)+ направляются на следующий этап без оказания медицинской помощи на данном этапе 2) нуждаются в медицинской помощи по неотложным показаниям

3) нуждаются в облегчении страданий

4) нуждаются в медицинской помощи, но она может быть отсрочена

191. ОСНОВНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

1)+ воздуховод ротовой, жгут кровоостанавливающий, перевязочные средства, антисептические, противоожоговые и обезболивающее препараты 2) калия йодид, калий-железо гексацианоферрат, ондансетрон

3) доксициклин амоксициллин + клавулановая кислота

4) карбоксим (антидот ФОС), шприц, салфетка антисептическая

192. К ОСНОВНЫМ СОРТИРОВОЧНЫМ ПРИЗНАКАМ ОТНОСИТСЯ

1)+ опасность пострадавшего для окружающих, нуждаемость в лечебных мероприятиях и в эвакуации 2) тяжесть состояния пострадавшего

3) вид повреждения

4) развитие шока и комы

193. АБСОЛЮТНЫЙ ПРИЗНАК ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ

1)+ патологическая подвижность костных отломков

2) деформация сустава

3) отечность места повреждения

4) боль

194. СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ

1)+ наложение артериального жгута выше места повреждения

2) тампонада раны

3) применение гемостатической губки

4) наложение давящей повязки

195. ПОРАЖЕННЫЕ С ТЯЖЕЛЫМИ И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗЫ ДЛЯ ЖИЗНИ НУЖДАЮТСЯ

1)+ в медицинской помощи, но она может быть отсрочена

2) в медицинской помощи по неотложным показаниям

3) в облегчении страданий

4) не нуждаются в неотложной помощи

196. НАПРАВЛЕНИЕ ПОРАЖЕННЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ, ГДЕ ИМ МОЖЕТ БЫТЬ ОКАЗАНА ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ-ЭТО ЭВАКУАЦИЯ

1)+ «по назначению»

2) «по направлению»

3) «от себя»

4) «на себя»

197. ПРИ ЭВАКУАЦИОННО-ТРАНСПОРТНОЙ СОРТИРОВКЕ ПРОВОДИТСЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ НА ГРУППЫ

1)+ нуждающихся в эвакуации на следующий этап, остающихся на данном этапе или направляющихся на амбулаторное лечение 2) нуждающихся в воздушном транспорте для эвакуации

3) по виду опасности для окружающих

4) по объёму и виду медицинской помощи

198. БЛЕДНОСТЬ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1)+ острой массивной кровопотере

2) острой почечной недостаточности

3) острой печеночной недостаточности

4) отравлении угарным газом

199. ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОРТИРОВОЧНОЙ БРИГАДЫ ДЛЯ НОСИЛОЧНЫХ ПОРАЖЕННЫХ

1)+ врач, фельдшер, медицинская сестра, два регистратора и звено носильщиков 2) врач, медицинская сестра и регистратор

3) фельдшер, медицинская сестра и регистратор

4) медицинская сестра и регистратор

200. НУЖДАЮЩИЕСЯ В ИЗОЛЯЦИИ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЬНЫЕ И ПОРАЖЁННЫЕ, ИМЕЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (РЕАКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ) НАПРАВЛЯЮТСЯ

1)+ в изоляторы

2) на лечение

3) на площадку санитарной обработки

4) на эвакуацию

201. ПОСТРАДАВШИЕ, ИМЕЮЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ВЫРАЖЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ БЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗЫ ДЛЯ ЖИЗНИ, ОТНОСЯТСЯ К ________ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ

1)+ третьей

2) второй

3) первой

4) четвертой

202. ПОСТРАДАВШИЕ С ЛЕГКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, НЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ НА ДАННОМ ЭТАПЕ, ОТНОСЯТСЯ К ___ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ

1)+ 5

2) 2

3) 1

4) 3

203. ЭВАКУАЦИЯ ПОРАЖЕННЫХ СВОИМ ТРАНСПОРТОМ НА ЭТАПЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ВЫШЕСТОЯЩЕГО ЗВЕНА - ЭТО ЭВАКУАЦИЯ

1)+ «от себя»

2) «по назначению»

3) «по направлению»

4) «на себя»

204. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ НА СОРТИРОВОЧНОМ ПОСТУ РАБОТАЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1)+ респираторы, резиновые перчатки, защитная одежда и приборы дозиметрического контроля 2) защитная одежда, перчатки, щитки

3) защитная одежда, перчатки, очки

4) защитная одежда и приборы дозиметрического контроля

205. ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОРТИРОВОЧНОЙ БРИГАДЫ ДЛЯ ХОДЯЧИХ ПОРАЖЕННЫХ (БОЛЬНЫХ) 1)+ врач, медицинская сестра и регистратор

2) врач, фельдшер, медицинская сестра

3) фельдшер, медицинская сестра и регистратор

4) медицинская сестра и регистратор

206. ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ОБЩЕЙ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ОЧАГЕ ПРИ ЧС В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ ПРИЕМ

1)+ доксициклина по 0,2 однократно

2) тетрациклина по 0,6 трехкратно

3) рифампицина по 0,6 однократно

4) сульфатона по 1,5 два раза в день

207. ЭМБОЛИЯ ПРИ РАНЕНИИ КРУПНЫХ ВЕН

1)+ воздушная

2) газовая

3) жировая

4) тканевая

208. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПРИ ЧС

1)+ эвакотранспортная и внутрипунктовая

2) по лечебным показаниям

3) по эпидемическим показаниям

4) эвакуационная

209. ПРИ ЭВАКУАЦИОННО-ТРАНСПОРТНОЙ СОРТИРОВКЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ

1)+ очередность эвакуации, вид транспорта и положение, в котором необходимо эвакуировать пораженного (сидя или лежа) 2) группы пострадавших, нуждающихся в неотложной помощи

3) группы нуждающихся в амбулаторном лечении

4) группы не нуждающиеся в медицинской помощи

210. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЫНОС, ВЫВОД И ТРАНСПОРТИРОВКУ ПОСТРАДАВШИХ ИЗ ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИХ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ - ЭТО

1)+ медицинская эвакуация

2) медицинская сортировка

3) медико-санитарное обеспечение

4) оказание медицинской помощи

211. ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ С ТРАВМОЙ КЛЮЧИЦЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1)+ повязку Дезо

2) колосовидную повязку

3) гипсовую лонгету

4) шину Крамера

212. К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ РАДИОАКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ МЕСТНОСТИ ОТНОСИТСЯ

1)+ ватно-марлевая повязка, респиратор, противогаз

2) противочумный костюм

3) укрытие

4) бомбоубежище

213. ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ОЗНАЧАЕТ

1)+ медицинские организации, развернутые и работающие на путях эвакуации

2) все медицинские организации вблизи очага катастрофы

3) участок пути между медицинскими организациями, в которых оказывается медицинская помощь пострадавшим 4) участок от места ранения до ближайшей больницы

214. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ МЕСТНОСТИ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРЕПАРАТЫ ЙОДА ХРАНЯТСЯ В

1)+ аптечном складе региона

2) больничной аптеке

3) центральной аптеке

4) подразделениях медицинской организации

215. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНЕГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЫПАДЕНИЙ

1)+ укрытие в защитных сооружениях

2) своевременная эвакуация

3) медикаментозная профилактика лучевых поражений

4) использование защитной одежды

216. МАРШРУТ, ПО КОТОРОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫНОС (ВЫВОЗ) И ТРАНСПОРТИРОВКА ПОРАЖЕННЫХ ИЗ ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ ДО ЭТАПОВ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ путём медицинской эвакуации

2) плечом медицинской эвакуации

3) эвакуационным направлением

4) эвакуационным маршрутом

217. ПОСТРАДАВШИЕ, ИМЕЮЩИЕ ТЯЖЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ НАРАСТАНИЕМ РАССТРОЙСТВ ЖИЗНЕННО-ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ, ОТНОСЯТСЯ К ________ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ

1)+ второй

2) первой

3) третьей

4) четвертой

218. МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА ПРОВОДИТСЯ В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ И НА КАЖДОМ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ

1)+ всех видов медицинской помощи

2) квалифицированной и специализированной

3) доврачебной помощи

4) только первой помощи

219. ПРИЗНАКИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

1)+ потеря сознания, отсутствие дыхания и отсутствие пульса на сонной артерии 2) спутанность сознания

3) заторможенность

4) помутнение роговицы

220. ЦЕЛЬ ПРИДАНИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

1)+ обеспечение комфорта, уменьшение степени страданий

2) повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь

3) обеспечение доступа для наложения повязок

4) предупреждение самопроизвольного перемещения тела пострадавшего

221. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

1)+ закрутка

2) давящая повязка

3) холод к ране

4) компресс

222. К ОСТРЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ ОТНОСИТСЯ

1)+ анафилактический шок

2) гипергликемическое состояние

3) гипертермический синдром

4) гипогликемическое состояние

223. ПРИ ОТСУТСТВИИ У ПОСТРАДАВШЕГО СОЗНАНИЯ И НАЛИЧИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ СЛЕДУЕТ

1)+ придать пострадавшему устойчивое боковое положение

2) подложить пострадавшему под голову валик из одежды

3) повернуть пострадавшего на бок

4) подложить валик из одежды под плечи пострадавшего

224. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ

1)+ устранить тепловое воздействие, поместить пострадавшего в тень, смочить лицо прохладной водой 2) укрыть влажной простыней

3) нанести крем на тело

4) дать теплое питьѐ

225. СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ И ИСКУССТВЕННЫХ ВДОХОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ

1)+ 30:2

2) 2:15

3) 1:5

4) 3:6

226. ПРИЗНАК ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1)+ появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков

2) отсутствие экскурсии грудной клетки

3) расширенные зрачки

4) отсутствие пульсовой волны на сонной артерии

227. ОТЛИЧИЕМ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ГОРТАНИ ОТ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ТРАХЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ осиплость голоса

2) инспираторная одышка

3) стридорозное дыхание

4) судорожный кашель

228. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА

1)+ вызвать скорую помощь, положение пострадавшего не менять

2) обезболить

3) уложить на спину

4) уложить на левый бок

229. ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ

1)+ первые 5 минут

2) до 15-20 минут

3) до 12-15 минут

4) до 8-10 минут

230. РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ

1)+ биологической смерти

2) острой почечной недостаточности

3) острой печеночной недостаточности

4) острой массивной кровопотери

231. ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО

1)+ обеспечить проходимость дыхательных путей, определить наличие дыхания

2) вызвать «скорую помощь»

3) придать пострадавшему устойчивое боковое положение

4) начать проведение сердечно-легочной реанимации

232. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО С ТРАВМОЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

1)+ полусидя

2) лежа на спине

3) лежа на боку неповрежденной стороны

4) лежа на спине, плечеголовной конец приподнят

233. МЕСТО ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ

1)+ ниже середины паховой складки

2) верхняя треть задней поверхности бедра

3) выше середины паховой складки

4) средняя треть внутренней поверхности бедра

234. ПРИЗНАК ПРАВИЛЬНОСТИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

1)+ экскурсия грудной клетки

2) урежение пульса

3) появление пульса

4) сужение зрачков

235. ПОКАЗАНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

1)+ отсутствие сознания, пульсации на сонной артерии, дыхания

2) отсутствие сознания

3) резкое падение артериального давления

4) резкое повышение артериального давления

236. ПЕРЕД ОКАЗАНИЕМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО

1)+ убедиться в собственной безопасности

2) получить разрешение на ее оказание у диспетчера экстренных служб

3) получить разрешение на ее оказание у пострадавшего

4) получить разрешение на ее оказание у родственников пострадавшего

237. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЛАДОНИ РАСПОЛАГАЮТ

1)+ на границе средней и нижней трети грудины

2) на верхней трети грудины

3) на границе верхней и средней трети грудины

4) в пятом межреберном промежутке слева

238. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ

1)+ вызов скорой помощи, устранение причины, вызвавшей шок, обезболивание

2) проведение иммобилизации и транспортировка

3) транспортировка в травматологическое отделение

4) остановка кровотечения и перенос пострадавшего на ровную поверхность

239. ПРИЗНАК ОСТРОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ

1)+ слабый частый пульс

2) повышение температуры тела

3) повышения артериального давления

4) гиперемия кожных покровов

240. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАВШИМ ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРОВОДИТСЯ

1)+ до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи

2) до прибытия бригады скорой медицинской помощи

3) до улучшения его самочувствия

4) в течение первого часа

241. ПОКАЗАНИЕ К ПРЕКРАЩЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

1)+ появление признаков биологической смерти

2) отсутствие признаков эффективного кровообращения

3) отсутствие самостоятельного дыхания

4) широкие зрачки

242. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ, НЕОБХОДИМО НАДАВЛИВАТЬ НА ГРУДИНУ НА ГЛУБИНУ

1)+ 5-6 см

2) 2-3 см

3) 3-4 см

4) 4-5 см

243. У ВЗРОСЛЫХ К ПЕРВОМУ ЭТАПУ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

1)+ обеспечение проходимости верхних дыхательных путей

2) проведение закрытого массажа сердца

3) проведение искусственной вентиляции легких

4) контроль показателей кровообращения

244. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГЕЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ закрытый массаж и дефибрилляция сердца

2) прекардиальный удар, согревание

3) внутрисердечное введение адреналина, массаж воротниковой зоны

4) искусственное дыхание, активизация рефлексов

245. ВОЗМОЖНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

1)+ перелом ребер

2) перелом ключицы

3) повреждение трахеи

4) перелом позвоночника

246. ВЫЗЫВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ К МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ НЕОБХОДИМО

1)+ при выявлении экстренных состояний и оказания первой помощи при них

2) немедленно после прибытия на место происшествия

3) в случае неэффективности мероприятий первой помощи

4) при выявлении пострадавших в значительном количестве

247. СПОСОБ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

1)+ наложение кровоостанавливающего жгута

2) сосудистый шов

3) перевязка сосуда

4) переливание крови

248. ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕННОГО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА

1)+ прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферической артерии 2) чувство онемения в конечности

3) прекращение кровотечения и онемение конечности

4) падение артериального давления

249. МЕТОД ГЕЙМЛИХА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

1)+ попадании инородного предмета в верхние дыхательные пути

2) травме позвоночника

3) инспираторной одышке

4) астматическом статусе

250. ПРИЗНАКИ ПОЛНОЙ ОБСТРУКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ПОПАДАНИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА

1)+ невозможность говорить, кашлять, дышать

2) жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях

3) шумное дыхание, кашель

4) надрывный кашель, попытка говорить

251. В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ НУЖНО

1)+ отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, позвать на помощь

2) попытаться успокоить пострадавшего

3) постараться усмирить пострадавшего

4) говорить с пострадавшим властно

252. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НЕ ХАРАКТЕРНО

1)+ неадекватное дыхание

2) отсутствие самостоятельного дыхания

3) отсутствие пульса на сонной артерии

4) отсутствие сознания

253. ПРИ ОСТРОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ РАЗВИВАЕТСЯ ШОК

1)+ геморрагический

2) анафилактический

3) гемотрансфузионный

4) инфекционно-токсический

254. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ отсутствие дыхания, сознания и пульса на сонной артерии

2) отсутствие сознания

3) отсутствие пульса на лучевой артерии

4) изменение величины зрачков

255. ШОК ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ

1)+ травматический

2) кардиогенный

3) анафилактический

4) гемотрансфузионный

256. МЕШОК «АМБУ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

1)+ проведения искусственной вентиляции легких

2) сбора отходов класса А

3) проведения непрямого массажа сердца

4) сбора отходов класса Б

257. ПРИЕМ ГЕЙМЛИХА ПРИ ИНОРОДНОМ ТЕЛЕ В ГОРТАНИ-ЭТО

1)+ серия из 5 толчков кулаком на область верхней половины живота с целью удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 2) запрокидывание головы и открывание рта

3) введение воздуховода

4) сочетание искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца

258. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

1)+ 4-6 минут

2) 1-2 минуты

3) 10-12 минут

4) более 20 минут

259. НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

1)+ 30 минут

2) 3-6 минут

3) 2 часа

4) 15-20 минут

260. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ У ПАЦИЕНТА ДЫХАНИЯ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

1)+ наклониться ухом к лицу пациента, услышать выдыхаемый воздух или ощутить его щекой и увидеть экскурсию грудной клетки 2) провести подсчет дыхательных движений

3) измерить физиологические показатели кровообращения

4) осуществить прием Геймлиха

261. ШОК ПРИ ОСТРОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ гиповолемический

2) кардиогенный

3) септический

4) гемотрансфузионный

262. НАСТУПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ПАЦИЕНТА КОНСТАТИРУЕТ

1)+ врач

2) постовая медсестра

3) процедурная медсестра

4) старшая медсестра

263. ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ТЕРМИНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

1)+ кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови

2) хроническое заболевание желудка

3) компенсированный сахарный диабет

4) стадия реконвалеценции вирусного гепатита В

264. К ТЕРМИНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ НЕ ОТНОСИТСЯ

1)+ шок

2) предагония

3) терминальная пауза

4) клиническая смерть

265. ПОВЕРХНОСТЬ, НА КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ПАЦИЕНТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ДОЛЖНА БЫТЬ

1)+ жесткой

2) мягкой

3) наклонной

4) неровной

266. ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

1)+ симптом деформации зрачка

2) прекращение дыхания

3) расширение зрачка

4) прекращение сердечной деятельности

267. ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЗНАНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО НЕОБХОДИМО

1)+ осторожно встряхнуть его за плечи

2) похлопать его по щекам

3) поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом

4) надавить на болевые точки

268. ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ДРУГИХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ К МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ

1)+ после определения состояний, представляющих угрозу жизни пострадавших

2) немедленно после прибытия на место происшествия

3) в случае неэффективности мероприятий первой помощи

4) при выявлении пострадавших в значительном количестве

269. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ __ МИНУТ

1)+ 30

2) 15

3) 5

4) 60

270. АНТИДОТ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ

1)+ этиловый спирт

2) гидрокарбонат натрия

3) перманганат калия

4) атропин

271. ЕСЛИ ПОСТРАДАВШЕМУ УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ, НО ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ НАХОДИТСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМО

1)+ придать пострадавшему устойчивое боковое положение

2) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью

3) позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи

4) сообщить об этом диспетчеру по номеру экстренного вызова

272. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ

1)+ иммобилизация конечности транспортной шиной

2) выполнение скелетного вытяжения

3) выполнение репозиции отломков

4) использование шины Белера

273. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

1)+ введение адреналина

2) непрямой массаж сердца

3) прием Сафара

4) искусственное дыхание «рот в рот»

274. ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ эпинефрин

2) глюкоза

3) цетрин

4) хлоропирамин (супрастин)

275. ГРАНИЦЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

1)+ пальцы кисти на больной стороне - лопатка здоровой стороны

2) кисть на больной стороне - лопатка больной стороны

3) лучезапястный сустав на больной стороне - лопатка больной стороны

4) лучезапястный сустав больной стороны - плечевой сустав больной стороны

276. ПРИЗНАКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1)+ улучшение цвета кожных покровов, сужение зрачка

2) появление кашля, пульса на сонной артерии

3) восстановление сознания

4) нарастание цианоза кожи, расширение зрачка

277. НЕПРЕРЫВНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА НА НИЖНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ ЗИМОЙ СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 30 минут

2) 1 час

3) 3 часа

4) 2 часа

1. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ

1)+ предупреждение

2) замечание

3) выговор

4) увольнение

2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ДОПУСКАЕТСЯ ПО

1)+ решению суда

2) решению лечащего врача

3) решению законного представителя

4) желанию пациента

3. К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРСОНАЛ

1)+ специально обученный, имеющий удостоверение о прохождении специализации, знающий устройство и назначение медицинской аппаратуры, после вводного инструктажа по эксплуатации медицинского оборудования на рабочем месте 2) после самостоятельного изучения инструкции по эксплуатации медицинского оборудования с разрешения старшей медицинской сестры 3) самостоятельно изучивший инструкции по эксплуатации

4) только имеющий специальное техническое образование

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСТРОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ОТРАВЛЕНИИ ТАБЛЕТКАМИ

1)+ промывание желудка, прием адсорбента, очистительная клизма

2) прием адсорбента, промывание желудка, очистительная клизма

3) очистительная клизма, прием адсорбента, промывание желудка

4) промывание желудка, очистительная клизма, прием адсорбента

5. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

1)+ защитить пациента от психофизических страданий и болей

2) оградить пациента от родственников

3) ускорить процесс умирания

4) оградить пациента от проблем

6. ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВВОДЯТСЯ

1)+ внутримышечно и внутривенно

2) внутримышечно

3) внутривенно

4) ректально

7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ТОТ ИЛИ ИНОЙ ПРОЦЕСС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1)+ норм права

2) норм морали

3) религиозных норм

4) социальных норм

8. ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ

1)+ до 22 недель

2) на сроке до 6 недель

3) на сроке до 12 недель

4) независимо от срока беременности

9. К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

1)+ бронхография, томография, флюорография

2) холецистография, ирригоскопия, гастроскопия

3) спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия

4) УЗИ, бронхоскопия

10. ПОЯВЛЕНИЕ У ЛИХОРАДЯЩЕГО ПАЦИЕНТА РЕЗКОЙ СЛАБОСТИ, ОБИЛЬНОГО ХОЛОДНОГО ПОТА, БЛЕДНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, НИТЕВИДНОГО ПУЛЬСА И СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ПРИ

1)+ критическом снижении температуры

2) быстром и значительном повышении температуры

3) литическом снижении высокой температуры

4) субфебрилитете

11. ВНЕСЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ОБРАЗУЕТ

1)+ служебный подлог

2) халатность

3) превышение должностных полномочий

4) соучастие

12. МОЧЕПРИЕМНЫЕ СОСУДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1)+ бесцветными, прозрачными

2) темного цвета, непрозрачными

3) темного цвета, прозрачными

4) не имеет значения

13. ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

1)+ оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению 2) оказание доврачебной помощи без специальной подготовки

3) неоказание помощи находившимися вблизи медицинскими работниками в условиях, исключающих возможность обращения в медицинскую организацию 4) неоказание медицинской помощи лицом, обязанным ее оказывать

14. К СУБЪЕКТИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

1)+ наличие жалоб

2) положение в пространстве

3) исследование пульса

4) определение сознания

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСЕТ

1)+ медицинская организация

2) лечащий врач

3) заведующий отделением

4) министерство здравоохранения субъекта РФ

16. НАЛИЧИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1)+ обязательно

2) не обязательно

3) желательно

4) возможно

17. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи

2) медицинское страхование граждан

3) государственное управление здравоохранением

4) муниципальное управление здравоохранением

18. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ СЛЕДУЕТ СЛЕДИТЬ ЗА

1)+ частотой пульса

2) температурой тела

3) цветом мочи

4) качеством сна

19. С ЦЕЛЬЮ УДАЛЕНИЯ КОРОЧЕК ИЗ НОСОВЫХ ХОДОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+ вазелиновое масло

2) 3% раствор перекиси водорода

3) 10% раствор камфорного спирта

4) 70% этиловый спирт

20. ЭТИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ гуманность и милосердие

2) всесторонний уход за пациентом

3) восстановление здоровья пациента

4) предупреждение заболеваний

21. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА КАЖДЫЕ (В ЧАСАХ) 1)+ 2

2) 6

3) 12

4) 24

22. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИМЕНЕНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

1)+ разрешено при соблюдении определенных условий

2) разрешено без ограничений

3) запрещено

4) разрешено только при диагностике бесплодия

23. ОБЪЕМ РАСТВОРА, ОДНОМОМЕНТНО ВВОДИМОГО ПОДКОЖНО, НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ

1)+ 2 мл

2) 1 мл

3) 3 мл

4) 5 мл

24. СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ доступность и качество медицинской помощи

2) медицинское страхование граждан

3) государственное управление здравоохранением

4) муниципальное управление здравоохранением

25. ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ профессиональная компетентность

2) гуманное отношение к пациенту

3) уважение человеческого достоинства

4) восстановление здоровья пациента

26. ШПРИЦ ЖАНЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

1)+ промывания полостей

2) подкожных инъекций

3) внутримышечных инъекций

4) внутривенных инъекций

27. КРОВЬ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ БЕРЕТСЯ

1)+ утром натощак

2) после завтрака

3) в любое время суток

4) перед обедом

28. В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭВТАНАЗИЯ

1)+ запрещена во всех медицинских организациях

2) разрешена в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 3) разрешена в медицинских организациях частной системы здравоохранения

4) разрешена только при наличии специальной лицензии

29. ВИД ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ

1)+ врач в соответствии с состоянием пациента

2) медицинская сестра в соответствии с состоянием пациента

3) медицинская сестра в соответствии с самочувствием пациента

4) врач с учетом мнения пациента

30. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

1)+ возможность выбора врача

2) функционирование частной системы здравоохранения

3) государственное управление здравоохранением

4) возможность выбора медицинской сестры

31. САНПРОПУСКНИК СЛУЖИТ ДЛЯ

1)+ санитарной обработки пациента

2) оказания экстренной помощи

3) регистрации пациентов

4) приготовления дезинфицирующих растворов

32. К ЯТРОГЕННЫМ ОТНОСЯТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ

1)+ неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников

2) вредными факторами производства

3) вредными факторами внешней среды

4) наследственными факторами

33. ОСНОВНЫМ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ осознанный выбор моральных принципов и правил поведения

2) право на отклоняющееся поведение

3) уголовная ответственность за несоблюдение профессиональных этических норм 4) безусловная необходимость подчинять личные интересы корпоративным

34. К ОСЛОЖНЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ АСЕПТИКИ И АНТИСЕПТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНЪЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

1)+ постинъекционные инфильтраты и абсцессы

2) воздушные эмболии

3) аллергические реакции

4) жировые эмболии

35. ТРЕБОВАНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ

1)+ всех медицинских сестер

2) врачей и медицинских сестер

3) всех медицинских работников

4) студентов медицинских колледжей и вузов

36. АНТИБИОТИКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВВОДЯТСЯ

1)+ внутримышечно

2) подкожно

3) внутривенно

4) внутрикожно

37. К ПРАВИЛАМ ХРАНЕНИЯ ТЕРМОМЕТРОВ ОТНОСИТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ

1)+ после дезинфекции в сухом виде

2) в 3% растворе перекиси водорода

3) в 0,5% растворе Сайдекса

4) в дистиллированной воде

38. ОСНОВОПОЛОЖНИЦЕЙ СИСТЕМЫ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ Флоренс Найтингейл

2) Доротея Орем

3) Екатерина Бакунина

4) Дарья Севастопольская

39. РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ВОЗМОЖНО В СЛУЧАЕ

1)+ опасности распространения некоторых инфекционных заболеваний

2) некоторых генетических дефектов у одного из супругов

3) по просьбе руководителя

4) по просьбе ближних родственников

40. ЦИАНОЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ синюшность

2) желтушность

3) покраснение

4) бледность

41. СТЕРИЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИИ

1)+ операционном

2) инфекционном

3) терапевтическом

4) кардиологическом

42. К ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ

1)+ смена положения тела каждые два часа

2) умывание

3) лечебная физкультура

4) смена положения тела 3 раза в день

43. ВНУТРИКОЖНО ВВОДИТСЯ

1)+ туберкулин

2) клофеллин

3) ампициллин

4) кордиамин

44. В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ

1)+ грелки

2) влажного обертывания

3) холодного компресса

4) пузыря со льдом

45. ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ТУРГОР КОЖИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

1)+ собрав кожу в складку

2) прикоснувшись к коже пациента тыльной поверхностью пальцев

3) слегка надавив на кожу

4) по специальным лабораторным показателям

46. ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ С ЦЕЛЬЮ

1)+ облегчения своего состояния

2) облегчения медперсоналу выполнения функций по уходу

3) более удобного приёма пищи

4) уменьшения опасности возникновения пролежней

47. ГИПЕРЕМИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ покраснение

2) желтушность

3) синюшность

4) бледность

48. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ГЕПАРИН ВВОДЯТ В ПОДКОЖНУЮ КЛЕТЧАТКУ

1)+ живота

2) плеча

3) предплечья

4) ягодицы

49. ПРИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА ВВОДИТСЯ НА ГЛУБИНУ

1)+ среза иглы

2) двух третей иглы

3) в зависимости от расположения сосуда

4) всей длины иглы

50. ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПАЦИЕНТА НА ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ анафилактический шок

2) повышение температуры тела

3) крапивница

4) покраснение

51. ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ СЛЕДУЕТ ПРИГОТОВИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ (В Л) 1)+ 10

2) 0,5

3) 1

4) 3

52. ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ I ПЕРИОДА ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ озноб

2) жажда

3) чувство жара

4) рвота

53. УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА, КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ В КОНЦЕ РАБОЧЕГО ДНЯ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ заключительная

2) текущая

3) генеральная

4) предварительная

54. ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЯ

1)+ вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина

2) о диагнозе и лечении

3) об обращении и заболевании

4) о прогнозе и исходе болезни

55. ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ _______ММ РТ. СТ.

1)+ 60 – 80

2) 20 – 40

3) 100 – 120

4) 140 – 160

56. К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ОТНОСИТСЯ

1)+ недопустимость отказа в оказании медицинской помощи

2) медицинское страхование граждан

3) государственное управление здравоохранением

4) муниципальное управление здравоохранением

57. НА ГИГИЕНИЧЕСКОМ УРОВНЕ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПРОВОДИТ ОБРАБОТКУ РУК

1)+ перед проведением инъекций

2) перед и после приема пищи

3) при бытовом загрязнении рук

4) после посещения туалета

58. УГОЛ НАКЛОНА ИГЛЫ ПРИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ (В ГРАДУСАХ)

1)+ 5

2) 45

3) 90

4) не имеет значения

59. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ водный баланс

2) суточный диурез

3) анурез

4) дневной диурез

60. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ НАКОНЕЧНИК ВВОДЯТ В ПРЯМУЮ КИШКУ НА ГЛУБИНУ ____ СМ

1)+ 10-12

2) 2-4

3) 20

4) 40

61. В ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ВХОДИТ

1)+ уважение прав пациента

2) здоровая окружающая среда

3) милосердие и терпение

4) независимость и достоинство

62. ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ЗОНД

1)+ толстый

2) тонкий

3) дуоденальный

4) эндоскопический

63. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

1)+ по запросу работодателя пациента

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний

3) при угрозе распространения массовых отравлений

4) по запросу органов дознания и следствия

64. ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ ПРОВОДИТСЯ

1)+ на сроке до 12 недель

2) на сроке до 6 недель

3) до 22 недель

4) независимо от срока беременности

65. ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ ИНЪЕКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ В

1)+ верхненаружный квадрант ягодицы

2) верхневнутренний квадрант ягодицы

3) нижненаружный квадрант ягодицы

4) нижневнутренний квадрант ягодицы

66. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья

2) медицинское страхование граждан

3) государственное управление здравоохранением

4) муниципальное управление здравоохранением

67. ГАСТРОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ

1)+ желудка

2) кишечника

3) трахеи

4) мочевого пузыря

68. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ КЛИЗМА

1)+ вызывает транссудацию жидкости

2) усиливает желудочную секрецию

3) обволакивает и размягчает каловые массы

4) расслабляет кишечную мускулатуру

69. КОЛОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ

1)+ толстого кишечника

2) тонкого кишечника

3) желудка

4) мочевого пузыря

70. ПРИ ОБРАБОТКЕ ГЛАЗ, РЕСНИЦЫ И ВЕКИ ПРОТИРАЮТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

1)+ от наружного края к внутреннему

2) круговыми движениями

3) произвольно

4) от внутреннего угла к наружному

71. ЭЛЕМЕНТОМ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ РВОТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ обработка полости рта

2) промывание желудка

3) обильное щелочное питье

4) применение пузыря со льдом на эпигастральную область

72. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ СПАСТИЧЕСКОМ ЗАПОРЕ СОСТАВЛЯЕТ (В °С) 1)+ 38-42

2) 5-10

3) 15-20

4) 25-30

73. ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ

1)+ 10-12 часов

2) 10-15 минут

3) 1 час

4) 6 часов

74. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ ПАЦИЕНТА УКЛАДЫВАЮТ НА

1)+ левый бок

2) правый бок

3) спину

4) живот

75. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ СОСТАВЛЯЕТ (°С) 1)+ 36 – 37

2) 23 – 25

3) 34 – 36

4) 39 – 41

76. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ АТОНИЧЕСКОМ ЗАПОРЕ СОСТАВЛЯЕТ (В °С) 1)+ 15-20

2) 5-10

3) 25-30

4) 38-42

77. ДЛЯ ЛИХОРАДКИ ВТОРОГО ПЕРИОДА ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ

1)+ чувства жара

2) слабости

3) обильного потоотделения

4) сонливости

78. ЗАЩИТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ ВОКРУГ СТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ паста Лассара

2) линимент Вишневского

3) мазь Флеминга

4) мазь Левомеколь

79. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА ОБЯЗАТЕЛЬНО

1)+ в период эпидемиологического неблагополучия

2) на усмотрение администрации

3) на усмотрение эпидемиолога

4) постоянно

80. ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ В ОТДЕЛЕНИИ – ЭТО ЗАДАЧА

1)+ постовой медсестры

2) главной медсестры

3) диетсестры

4) главного врача

81. КРИТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

1)+ коллапса

2) кишечной непроходимости

3) острого коронарного синдрома

4) острой дыхательной недостаточности

82. ОБЪЕМ ВОДЫ ДЛЯ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ СОСТАВЛЯЕТ __ Л

1)+ 10-12

2) 1-1,5

3) 5-6

4) 18-20

83. ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ

1)+ молоко, овощи, фрукты, черный хлеб

2) гречневую кашу, помидоры, гранаты

3) яйца, белый хлеб, сладости

4) мясо, рыбу, консервы

84. ЗА 20-30 МИНУТ ДО ПОСТАНОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ КЛИЗМЫ ПАЦИЕНТУ СТАВИТСЯ

1)+ очистительная клизма

2) газоотводная трубка

3) сифонная клизма

4) гипертоническая клизма

85. ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

1)+ 1-1,5 л воды комнатной температуры

2) 100 мл 10% раствора хлорида натрия

3) 10-12 л воды комнатной температуры

4) 100-200 мл масляного раствора

86. НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ угнетение дыхания

2) судороги конечностей

3) эндогенная депрессия

4) понижение температуры

87. ПРИ ПОСТАНОВКЕ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ ЗОНД ВВОДЯТ В КИШЕЧНИК НА ГЛУБИНУ ___СМ

1)+ 30-40

2) 5-10

3) 10-15

4) 40-60

88. СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ (В ° С)

1)+ 37,1-38

2) 39-39,5

3) 38-38,5

4) 38,1-38,2

89. ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ

1)+ лежа на спине с приподнятым изголовьем кровати под углом 45°-60°

2) промежуточное между положением лежа на животе и на боку

3) лежа горизонтально на спине, без подушки, с приподнятыми ногами

4) лежа на боку с приведенными к груди ногами

90. НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ

1)+ адекватное питание

2) нормализация массы тела

3) устранение гиподинамии

4) закаливание

91. КАЛОПРИЕМНИК СЛЕДУЕТ ОПОРОЖНЯТЬ

1)+ по заполнении каловыми массами и газами на ½ или 1/3 объема

2) по заполнении каловыми массами и газами на ¾ объема

3) 1 раз в сутки

4) на ночь, перед сном

92. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА ОТМЕТКА «Р» СТАВИТСЯ

1)+ на титульном листе медицинской карты стационарного больного

2) в температурном листе

3) на экстренном извещении

4) в листе назначения

93. КРУЖКУ ЭСМАРХА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ

1)+ очистительной клизмы

2) сифонной клизмы

3) лекарственной клизмы

4) масляной клизмы

94. УРЕТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ОБРАБАТЫВАЮТ

1)+ стерильным глицерином

2) антисептическим раствором

3) 3% раствором перекиси водорода

4) 70° этиловым спиртом

95. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА, ПОСТУПАЮЩЕГО В СТАЦИОНАР ПРОВОДИТСЯ

1)+ после врачебного осмотра

2) до врачебного осмотра

3) до регистрации пациента

4) после регистрации пациента

96. ПРИ ПОСТАНОВКЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ГАЗООТВОДНУЮ ТРУБКУ ВВОДЯТ НА _____ СМ

1)+ 15-20

2) 5-10

3) 20-30

4) 30-40

97. ВСЕ ПАЦИЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕЧЕНИИ, ОСМАТРИВАЮТСЯ НА ПЕДИКУЛЕЗ КАЖДЫЕ_____ДНЕЙ

1)+ 7

2) 10

3) 14

4) 3

98. ЦЕЛЬЮ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ выведение из кишечника токсических веществ

2) появление отеков

3) подготовка к родам

4) проведение рентгенологического исследования брюшной полости

99. ЦИСТОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ

1)+ мочевого пузыря

2) толстого кишечника

3) тонкого кишечника

4) желудка

100. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ПРИНЯТИИ ВАННЫ СОСТАВЛЯЕТ (°С) 1)+ 25

2) 20

3) 30

4) 35

101. ДЛЯ СНЯТИЯ МАССИВНЫХ ОТЕКОВ ПРИМЕНЯЮТ

1)+ гипертоническую клизму

2) микроклизму

3) масляную клизму

4) очистительную клизму

102. В ПОДГОТОВКУ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ВХОДИТ

1)+ очистительная клизма утром и вечером

2) премедикация

3) измерение температуры в прямой кишке

4) введение контрастного вещества

103. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+ система из 2-х желудочных толстых зондов

2) шприц Жане

3) грушевидный баллон с наконечником

4) кружка Эсмарха

104. КРАТНОСТЬ ПРОМЫВАНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ СИФОННОЙ КЛИЗМЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

1)+ до чистых промывных вод

2) 1 раз

3) 3 раза

4) 5 раз

105. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ кишечное кровотечение

2) атонические запоры

3) спастические запоры

4) подготовка к операции

106. ИЛЕОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ

1)+ тонкого кишечника

2) толстого кишечника

3) желудка

4) почки

107. ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1)+ плотность и диурез

2) количество сахара, ацетона

3) количество форменных элементов, бактерий

4) наличие уробилина, желчных пигментов

108. ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ борьба с болью

2) нарушение сна

3) невозможность трудиться

4) недостаточность общения

109. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ МЕСТА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

1)+ крестец

2) висок

3) грудная клетка

4) предплечье

110. ВТОРОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА НАЗЫВАЮТ

1)+ изолирующей – компрессная бумага

2) лечебной – салфетка

3) согревающей – вата

4) фиксирующей – бинт

111. В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЧАСТОТА ПУЛЬСА СОСТАВЛЯЕТ _____ УДАРОВ В МИНУТУ

1)+ 60 – 80

2) 85 – 90

3) 55 – 60

4) 100 – 120

112. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПАЦИЕНТА, РАВНОВЕСИЕ ТЕЛА МЕДСЕСТРЫ БУДЕТ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВО, ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОПАМИ БУДЕТ ___ см 1)+ 30

2) 50

3) 10

4) 70

113. НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

1)+ кормление пациента

2) запись ЭКГ

3) проведение в/м инъекции

4) постановка капельницы

114. К НЕЗАВИСИМОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСИТСЯ

1)+ обучение пациента элементам самоухода

2) инъекции анальгетиков

3) предоперационная подготовка пациента

4) инъекции антибиотиков

115. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

1)+ количество, относительная плотность мочи

2) ацетон, сахар

3) билирубин, белок

4) лейкоциты, эритроциты

116. ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ У ПАЦИЕНТА В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА НА СПИНЕ НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНА ЗОНА

1)+ крестца

2) височной области

3) грудной клетки

4) область предплечья

117. ПОДСЧЕТ ПУЛЬСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ НА

1)+ лучевой артерии

2) подколенной артерии

3) тыльной артерии стопы

4) височной артерии

118. ПРЕВЫШЕНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАД ДНЕВНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ никтурия

2) анурия

3) олигурия

4) полиурия

119. ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ

1)+ безопасность пациента

2) рациональное питание пациента

3) сохранение социальных контактов

4) проведение мероприятий личной гигиены

120. ОДЫШКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ нарушение дыхания, которое сопровождается изменением его частоты и глубины 2) расстройство глубины дыхания

3) расстройство ритма дыхания

4) количество вдохов в 1 минуту

121. ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ ММ РТ.СТ

1)+ 40-50

2) 10-20

3) 60-70

4) 20-40

122. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ

1)+ 10%

2) 0,9%

3) 2%

4) 20%

123. ПОЛОЖЕНИЕ «ФАУЛЕРА» -

1)+ лежа на спине с приподнятым изголовьем на 45°-60°

2) лежа на спине

3) лежа на боку

4) лежа на животе

124. К ЧАСТИЧНОЙ САНОБРАБОТКЕ ОТНОСИТСЯ

1)+ обтирание

2) гигиенический душ

3) гигиеническая ванна

4) мытье головы

125. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

1)+ срочно вызвать дежурного врача

2) транспортировать пациента в реанимационное отделение

3) оформить необходимую медицинскую документацию

4) начать оказание медицинской помощи

126. К СУБЪЕКТИВНОМУ МЕТОДУ СЕСТРИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

1)+ опрос пациента

2) измерение артериального давления

3) определение скрытых отеков

4) знакомство с данными медицинской карты стационарного больного

127. ЗА АУСКУЛЬТАТИВНЫЙ ИНДИКАТОР ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ КОРОТКОВА У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИНИМАЮТ

1)+ полное исчезновение тонов

2) два первых последовательных тона

3) присоединение к тонам шуршащего шума

4) падение звучности тонов

128. ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА В КРЕСЛЕ-КАТАЛКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ РУК

1)+ за пределами подлокотников

2) на животе

3) в скрещенном состоянии на груди

4) на подлокотниках

129. ПРИВЛЕКАЯ ПАЦИЕНТА И ЕГО СЕМЬЮ К ОБУЧЕНИЮ ПРИЕМАМ УХОДА, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

1)+ определить, что должны знать и уметь пациент и его семья

2) получить разрешение у врача

3) предупредить старшую медицинскую сестру

4) получить разрешение у старшей медсестры

130. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЧАТКИ

1)+ стерильные

2) нестерильные

3) нестерильные, обработанные спиртом

4) кольчужные

131. ДЛЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ ПРИМЕНЯЮТ 10% РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ В ОБЪЕМЕ ___ МЛ

1)+ 100-200

2) 10-20

3) 200-400

4) 800-1000

132. ПО БРИСТОЛЬСКОЙ ШКАЛЕ ФОРМЫ СТУЛА ЗАПОРУ СООТВЕТСТВУЮТ ___ ТИПЫ КОНСИСТЕНЦИИ СТУЛА

1)+ 1-2

2) 3-4

3) 5-6

4) 6-7

133. МЕСТОМ ВВЕДЕНИЯ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ внутренняя поверхность предплечья

2) бедро

3) передняя брюшная стенка

4) подлопаточная область

134. ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ СЛЕДУЕТ ПРИГОТОВИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ В КОЛИЧЕСТВЕ (В ЛИТРАХ) 1)+ 10

2) 3

3) 1

4) 0,5

135. ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ВКЛЮЧАЕТ

1)+ кружка Эсмарха, вазелин, судно, вода 1-1,5 л

2) кружка Эсмарха, вазелин, судно, вода 5-6 л

3) 2 толстых зонда, воронка, вазелин, вода 10-15 л

4) Газоотводная трубка, грушевидный баллон с наконечником, вода 500 мл

136. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УХОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

1)+ медицинская сестра

2) пациент и родственники

3) друзья и знакомые

4) социальная служба

137. ФИЛОСОФИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА – ЭТО СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ

1)+ сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой

2) обществом и окружающей средой

3) сестрой и пациентом

4) врачом и медицинской сестрой

138. ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ФИЛОСОФИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ УВАЖЕНИЕ К

1)+ жизни, достоинствам и правам человека

2) правительству

3) различным организациям

4) политике государства

139. ПАЦИЕНТ – ЭТО ЧЕЛОВЕК

1)+ обратившийся за медицинской помощью и (или) находящийся под медицинским наблюдением 2) любой, пришедший в медицинскую организацию

3) больной

4) здоровый

140. ОСНОВНЫМИ ПОНЯТИЯМИ ФИЛОСОФИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ: 1)+ здоровье, пациент, сестринское дело, окружающая среда

2) диагностика и лечение

3) здравоохранение

4) политика и общество

141. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО УХОДА НА ОСНОВЕ МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОЗА БОЛЕЗНИ ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА - СУТЬ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ТЕОРИИ

1)+ традиционной (медико-биологической)

2) Флоренс Найтингейл

3) Вирджинии Хендерсон

4) ЕС Регионального бюро ВОЗ

142. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО НЕ ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО

1)+ национальным и расовым признакам, социальному положению, возрасту и полу 2) отношению к эвтаназии

3) политическим взглядам и личным предпочтениям

4) культуре поведения

143. В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАКОНОМ

1)+ гарантируется

2) не гарантируется

3) на усмотрение страховой компании

4) на усмотрение главного врача

144. К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ

1)+ оставление в опасности

2) должностной подлог

3) халатность

4) превышение власти

145. ПО СКОРОСТИ РЕЧИ МОЖНО СУДИТЬ О

1)+ темпераменте человека

2) степени застенчивости

3) о наличии жизненных сил

4) влиянии интеллекта, продуманности речи

146. В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДСЕСТРЫ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХНИКИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ

1)+ ориентировка в собеседнике, активное слушание, обратная связь

2) аргументации и контраргументации

3) кодирование собеседника

4) оценка способностей

147. ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ МНЕНИЕ СОБЕСЕДНИКА, (ПАЦИЕНТА, РОДСТВЕННИКА, ПРАКТИКАНТА, КОЛЛЕГИ) ПРИБЕГАЕМ К ТЕХНИКЕ

1)+ аргументации

2) контраргументации

3) активного слушания

4) обратной связи

148. В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ, ОН ДОЛЖЕН ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ

1)+ в суд, этический комитет, в администрацию, лицензионную комиссию

2) только в администрацию медицинской организации

3) только в суд

4) к главному врачу

149. ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК, СТРЕМЯСЬ ВЫЗДОРОВЕТЬ, ОЖИДАЕТ ОТ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

1)+ помощи, поддержки, внимания

2) проведения исследований

3) лекарственных средств

4) осмотра специалистов

150. ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ХАРАКТЕРНА

1)+ гипергликемия

2) гипопротеинемия

3) гиперпротеинемия

4) гипербилирубинемия

151. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

1)+ фиброгастроскопию

2) рентгенографию органов грудной клетки

3) ультразвуковое исследование органов малого таза

4) эхокардиографию

152. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ В РАЦИОН ПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЛАКОВ, СОДЕРЖАЩИЕ

1)+ витамины группы В

2) растительную клетчатку

3) углеводы

4) микроэлементы

153. ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ОПЕРАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

1)+ опорожнение мочевого пузыря

2) прием стакана жидкости

3) чистку зубов

4) прием пищи

154. В ПЕРВЫЕ ДНИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПОКАЗАН РЕЖИМ

1)+ строгий постельный

2) постельный

3) палатный

4) общий

155. ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ВКЛЮЧАЕТ

1)+ постановку очистительной клизмы и ограничение пищевого режима

2) проведения промывания желудка

3) рекомендации пациенту по отказу от курения перед исследованием

4) введение газоотводной трубки

156. ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ

1)+ жиры животного происхождения

2) железо

3) калий

4) витамин С

157. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

1)+ гормоны Т3, Т4, ТТГ

2) гемоглобин, цветовой показатель

3) лейкоциты, СОЭ

4) инсулин, глюкагон

158. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ГОРЧИЧНИКОВ - ТРАХЕИТ, БРОНХИТ, ПНЕВМОНИЯ, А ТАКЖЕ

1)+ гипертонический криз, приступ стенокардии

2) невралгии, заболевания кожи

3) туберкулёз лёгких

4) рак лёгких

159. ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

1)+ безопасность окружающей среды

2) рациональное питание пациента

3) проведение мероприятий личной гигиены

4) сохранение социальных контактов

160. НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

1)+ посоветовать применять средства гигиенического ухода (одноразовые впитывающие трусы, урологические прокладки, подгузники) 2) посоветовать резкое ограничение жидкости

3) посоветовать резкое ограничение соли

4) провести катетеризацию мочевого пузыря

161. ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА 37,0°С-37,9°С НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ субфебрильная

2) фебрильная

3) пиретическая

4) гиперпиретическая

162. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В ГРЕЛКЕ ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ ТЕЛА (°С) 1)+ 60-65

2) 20-30

3) 40-45

4) 30-35

163. СНИЖЕНИЕ ОЦК – ПРИЧИНА ШОКА

1)+ гиповолемического

2) кардиогенного

3) септического

4) анафилактического

164. МЕРОПРИЯТИЕ, ПРОВОДИМОЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОЙ КЛИЗМЫ

1)+ очистительная клизма

2) капельная клизма

3) промывание желудка

4) гипертоническая клизма

165. ПОКАЗАНИЕ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

1)+ острая задержка мочи более 6-ти часов в послеоперационном периоде

2) недержание мочи

3) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала

4) появление отеков

166. ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА

1)+ полулежа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45°-60°

2) на боку, руки согнуты в локтевых суставах

3) полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25°-30°

4) промежуточное положение между положением лежа на боку и лежа на животе

167. ПУЛЬС ЧАЩЕ ИССЛЕДУЮТ НА АРТЕРИЯХ

1)+ лучевой и сонной

2) локтевой и бедренной

3) височной и подмышечной

4) подколенной и подмышечной

168. С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ

1)+ гликированного гемоглобина

2) холестерина и его фракций

3) общего билирубина

4) креатинина

169. КИШЕЧНИК ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (__ЧАС)

1)+ 10-12

2) 2

3) 4

4) 6-8

170. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1)+ спирометрия

2) бронхоскопия

3) флюорография

4) бронхография

171. К ОТХОДАМ КЛАССА Д ОТНОСЯТ

1)+ все отходы, содержащие радиоактивные компоненты

2) ртутьсодержащие приборы

3) люминесцентные лампы

4) строительный мусор

172. МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ, ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА КЛАССЫ ОПАСНОСТИ В КОЛИЧЕСТВЕ

1)+ 5

2) 3

3) 4

4) 6

173. ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ соблюдение медицинским персоналом санитарно-гигиенических норм и правил

2) использование дезинфицирующих средств

3) сокращение числа инвазивных процедур

4) использование технологий уничтожения возбудителей

174. К ОТХОДАМ КЛАССА Б ОТНОСЯТ

1)+ пищевые отходы инфекционных отделений

2) ртутьсодержащие предметы

3) живые вакцины, непригодные к использованию

4) лекарственные препараты, не подлежащие использованию

175. ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ

1)+ растворов химических средств

2) водяного насыщенного пара

3) сухого горячего воздуха

4) дистиллированной воды

176. КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ГРЫЗУНОВ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ дератизация

2) дезинфекция

3) дезинсекция

4) стерилизация

177. КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА А ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В

1)+ неделю

2) смену

3) сутки

4) месяц

178. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ОТНОСЯТ К КЛАССУ

1)+ Б

2) А

3) В

4) Г

179. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ

1)+ 72 часов

2) 12 часов

3) 24 часов

4) 48 часов

180. К СВОЙСТВУ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ СПОСОБНОСТЬЮ ЗАДЕРЖИВАТЬ РОСТ МИКРООРГАНИЗМОВ, ОТНОСИТСЯ

1)+ бактериостатическое

2) бактерицидное

3) вирулицидное

4) спороцидное

181. УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

1)+ дезинфекции

2) дезинсекции

3) дератизации

4) стерилизации

182. ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССА Б ПОДВЕРГАЕТСЯ РИСКУ

1)+ инфекционного заражения

2) получения физической травмы

3) радиационного поражения

4) токсического поражения

183. В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ТРАВМЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ В ПЛАНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМО

1)+ составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы

2) составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы 3) обратиться к врачу

4) обратиться в Управление Роспотребнадзора

184. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б В МЕСТАХ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАКЕТА НА

1)+ 3/4

2) 1/2

3) 1/3

4) 2/3

185. К РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА

1)+ старше 18 лет

2) старше 16 лет

3) старше 20 лет

4) независимо от возраста, прошедшие предварительный инструктаж

186. К СВОЙСТВУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО УНИЧТОЖЕНИЕ ВИРУСОВ ОТНОСИТСЯ

1)+ вирулицидное

2) бактерицидное

3) фунгицидное

4) бактериостатическое

187. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬНИЧНОГО МУСОРОПРОВОДА ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1)+ не допускается

2) допускается

3) допустимо при условии ежедневной дезинфекции

4) допустимо по разрешению Управления Роспотребнадзора

188. СВОЙСТВОМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ УНИЧТОЖЕНИЕ ГРИБОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ фунгицидное

2) бактерицидное

3) вирулицидное

4) бактериостатическое

189. ПЕРСОНАЛ, НЕ ИММУНИЗИРОВАННЫЙ ПРОТИВ ГЕПАТИТА B, К РАБОТАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССОВ Б И В

1)+ не допускается

2) допускается во всех случаях

3) допускается при наличии медицинского отвода к вакцинации

4) допускается при наличии противопоказаний к вакцинации

190. ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ МОЖНО

1)+ если они утверждены руководством медицинской организации

2) при ознакомлении с ними

3) по распоряжению старшей медицинской сестры

4) если уверены в их эффективности

191. РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРИБОРЫ ОТНОСЯТ К КЛАССУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

1)+ Г

2) А

3) Б

4) В

192. ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В, ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОГО СБОРА НЕ БОЛЕЕ ____ КГ ОТХОДОВ

1)+ 10

2) 5

3) 15

4) 20

193. ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА А ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1)+ одноразовых пакетов

2) хозяйственных сумок

3) картонных коробок

4) бумажных мешков

194. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В

1)+ месяц

2) неделю

3) полгода

4) год

195. СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРОВОДИТСЯ

1)+ ежедневно

2) 1 раз в 2 дня

3) 1 раз в 3 дня

4) 1 раз в 7 дней

196. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ К МЕСТАМ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В

1)+ герметизированном виде

2) открытой емкости

3) закрытой емкости

4) любой емкости

197. ДЕЗИНФЕКТАНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ СПОСОБНОСТЬЮ ФИКСИРОВАТЬ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ЧАЩЕ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ _______________ПРЕПАРАТОВ

1)+ альдегидсодержащих

2) кислородсодержащих

3) ЧАС

4) фенолсодержащих

198. ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ (ОРГАНЫ, ТКАНИ) ОТНОСЯТ К КЛАССУ

1)+ Б

2) А

3) В

4) Г

199. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ СОБИРАЮТСЯ В

1)+ маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного) 2) многоразовые емкости черного цвета

3) одноразовую твердую упаковку белого цвета

4) твердую упаковку любого цвета (кроме желтого и красного)

200. ОТХОДЫ ЛАБОРАТОРИЙ, РАБОТАЮЩИХ С МИКРООРГАНИЗМАМИ 1 - 2 ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ

1)+ В

2) А

3) Б

4) Г

201. К ОТХОДАМ КЛАССА Г ОТНОСЯТ

1)+ лекарственные средства, не подлежащие использованию

2) материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями

3) органические операционные отходы

4) пищевые отходы инфекционных отделений

202. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНФУЗИЙ СОБИРАЮТСЯ В

1)+ одноразовую твердую упаковку

2) многоразовые емкости

3) одноразовые пакеты

4) многоразовую твердую упаковку

203. ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ

1)+ открытого, закрытого, комбинированного типов

2) только закрытого типа

3) только открытого типа

4) щелевидного типа

204. К ИСКУССТВЕННОМУ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

1)+ артифициальный

2) воздушно-капельный

3) контактно-бытовой

4) воздушно-пылевой

205. ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ

1)+ дезинфекции

2) стерилизации

3) дезинсекции

4) дератизации

206. ПРОВЕТРИВАНИЕ В ПАЛАТАХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ (В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА) В СУТКИ НЕ МЕНЕЕ

1)+ 3-4 раз

2) 1 раза

3) 2 раз

4) 5 раз

207. ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ

1)+ А

2) Б

3) В

4) Г

208. К СВОЙСТВУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ УНИЧТОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ ОТНОСИТСЯ

1)+ бактерицидное

2) вирулицидное

3) фунгицидное

4) бактериостатическое

209. К ОТХОДАМ КЛАССА А ОТНОСЯТ

1)+ пищевые отходы неинфекционных отделений

2) пищевые отходы инфекционных отделений

3) органические операционные отходы

4) патологоанатомические отходы

210. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОХОДЯТ

1)+ при приеме на работу и затем ежегодно

2) при приеме на работу и затем один раз в два года

3) при приеме на работу

4) по собственному желанию

211. РОТАЦИЕЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ НАЗЫВАЮТ

1)+ замена дезинфицирующего средства на препарат другой группы

2) смена дезинфицирующего средства в пределах группы

3) переход от химической дезинфекции к аппаратным методам обеззараживания

4) одновременное использование дезинфицирующих средств нескольких групп

212. ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА В ИМЕЮТ ЦВЕТ

1)+ красный

2) желтый

3) черный

4) белый

213. ИНДИКАТОРЫ ЭКСПРЕСС – КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАКЛАДЫВАТЬ В

1)+ рабочий раствор до начала использования

2) концентрат дезинфицирующего средства

3) рабочий раствор в процессе использования

4) рабочий раствор по окончании использования

214. ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б ИМЕЮТ ЦВЕТ

1)+ желтый

2) черный

3) красный

4) белый

215. ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ

1)+ микроорганизмов

2) грызунов

3) насекомых

4) членистоногих

216. ПОСЛЕ ВЫПИСКИ (СМЕРТИ) ПАЦИЕНТА ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (МАТРАСЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА) ПОДВЕРГАЮТ

1)+ камерной дезинфекции

2) стерилизации

3) профилактической дезинфекции

4) очаговой дезинфекции

217. РЕЗИСТЕНТНЫЕ ФОРМЫ МИКРООРГАНИЗМОВ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ

1)+ антибиотиков, антисептиков и дезинфектантов

2) только антибиотиков

3) антибиотиков и антисептиков

4) дезинфектантов и антисептиков

218. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 2 атм – 132°С – 20 минут

2) 1,1 атм – 120°С – 45 минут

3) 160°С – 120 минут

4) 180°С – 60 минут

219. ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1)+ ставят азопирамовую пробу

2) используют термовременные индикаторы

3) используют биотесты

4) делают смывы с различных поверхностей

220. В КАБИНЕТАХ ФИЗИОТЕРАПИИ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ 1 РАЗ В

1)+ месяц

2) 3 дня

3) 7 дней

4) 10 дней

221. СМЕНА БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ В ОТДЕЛЕНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

1)+ не реже 1 раза в 7 дней

2) не реже 1 раза в 2 дня

3) не реже 1 раза в 3 дня

4) ежедневно

222. ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ НЕОБХОДИМО

1)+ применять средства индивидуальной защиты

2) соблюдать личную гигиену

3) делать 15 минутные перерывы

4) выходить на свежий воздух

223. К ФИЗИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ

1)+ кипячение

2) протирание

3) проветривание

4) вытряхивание

224. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ПРОВОДИТСЯ

1)+ ежедневно

2) 1 раз в неделю

3) 1 раз в месяц

4) 1 раз в квартал

225. НАИБОЛЬШЕЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ ОБЛАДАЮТ

1)+ споры

2) вирусы

3) грибы

4) бактерии

226. МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ПРИ ПОПАДАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В ГЛАЗА НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА

1)+ проточной водой

2) 0,05% раствором калия перманганата

3) 0,02% раствором риванола

4) 2% раствором соды

227. ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРОК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ СВОЙСТВАМИ

1)+ дезинфицирующими и моющими

2) только дезинфицирующими

3) только моющими

4) моющими и дезодорирующими

228. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 180°С – 60 минут

2) 1,1 атм – 120°С – 45 минут

3) 2 атм – 132°С – 20 минут

4) 160°С – 120 минут

229. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

1)+ профилактическую

2) очаговую

3) текущую

4) заключительную

230. К ОСНОВНОМУ РЕЗЕРВУАРУ И ФАКТОРУ ПЕРЕДАЧИ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО СТАФИЛОКОККА ОТНОСЯТСЯ

1)+ руки

2) кровь и лимфа

3) кишечник и почки

4) дыхательные пути

231. ХРАНЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

1)+ в специально выделенном помещении или шкафу

2) в помещениях рабочих кабинетов

3) на батареях

4) в вёдрах

232. КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ

1)+ 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц 2) 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену

3) 3 инструмента каждого наименования

4) 5% от одновременно обработанной партии

233. ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ

1)+ 12 часов

2) 1 недели

3) 3 суток

4) 24 часов

234. В ПОМЕЩЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ

1)+ 2 раз в сутки

2) 1 раза в сутки

3) 3 раз в сутки

4) 4 раз в сутки

235. ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕ ГРАФИКА ПРОВОДЯТ

1)+ при получении неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды 2) по желанию старшей медицинской сестры

3) перед административным обходом главной медицинской сестрой

4) перед проведением контрольно-надзорных мероприятий

236. К ФАКТОРАМ ИСКУССТВЕННОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ И ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ОТНОСЯТ

1)+ медицинские инструменты и оборудование

2) продукты питания

3) вода

4) насекомые

237. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1)+ антисептиков (жидкого мыла)

2) туалетного мыла

3) мыла, с повышенным содержанием глицерина

4) специальных косметических средств

238. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА (ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ) ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

1)+ не реже 1 раза в 7 дней

2) не чаще 1 раза в 2 дня

3) не реже 1 раза в 3 дня

4) ежедневно

239. ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЛЬЯ ИСПОЛЬЗУЮТ СТЕРИЛИЗАТОР

1)+ паровой

2) воздушный

3) плазменный

4) газовый

240. РАБОЧИЙ РАСТВОР АЗОПИРАМА ПРИГОДЕН В ТЕЧЕНИЕ

1)+ 1–2 часов

2) 1 суток

3) 30 минут

4) 12 часов

241. УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ дезинфекцией

2) дезинсекцией

3) дератизацией

4) стерилизацией

242. СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ЗАВИСИТ ОТ

1)+ упаковки

2) метода стерилизации

3) вида изделия медицинского назначения

4) характера манипуляции

243. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ПРИ КОНТАКТЕ С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТОМ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ

1)+ уколе иглой

2) рукопожатии

3) попадании биологических жидкостей на одежду

4) общении с пациентом

244. ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1)+ жидкое мыло в дозаторе (диспенсере)

2) индивидуальное мыло

3) мыльницу с решеткой

4) губки с моющим раствором

245. ПРИГОДНОСТЬ РАБОЧЕГО РАСТВОРА АЗОПИРАМА ПРОВЕРЯЮТ НАНЕСЕНИЕМ 2 – 3 КАПЕЛЬ РАСТВОРА НА

1)+ кровяное пятно

2) стерильный ватный шарик

3) стерильный тампон

4) стерильную салфетку

246. УРОВНИ МЫТЬЯ РУК ЗАВИСЯТ ОТ

1)+ характера манипуляции

2) степени загрязнения

3) вида используемых антисептиков (дезинфектантов)

4) наличия перчаток

247. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, НО СОДЕРЖАЩИЕ СПОРЫ, СЧИТАЮТСЯ

1)+ продезинфицированными

2) чистыми

3) стерильными

4) одноразовыми

248. ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РУК ПРОВОДЯТ

1)+ перед проведением инъекций

2) перед и после приема пищи

3) при бытовом загрязнении рук

4) перед сменой постельного белья

249. В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ

1)+ 1 раз в неделю

2) 1 раз в месяц

3) 2 раза в неделю

4) ежедневно

250. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ ПЕРСОНАЛА НА

1)+ средствах индивидуальной защиты

2) медикаментах и медицинском оборудовании

3) пациентах

4) средствах дезинфекции и стерилизации

251. ВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ МОЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ

1)+ металлические инструменты

2) эндоскопы

3) перевязочный материал

4) текстиль

252. ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ препараты крови

2) руки

3) пылевые частицы

4) предметы обихода

253. НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КЛИЗМ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ СПОСОБОМ

1)+ погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой 2) протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства 3) двукратного протирания с интервалом 15 минут

4) камерной дезинфекции

254. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 2 атм – 132°С – 20 минут

2) 1,1 атм – 120°С – 45 минут

3) 160°С – 120 минут

4) 180°С – 60 минут

255. МНОГОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ИНВАЗИВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ ПОДВЕРГАЮТСЯ

1)+ дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации

2) только предстерилизационной очистке

3) только дезинфекции

4) только стерилизации

256. ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР ПРОИСХОДИТ ПРИ

1)+ стерилизации

2) дезинфекции

3) дезинсекции

4) дератизации

257. В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ ТЕКУЩУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ

1)+ ежедневно

2) 2 раза в неделю

3) через день

4) еженедельно

258. СМЕНА СПЕЦОДЕЖДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ __ РАЗ(А) В НЕДЕЛЮ И ПО МЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

1)+ 2

2) 1

3) 3

4) 7

259. ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ ПРОБА СТАВИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ

1)+ моющего средства

2) крови

3) жировых загрязнений

4) лекарственных веществ

260. ТЕКУЩУЮ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДЯТ РАСТВОРОМ

1)+ аламинола

2) перекиси водорода

3) фурацилина

4) хлоргексидина биглюконата

261. ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ В ОДИН ЭТАП ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ

1)+ дезинфицирующим и моющим действием

2) только дезинфицирующим действием

3) дезинфицирующим и стерилизующим действием

4) дезинфицирующим и дезодорирующим действием

262. «ЗОЛОТЫМ» СТАНДАРТОМ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ

1)+ спиртовые

2) водные

3) гелеобразные

4) анионные

263. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ПАРЫ ПЕРЧАТОК ДЛЯ УХОДА ЗА ДВУМЯ И БОЛЕЕ ПАЦИЕНТАМИ

1)+ не допускается

2) допускается во всех случаях

3) допускается по решению главной медицинской сестры

4) отдается на усмотрение персонала

264. ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЛИ СМЕРТИ ПАЦИЕНТА ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

1)+ заключительную

2) текущую

3) профилактическую

4) предварительную

265. УНИЧТОЖЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯХ МИКРООРГАНИЗМОВ ВСЕХ ВИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРОВЫХ ФОРМ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

1)+ стерилизации

2) дезинфекции

3) дезинсекции

4) дератизации

266. ПРОТИВОПЕДИКУЛЕЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ

1)+ медицинский персонал

2) родственники пациента

3) сам пациент

4) врач приемного отделения

267. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ПРОВОДИТСЯ

1)+ 1 раз в неделю

2) 2 раза в месяц

3) 2 раза в неделю

4) 1 раз в месяц

268. ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РН МЫЛА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК МЕДПЕРСОНАЛА

1)+ 5,5

2) 3,0

3) 8,5

4) 10,0

269. УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ЗАВИСИТ ОТ

1)+ характера медицинского вмешательства

2) вида используемых антисептиков

3) наличия перчаток

4) степени загрязнения

270. ДЕЗИНСЕКЦИЯ – ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ

1)+ насекомых

2) грызунов

3) вирусов

4) патогенных микроорганизмов

271. НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1)+ СП 2.1.3678 - 20

2) Трудовой кодекс Российской Федерации

3) Конституция Российской Федерации

4) Этический Кодекс медицинской сестры России

272. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕЗОПАСНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ НЕСЕТ

1)+ работодатель

2) работник

3) пациент

4) профсоюз

273. К ТЕРМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

1)+ кипячение

2) ультрафиолетовое облучение

3) двукратное протирание дезинфицирующим раствором

4) погружение в моющий раствор

274. СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ

1)+ ежедневно и при загрязнении

2) 1 раз в 2 дня и при загрязнении

3) 1 раз в неделю и при загрязнении

4) 2 раза в неделю и при загрязнении

275. БАКТЕРИЦИДНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) ЛАМПЫ ИЗЛУЧАЮТ ЛУЧИ

1)+ ультрафиолетовые

2) инфракрасные

3) видимые

4) ионизирующие

276. В ПАЛАТАХ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ

1)+ 1 раз в месяц

2) 1 раз в неделю

3) 2 раза в неделю

4) ежедневно

277. ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ИХ СТЕРИЛЬНОСТИ

1)+ дезинфекция + предстерилизационная очистка + стерилизация

2) дезинфекция

3) дезинфекция + предстерилизационная очистка

4) стерилизация

278. ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПЕДИКУЛЁЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1)+ лосьон «Ниттифор»

2) раствор глюкозы

3) порошок гидрокарбоната натрия

4) раствор фурацилина

279. ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ КРОВИ НА ИНСТРУМЕНТАХ СТАВИТСЯ ПРОБА

1)+ азопирамовая

2) с суданом-3

3) с суданом-4

4) фенолфталеиновая

280. ОБРАБОТКА КОЖИ ПРИ ПОПАДАНИИ НА НЕЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ

1)+ 70° спиртом

2) 3% раствором перекиси водорода

3) 6% раствором перекиси водорода

4) 96° спиртом

281. АНТИСЕПТИКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме 2) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану

3) уничтожение болезнетворных микробов

4) комплекс мероприятий по обеззараживанию помещений

282. ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ инвазивные лечебно-диагностические процедуры

2) возраст человека

3) антропометрические показатели

4) пол человека

283. САМЫМ НАДЕЖНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ бактериологический

2) химический

3) физический

4) механический

284. СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов на изделиях медицинского назначения 2) система мероприятий, направленных на уничтожение патогенной микрофлоры в окружающей среде 3) свод мероприятий, направленный на удаление белковых загрязнений

4) блок мероприятий, направленный на удаление всех лекарственных загрязнений

285. К МЕТОДУ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ОТНОСИТСЯ

1)+ химический

2) физический

3) паровой

4) воздушный

286. АСЕПТИКА – ЭТО КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

1)+ предупреждающих попадание микробов в рану

2) направленных на уничтожение микробов в ране

3) направленных на уничтожение болезнетворных микробов

4) уничтожение всего живого

287. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ СУШКИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ СОСТАВЛЯЕТ

1)+ 85

2) 65

3) 75

4) 95

288. САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

1)+ предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи 2) уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде

3) меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях 4) регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики

289. ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

1)+ показания контрольно-измерительных приборов стерилизатора

2) использование индикаторов

3) использование биотестов

4) контроль влажности обработанных изделий

290. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩАЮТ В ПАКЕТЫ

1)+ желтого цвета

2) белого цвета

3) красного цвета

4) черного цвета

291. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПАЛАТ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ

1)+ 1 раз в месяц

2) 1 раз в день

3) 1 раз в неделю

4) 2 раза в месяц

292. КЛИЗМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ

1)+ дезинфекции

2) протиранию салфеткой

3) обработке спиртом

4) мытью под проточной водой

293. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКРАШИВАНИЕ РАСТВОРА

1)+ фиолетовое, переходящее в сиреневое

2) зелѐное, переходящее в фиолетовое

3) фиолетовое, переходящее в зелѐное

4) синее, переходящее в фиолетовое

294. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПЕРЕВЯЗОЧНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

1)+ 1 раз в неделю

2) 1 раз в день

3) 2 раза в месяц

4) 1 раз в месяц

295. СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ

1)+ ежедневно и при загрязнении

2) 1 раз в 2 дня и при загрязнении

3) 1 раз в неделю и при загрязнении

4) 2 раза в неделю и при загрязнении

296. ПУЗЫРЬ ДЛЯ ЛЬДА, ГРЕЛКА ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ МЕТОДОМ

1)+ двукратного протирания

2) полного погружения

3) однократного протирания

4) орошения

297. ДЕЗИНФЕКТАНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ МОЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ И НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ, ЧАЩЕ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ

1)+ ПАВ

2) альдегидсодержащих

3) кислородсодержащих

4) хлорсодержащих

298. ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ

1)+ каждые 2 часа и по мере увлажнения

2) 1 раз в смену

3) каждые 6 часов

4) после каждой манипуляции

299. СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОКЛАВОВ ОТНОСИТСЯ К____МЕТОДУ

1)+ паровому

2) воздушному

3) химическому

4) газовому

300. АНТИСЕПТИКА– ЭТО КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ,

1)+ направленных на уничтожение микробов в ране, организме

2) предупреждающих попадание микробов в рану

3) уничтожение болезнетворных микробов

4) мероприятия по обеззараживанию помещений

301. ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОТНОСИТСЯ К ________ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ

1)+ физическому

2) механическому

3) химическому

4) комбинированному

302. СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В АКУШЕРСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ

1)+ ежедневно и при загрязнении

2) 1 раз в 2 дня и при загрязнении

3) 1 раз в неделю и при загрязнении

4) 2 раза в неделю и при загрязнении

303. ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В

1)+ парентеральный

2) воздушно-капельный

3) контактно-бытовой

4) воздушно-пылевой

304. ТЕКУЩАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

1)+ 2 раза в сутки

2) 1 раз в месяц

3) 2 раза в неделю

4) 1 раз в неделю

305. МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ

1)+ ундинка

2) пробирка

3) грушевидный баллончик

4) шприц Жане

306. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕРМОМЕТРА ПРОВОДИТСЯ

1)+ согласно руководству по эксплуатации

2) протиранием тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства 3) опусканием в дезинфицирующий раствор на 15 мин

4) двукратным протиранием с интервалом 15 минут

307. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ ДИЕТЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

1)+ повышенное количество белка

2) избыточное содержание углеводов

3) механическое и химическое щажение

4) ограничение соли и сахара

308. ЭФФЕКТИВНОМУ ОБЩЕНИЮ И ОБУЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ (СТУДЕНТОВ) СПОСОБСТВУЕТ

1)+ положительная обратная связь

2) постоянная оценка его действий и личности

3) наставления, упреки

4) замечания

309. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В СТАЦИОНАР ПАЦИЕНТОВ ОСМАТРИВАЮТ НА НАЛИЧИЕ

1)+ педикулеза

2) фурункулеза

3) энтеробиоза

4) папилломатоза

310. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРОВОДИТСЯ

1)+ не менее 2 раз в день

2) не менее 1 раз в день

3) 1 раз в 2 дня

4) 1 раз в 7 дней

311. ЧЕХЛЫ МАТРАСОВ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ И КЛЕЕНКИ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ (СМЕРТИ) ПАЦИЕНТА ДЕЗИНФИЦИРУЮТ СПОСОБОМ

1)+ двукратного протирания с интервалом 15 минут

2) погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой 3) протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства 4) камерой дезинфекции

312. КУШЕТКУ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОСМОТРА ПАЦИЕНТА, НЕОБХОДИМО ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ

1)+ двукратным протиранием после каждого пациента

2) протиранием после каждого пациента с интервалом 5 минут после каждого пациента 3) в конце смены

4) протиранием после каждого пациента

313. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ ПАЦИЕНТА (РОДСТВЕННИКА, ПРАКТИКАНТА, КОЛЛЕГИ) 1)+ внимание, «присутствие», доброжелательное молчание, подтверждение понимания 2) активно задавать вопросы

3) перебивать, не дослушав

4) настойчиво выдвигать контраргументы

314. ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

1)+ страх перед операцией

2) боль

3) рвота

4) учащенное мочеиспускание

315. ПРОБОЙ НА НАЛИЧИЕ КРОВИ НА ИНСТРУМЕНТАХ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ азопирамовая

2) фенолфталеиновая

3) с суданом-3

4) с суданом-4

316. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПАРОВОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ

1)+ 132°С, 2 атм, 20 минут

2) 120°С, 4 атм, 20 минут

3) 180°С, 3 атм, 20 минут

4) 120°С, 1,1 атм, 20 минут

317. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ воздушный

2) газовый

3) паровой

4) химическими растворами

318. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ФЕНОЛФТАЛЕИНОВОЙ ПРОБЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ

1)+ розовое окрашивание

2) сине-зеленое окрашивание

3) желто-оранжевое окрашивание

4) черное окрашивание

319. КОЛИЧЕСТВО МИКРОБОВ В ВОЗДУХЕ ПОСЛЕ ПОДМЕТАНИЯ ПОЛОВ ЩЕТКАМИ

1)+ удваивается

2) утраивается

3) увеличивается в 5 раз

4) уменьшается в 3 раза

320. СПОСОБНОСТЬ ИНДИВИДА СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ дееспособностью

2) гражданством

3) ответственностью

4) самоуважением

321. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ

1)+ соблюдение прав и обеспечение государственных гарантий

2) медицинское страхование граждан

3) государственное управление здравоохранением

4) муниципальное управление здравоохранением

322. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ

1)+ наличием необходимого количества медицинских работников

2) функционированием частной системы здравоохранения

3) государственным управлением здравоохранением

4) муниципальным управлением здравоохранением

323. ЭВТАНАЗИЯ - ЭТО

1)+ искусственное прекращение жизни по желанию пациента

2) отказ от лечения

3) естественная смерть

4) самоубийство

324. ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПАЦИЕНТ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ

1)+ здоровое население; средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи; первичные трудовые коллективы 2) территория по месту жительства

3) пациент и его окружение; первичные трудовые коллективы

4) средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи

325. В ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ ПРОЯВЛЯТЬ

1)+ эмпатию

2) равнодушие

3) растерянность

4) агрессивность

326. СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА, ОТВЕЧАЮЩАЯ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

1)+ наличие собственного здорового ребенка, отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 20 – 35 лет 2) наличие не менее двух собственных детей, отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст до 40 лет 3) отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 20 – 35 лет

4) отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 18-45 лет

327. ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ

1)+ независимо от срока беременности

2) на сроке до 6 недель

3) на сроке до 12 недель

4) до 22 недель

328. ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СФЕРУ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ

1)+ свободного, осознанного и информированного согласия пациента

2) медицинских показаний

3) требования родственников

4) извлечения финансовой выгоды

329. ПОВЕДЕНИЕМ, ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ОТ ПРАВОВЫХ ИЛИ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ, НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ девиантное

2) опосредованное

3) спроектированное

4) навязанное

330. ОТЦОВСТВО РЕБЕНКА ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1)+ в судебном порядке

2) актом органов ЗАГС

3) решением органов опеки и попечительства

4) распоряжением администрации субъекта РФ

331. РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ НА РАБОТУ ЛИЦ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ТЕЧЕНИЕ

1)+ одного месяца

2) двух месяцев

3) полугода

4) первого года работы

332. ЧЕЛОВЕК ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ

1)+ решением суда

2) любым государственным органом

3) близкими родственниками

4) общественным мнением

333. КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

1)+ возможность выбора медицинской организации

2) функционирование частной системы здравоохранения

3) государственное управление здравоохранением

4) муниципальное управление здравоохранением

334. ЖЕНЩИНА, СОСТОЯЩАЯ В БРАКЕ, МОЖЕТ СТАТЬ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ ПРИ УСЛОВИИ

1)+ письменного согласия супруга

2) устного согласия супруга

3) оформления развода

4) материальной выгоды

335. РАННЕМУ АКТИВНОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ СПОСОБСТВУЕТ

1)+ массовое флюорографическое обследование

2) рентгеноскопия легких

3) массовый осмотр населения

4) компьютерная томография органов грудной клетки

336. К ВАЖНЕЙШИМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ОТНОСИТСЯ

1)+ соблюдение врачебной тайны

2) медицинское страхование граждан

3) государственное управление здравоохранением

4) муниципальное управление здравоохранением

337. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВТОРОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1)+ дезинфекционные мероприятия

2) использование антибактериальных препаратов

3) иммунизация

4) изоляция больного

338. В ОЧАГЕ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

1)+ ежедневный осмотр слизистых оболочек и кожных покровов, термометрию у контактных 2) замачивание посуды в дезинфицирующем растворе

3) бактериологическое обследование контактных

4) введение контактным иммуноглобулина

339. СПОСОБНОСТЬ К СОПЕРЕЖИВАНИЮ И СОЧУВСТВИЮ ДРУГИМ

1)+ эмпатия

2) симпатия

3) альтруизм

4) аффилиация

340. В ОТНОШЕНИЯХ «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА» НЕДОПУСТИМЫ

1)+ грубость и неуважительное отношение

2) вежливость и уважительное отношение

3) внимательность и отзывчивость

4) тактичность и корректность

341. ДЕОНТОЛОГИЯ - ЭТО

1)+ совокупность профессиональных правил поведения

2) завоевание социального доверия личности

3) обязательства перед преподавателями, коллегами, учениками

4) исполнение законодательства

342. ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

1)+ сохранять

2) разглашать

3) передавать

4) делить

343. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТНОШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ К МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ ДОЛЖНО БЫТЬ

1)+ терпимым

2) агрессивным

3) негативным

4) нетерпимым

344. ДОЛГ - ЭТО

1)+ требование совести

2) приказ руководителя

3) обоюдная выгода

4) требования близких людей

345. ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

1)+ в течение всей профессиональной жизни

2) при выявлении нарушений ею технологии

3) по мере необходимости, определяемой руководством

4) по потребности, ею определяемой

346. ДОГОВОР О МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ И ПРЕДМЕТОВ УХОДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

1)+ со старшей медицинской сестрой

2) с заведующим отделением

3) со старшей медицинской сестрой, с заведующим отделением

4) с главной медицинской сестрой, старшей медицинской сестрой

347. МЫТЬЕ РУК С МЫЛОМ ПЕРЕД ЕДОЙ ПАЦИЕНТАМ, УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ, ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ

1)+ младшей медсестры по уходу за больными

2) палатной санитарки

3) буфетчицы

4) палатной или процедурной медсестры

348. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ У

1)+ работника

2) инженера по технике безопасности

3) старшей медицинской сестры

4) заведующего отделением

349. В ОТНОШЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ И МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НЕДОПУСТИМА

1)+ фамильярность

2) уважение

3) спокойствие

4) тактичность

350. ТЕРМИН «ДЕЛОВАЯ СУБОРДИНАЦИЯ» ОЗНАЧАЕТ

1)+ распоряжения старшего по должности являются обязательными для подчиненных 2) демократизм в отношении коллег

3) подчинение коллегам

4) неподчинение старшему по должности

351. ОБЯЗАННОСТИ МЛАДШЕЙ МЕДСЕСТРЫ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ

1)+ выполнять несложные медицинские манипуляции по уходу, производить смену постельного и нательного белья 2) выполнять инъекции

3) ставить капельницы

4) проводить раздачу пищи пациентам

352. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТАТЬЕ 123 УК РФ «НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АБОРТА» НАСТУПАЕТ ЗА

1)+ производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля 2) производство аборта без согласия женщины

3) нарушение лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля, требований нормативных правовых актов при производстве аборта 4) производство аборта при отсутствии медицинских или социальных показаний для искусственного прерывания беременности

353. ВЕРБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

1)+ речи

2) позы

3) взгляда

4) жестов

354. В ОБЩЕНИИ С КОЛЛЕГАМИ, РУКОВОДСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ

1)+ соблюдать субординацию

2) держать дистанцию

3) демонстрировать свое превосходство

4) идти на конфронтацию

355. СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ

1)+ в письменной форме

2) в форме гражданско-правового договора

3) в нотариальной форме

4) только в присутствии адвоката

356. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

1)+ его местонахождению в присутствии материально-ответственного лица

2) его местонахождению, допускается без присутствия материально-ответственного лица 3) документации, представленной материально-ответственным лицом

4) документации в присутствии руководителя медицинской организации

357. ДО НАЧАЛА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ

1)+ наличие описей, наличие и состояние технических паспортов и другой технической документации 2) стоимость аппаратуры

3) стоимость аппаратуры, наличие и состояние технических паспортов и другой технической документации 4) наличие описей и стоимость аппаратуры

358. МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ И МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИП

1)+ взаимоуважения

2) высокомерия

3) грубости

4) снисхождения

359. УВАЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ

1)+ сохранение тайны о состоянии его здоровья

2) отказ от выяснения его семейного статуса

3) соблюдение его избирательного права

4) передачу сведений о характере заболевания пациента его работодателям

360. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

1)+ тактично

2) безразлично

3) унизительно

4) высокомерно

361. ПОД НЕРАЗГЛАШЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ПАЦИЕНТЕ ПОНИМАЮТ

1)+ врачебную тайну

2) эмпатию

3) соррогению

4) эгротогению

362. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ОБЩЕНИИ С АГРЕССИВНЫМИ ЛЮДЬМИ

1)+ не поддаваться чувству гнева, оценить ситуацию, оставаться вежливыми и спокойными 2) настаивать на своем решении

3) отвечать так же агрессивно

4) угрожать наказанием

363. САНИТАРНЫЙ УХОД, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ

1)+ санитара

2) родственников

3) младшей медицинской сестры по уходу за больными

4) медицинской сестры палатной

364. БАРЬЕРЫ В ОБЩЕНИИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

1)+ критика и советы, оценка другого человека, указания и приказной тон, переключение темы на себя 2) положительная обратная связь

3) активное слушание

4) искреннее сочувствие

365. АГРЕССИВНОСТЬ ПАЦИЕНТА МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬСЯ

1)+ страхом, болью и стрессом, передозировкой лекарств, алкоголем, наркотиками, абстиненцией 2) любым заболеванием

3) травмой

4) спокойным доброжелательным отношением

366. ТЕХНИКА ОРИЕНТИРОВКИ В СОБЕСЕДНИКЕ ВКЛЮЧАЕТ ОЦЕНКУ

1)+ походки, позы, выразительности движений лица, жестов, скорости, громкости, артикуляции речи 2) влияния интеллекта и характера

3) активности слушания

4) способностей

367. КОНФЛИКТ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К ОСЛАБЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА И СНИЖАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1)+ деструктивный

2) конструктивный

3) агрессивный

4) созидательный

368. АГРЕССИВНОСТЬ – ЭТО ПОТЕРЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ЧТО МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ НАСИЛИЕМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА

1)+ других людей или самого себя, неодушевленные предметы

2) виртуальный мир

3) окружающую среду

4) только на близких людей

369. РУКИ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ К ГРУДИ – ЭТО ЖЕСТ

1)+ честности и открытости

2) пассивности

3) упрямства

4) беспокойства

370. ЕСЛИ ПАЦИЕНТ (ПРАКТИКАНТ, КОЛЛЕГА) ЭМОЦИОНАЛЕН, ВОЗБУЖДЕН ИЛИ ЗАТРУДНЯЕТСЯ В ФОРМУЛИРОВКЕ МЫСЛЕЙ, ВАЖНО СЛУШАТЬ

1)+ молча, доброжелательно, не перебивать замечаниями

2) выразить свое неудовольствие

3) задавать наводящие вопросы

4) выяснить причину возбуждения

371. ОДНА ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ ТЕХНИК ЭФФЕКТИВНОГО МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ, КОЛЛЕГАМИ, СТУДЕНТАМИ, РОДСТВЕННИКАМИ – ЭТО ТЕХНИКА

1)+ активного слушания

2) ориентировки в собеседнике

3) аргументации

4) контраргументации

372. В НАЗРЕВАЮЩЕЙ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕЖДЕ ВСЕГО

1)+ дать пациенту (коллеге) выговориться

2) не избегать взгляда партнера

3) подчеркнуть общность взглядов

4) касаться партнера рукой в процессе диалога

373. СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

1)+ исключение суждений и оценок, ущемляющих честь и достоинство собеседника 2) умение слушать

3) вступление в спор и выяснение ситуации

4) применение словесных формул учтивости настаивание на своём, перебивая собеседника

374. К НЕ ИММУННЫМ ОТДАЛЕННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПЕРЕЛИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ ОТНОСЯТ

1)+ гемосидероз органов, гепатит, паразитарные инфекции, синдром приобретенного иммунодефицита 2) гемолиз, реакция "трансплантат против хозяина"

3) посттрансфузионная пурпура

4) аллоиммунизация антигенами эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов или плазменными белками

375. КОНЦЕНТРАТ ТРОМБОЦИТОВ ХРАНИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ________ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ

1)+ +20 +24

2) не выше -25

3) +2 +6

4) +5 +20

376. ПРИ ЗАГОТОВКЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ КАРАНТИНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ___ СУТОК С МОМЕНТА ЗАМОРАЖИВАНИЯ

1)+ 180

2) 100

3) 80

4) 50

377. АГГЛЮТИНОГЕНЫ А И В СОДЕРЖАТСЯ В ____ ГРУППЕ КРОВИ

1)+ четвертой

2) третьей

3) второй

4) первой

378. К ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НЕ ОТНОСИТСЯ

1)+ расширение зрачков и утрата их реакции на свет

2) появление трупных пятен

3) появление трупного окоченения

4) симптом «кошачьего глаза»

379. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ ДОЛЖНА ОКАЗЫВАТЬСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1)+ безотлагательно и бесплатно

2) только при наличии медицинского полиса

3) по решению главного врача

4) по решению дежурного врача

380. К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НЕ ОТНОСИТСЯ

1)+ появление трупных пятен

2) отсутствие сознания

3) отсутствие дыхания

4) отсутствие сердцебиение